المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

عينة الإخراج

تعريفات الحقل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يعرض الأمر show controllers e1 حالة وحدة التحكم المحددة لأجهزة وحدة التحكم. المعلومات التي يعرضها مفيدة بشكل عام للمهام التشخيصية.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

عينة الإخراج

لشرح المعلومات التي تم إنشاؤها عند إستخدام الأمر show controllers e1، دعنا ننظر إلى بعض العينة output:

Bru#show controllers e1

E1 0 is up.

Applique type is Channelized E1 - balanced

No alarms detected.

Version info of Slot 0:  HW: 2, Firmware: 4, PLD Rev: 2

Manufacture Cookie is not programmed.

Framing is CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Line Primary.

Data in current interval (251 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

E1 1 is down.

Applique type is Channelized E1 - balanced

Transmitter is sending remote alarm.

Receiver has loss of signal.

Version info of Slot 0:  HW: 2, Firmware: 4, PLD Rev: 2

Manufacture Cookie is not programmed.

Framing is CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Line Secondary.

Data in current interval (200 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 200 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 200 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 86400 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 86400 Unavail Secs

E1 2 is administratively down.

Applique type is Channelized E1 - balanced

Transmitter is sending remote alarm.

Receiver has loss of signal.

Version info of Slot 0:  HW: 2, Firmware: 4, PLD Rev: 2

Manufacture Cookie is not programmed.

Framing is CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Internal.

Data in current interval (249 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 249 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 249 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 86400 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 86400 Unavail Secs

تعريفات الحقل

دعونا ننظر إلى ما تعنيه البيانات المعروضة في هذا الناتج. يتم شرح كل حقل وتعريفه في الجدول التالي:

الحقل

الوصف

E1 0 فوق

يظهر أن وحدة التحكم E1 التي تعمل بسرعة 0. يمكن أن تكون حالة وحدة التحكم أعلى أو أسفل أو منخفضة إداريا. يتم عرض شروط الاسترجاع على أنها تكرار محلي أو تكرار عن بعد.

نوع الزخرفة

إظهار نوع الجهاز الزجاجي ويشير إلى ما إذا كان متوازنا أو غير متوازن.

نبطيا

يظهر نوع الإطارات الحالي. الإطار الافتراضي ل E1 هو التحقق الدوري من التكرار 4 (CRC4).

كود البند

إظهار كود البند الحالي. الترميز الافتراضي للخط ل E1 هو HDB3.

لم يتم الكشف عن أية تنبيهات

يتم عرض أي تنبيهات تم اكتشافها بواسطة وحدة التحكم هنا. التحذيرات المحتملة هي:

- يرسل جهاز الإرسال إنذار عن بعد.

- يرسل جهاز الإرسال إشارة إنذار (AIS).

- جهاز الاستقبال به فقد الإشارة.

- المستقبل يحصل على AIS.

- المتلقي لديه فقدان الإطار.

- جهاز الاستقبال لديه جهاز إنذار عن بعد.

- لا يحتوي المستقبل على أية أجهزة إنذار.

البيانات في الفاصل الزمني الحالي (انقضت 251 ثانية)

إظهار فترة التراكم الحالية، والتي يتم تدويرها إلى تراكم لمدة 24 ساعة كل 15 دقيقة. فترة التراكم من ثانية إلى 900 ثانية. تقع أقدم فترة مدتها 15 دقيقة من خلف المخزن المؤقت للتراكم على مدار 24 ساعة.

انتهاكات كود الخط

يشير إلى ظهور إما حدث خطأ انتهاك ثنائي القطب (BPV) أو حدث خطأ أصفار مفرطة (EXZ).

انتهاكات كود المسار

يشير إلى خطأ بت مزامنة إطار في تنسيقات D4 و E1-No CRC، أو خطأ CRC في تنسيقات الإطار الفائق (ESF) الموسع و E1-CRC.

ثوان القيد

يشير إلى النسخ المتماثل أو حذف وحدات بت الحمولة لإطار واجهة خط الاتصال المحلي (DS1). قد يحدث الانزلاق عندما يكون هناك أختلاف بين توقيت جهاز إستقبال متزامن والإشارة المستلمة.

عدد مرات فقدان ثوان

الإشارة إلى عدد الثواني التي تم الكشف فيها عن خطأ خارج الإطار (OOF).

عدد أخطاء السطور ثوان

Line Errored Seconds (LES) هي الثانية التي يتم فيها اكتشاف خطأ أو أكثر من أخطاء انتهاك رمز الخط.

نعنع منحط

والدقيقة المخفضة هي الدقيقة التي يتجاوز فيها معدل الخطأ المقدر 1 E-6 ولكنه لا يتجاوز 1 E-3.

أسود الظهر

في إرتباطات ESF و E1 CRC، يمثل الثاني الخاطئ الثاني الذي يتم فيه اكتشاف أحد العيوب التالية:

- انتهاك واحد أو أكثر من انتهاكات كود المسار.

- حدث واحد أو أكثر من أحداث Control Slip.

وفيما يتعلق بروابط SF و E1 التي لا تحتوي على نموذج CRC، فإن وجود انتهاكات ثنائية القطب يثير أيضا ثاني خطأ.

برستي إيرار ثوان

ثانية فيها أكثر من خطأ واحد وأقل من 320 خطأ في تشفير المسار، ولا يوجد بها عيوب إطارات مخطأ فيها بشدة ولا يتم اكتشاف عيوب AIS واردة. لا يتم تضمين الشرائح التي يتم التحكم فيها في هذه المعلمة.

إيريل ثوان

بالنسبة لإشارات ESF، هذه هي الثانية التي يتم فيها اكتشاف أحد العيوب التالية:

- 320 أو أكثر من أخطاء انتهاك رمز المسار.

- عيب واحد أو أكثر من الإطارات.

- عيب في AIS.

بالنسبة لإشارات E1-CRC، تحتوي الثانية على أحد الأخطاء التالية:

- 832 أو أكثر من أخطاء انتهاك رمز المسار.

- عيب واحد أو أكثر من الإطارات.

بالنسبة لإشارات E1 بخلاف CRC، تكون هذه هي الثانية مع 2048 مخالفة لكود الخط أو أكثر. بالنسبة لإشارات D4، هذا يعني عد فواصل زمنية مدتها ثانية واحدة مع أخطاء في الإطارات، أو عيب خارج الإطار، أو 1544 عملية مخالفة لكود السطر

ثوان غير نافعة

عدد إجمالي عدد الثواني على الواجهة. يتم حساب هذا الحقل عن طريق حساب عدد الثواني التي لا تتوفر فيها الواجهة.

معلومات ذات صلة

- أستكشاف أخطاء E1 وإصلاحها

- الدعم الفني - Cisco Systems