المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

أستكشاف الأخطاء وإصلاحها باستخدام الأمر show controller t1

وحدة التحكم المعطلة إداريا T1

وحدة التحكم T1 معطلة

تأكد من أن الخط مرتفع

فقدان الإطار

فقدان الإشارة

وضع الاسترجاع

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة التقنيات والإجراءات أن يتحرى T1 طبقة 1 مشكلة. إذا إستمرت مشاكل T1 بعد إكمال الإجراءات في هذا المستند، فارجع إلى أستكشاف أخطاء أحداث الخطأ وإصلاحها وأستكشاف أخطاء التنبيه T1 وإصلاحها لعزل مشكلتك وتصحيحها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى برنامج Cisco IOS® Software، الإصدار 12.0(7)T.

أستكشاف الأخطاء وإصلاحها باستخدام الأمر show controller t1

يعرض الأمر show controller t1 حالة وحدة التحكم المحددة لأجهزة وحدة التحكم. تكون هذه المعلومات مفيدة للمهام التشخيصية التي يقوم بها موظفو الدعم الفني. يمكن لوحدة معالج الشبكة (NPM) أو معالج الواجهة متعدد القنوات (MIP) الاستعلام عن مهايئات المنفذ لتحديد حالتها الحالية.

كما يوفر أمر EXEC show controller t1 هذه المعلومات:

- إحصائيات حول الارتباط T1. إذا حددت فتحة ورقم منفذ، يتم عرض إحصائيات لكل فترة مدتها 15 دقيقة.

- معلومات أستكشاف أخطاء طبقة إرتباط البيانات وإصلاحها.

- معلومات تنبيه محلية أو عن بعد، إن وجدت، على خط T1.

تحدث معظم أخطاء T1 بسبب البنود التي تم تكوينها بشكل غير صحيح. تأكد من تكوين ترميز السطر والتأطير ومصدر الساعة وفقا لتوصيات مزود الخدمة.

يمكن أن تكون وحدة التحكم T1 في ثلاث حالات:

- معطل إداريا

- لأسفل

- لأعلى

وحدة التحكم المعطلة إداريا T1

تكون وحدة التحكم معطلة إداريا عندما يتم إيقاف تشغيلها يدويا. أكمل الخطوات التالية لإعادة تشغيل وحدة التحكم لتصحيح هذا الخطأ:

1. دخلت يمكن أسلوب. على سبيل المثال:

maui-nas-03>enable

Password:

maui-nas-03#

2. دخلت شامل تشكيل أسلوب. على سبيل المثال:

maui-nas-03#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

maui-nas-03(config)#

3. دخلت جهاز تحكم تشكيل أسلوب. على سبيل المثال:

maui-nas-03(config)#controller t1 0

maui-nas-03(config-controlle)#

4. قم بإعادة تشغيل وحدة التحكم. على سبيل المثال:

maui-nas-03(config-controlle)#no shutdown

وحدة التحكم T1 معطلة

إذا كانت حالة وحدة التحكم معطلة من إخراج أمر EXEC show controller t1، فمن المرجح أن تكون هناك مشكلة في الكابلات/الاتصال أو مشكلة في الساعة.

فيما يتعلق بمشكلة الكابلات/الاتصال، فإن الخطوات المقترحة هي:

1. تأكد من أن الكابل والمقبس الذكي ولوحة التصحيح ومنفذ T1/E1 متصلة بشكل جيد/محكم.

2. تأكد من أن الخط نظيف بما يكفي لمتطلبات الإرسال. اغسل الكابل عند الضرورة.

3. تأكد من أن الكبل يقع ضمن الطول الموصى به.

4. تغيير إعداد إعداد إعداد إعداد إعداد إعداد الخط باستخدام كابلات {long | قصير} الأمر إذا كنت تشك في أن الإشارة خارج المواصفات. يجب تغيير هذا الإعداد على كلا الجانبين.

ملاحظة: تعوض زيادة الخط (LBO) عن الخسارة في وحدات الديسيبل استنادا إلى المسافة بين الجهاز وأول جهاز لإعادة الإرسال في الدائرة. تتطلب المسافة الأطول من الجهاز إلى مكرر التكرار تعزيز قوة الإشارة على الدائرة للتعويض عن الفقدان عبر تلك المسافة.

مثال على تكوين طول كبل:

maui-nas-03(config)#controller t1 0/2/0

maui-nas-03(config-controlle)# cablelength long 0db

فيما يتعلق بمسألة الساعة، فإن الخطوات المقترحة هي:

1. قم بتغيير تكوين مصدر الساعة من مصدر الساعة إلى داخلي للساعة أو العكس لترى إذا كان يساعد.

2. قم بتغيير تكوين الساعة للسماح للوحدة النمطية T1/E1 بعدم تضمين آلية التوقيت العالمي. يساعد هذا التكوين الوحدة النمطية T1/E1 التي تعمل على تسريع عملية إسترداد البيانات بشكل أسرع بعد إعادة التحميل أو إعادة توصيل الكبلات.

مثال لتكوين مصدر الساعة:

maui-nas-03(config)#controller t1 0/2/0

maui-nas-03(config-controlle)# clock source internal

مثال على تكوين عدم مشاركة الساعة:

maui-nas-03(config)# network-clock synchronization automatic

maui-nas-03(config)#no network-clock synchronization participate slot/subslot

ملاحظة: تختلف تكوينات مشاركة الساعة الافتراضية بين ISR G2 و ISR4K. وهو غير مشارك في ISR G2 بشكل افتراضي؛ لذلك يجلب المثلان السابقان CLI تكوين ساعة ISR4K إلى نفس تكوين الساعة الافتراضي ل ISR G2.

تأكد من أن الخط مرتفع

إذا لم تكن وحدة التحكم في T1 والسطر قيد التشغيل، فتأكد من ظهور إحدى هذه الرسائل في إخراج أمر EXEC show controller t1:

Receiver has loss of frame.

or

Receiver has loss of signal.

فقدان الإطار

أكمل الخطوات التالية إذا كان المستقبل فاقد الإطار:

1. تأكد من أن تنسيق التأطير الذي تم تكوينه على المنفذ يطابق تنسيق تأطير البند. تحقق من تنسيق إطار وحدة التحكم من التكوين الجاري تشغيله أو إخراج الأمر show controller t1.

أدخل إطار {sf | ESF} في وضع تكوين وحدة التحكم لتغيير تنسيق الإطارات. على سبيل المثال:

maui-nas-03#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

maui-nas-03(config)#controller t1 0

maui-nas-03(config-controlle)#framing esf

2. جرب تنسيق الإطارات الآخر لترى ما إذا كان التنبيه قد نظف أم لا.

3. أدخل الأمر cableEngth long أو cableEngth short لتغيير إعداد LBO.

يعوض LBO عن الخسارة في الديسيبل استنادا إلى المسافة من الجهاز إلى أول مكرر في الدائرة. تتطلب المسافة الأطول من الجهاز إلى مكرر التكرار تعزيز قوة الإشارة على الدائرة للتعويض عن الفقدان عبر تلك المسافة.

أدخل أمر تكوين وحدة التحكم الطويلة في كابل لتكوين مستويات الإرسال والاستقبال لطول كبل (تجميع الخط) أطول من 655 قدما لشنطة T1 باستخدام واجهة وحدة خدمة القناة (CSU). أدخل أمر تكوين وحدة التحكم القصيرة في الكبل لتكوين تخفيف الإرسال لطول كبل (تجميع خط) من 655 قدما أو أقصر لشنطة T1 باستخدام واجهة DSX-1.

اتصل بموفر الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات حول إعدادات التجميع.

إذا لم ينجح هذا في إصلاح المشكلة، فراجع قسم فقدان الإشارة.

فقدان الإشارة

أكمل الخطوات التالية:

1. تأكد من توصيل الكبل بين منفذ الواجهة ومعدات مزود الخدمة T1 أو المعدات الطرفية T1 بشكل صحيح.

تأكد من توصيل الكبل بالمنافذ الصحيحة. صحح توصيلات الكبل إذا لزم الأمر.

2. تحقق من سلامة الكبل من خلال البحث عن أي فواصل أو أي تشوهات مادية أخرى في الكبل.

تأكد من تعيين المسافة بين السطور بشكل صحيح. استبدل الكبل إذا لزم الأمر.

3. تحقق من موصلات الكبل. قد يؤدي عكس أزواج الإرسال والاستقبال أو زوج الاستقبال المفتوح إلى حدوث أخطاء.

يجب أن يكون زوج التلقي على الأسطر 1 و 2، ويجب أن يكون زوج الإرسال على الأسطر 4 و 5.

السنون الموجودة على قابس RJ-45/48 مرقمة من 1 إلى 8. مع المسامير المعدنية التي تواجهك، يكون السن 1 هو السن الايسر. يوضح هذا الشكل ترقيم الدبابيس على مقبس RJ-45:

4. إذا قمت بإكمال جميع هذه الخطوات وما زلت تواجه مشاكل، أستخدم كبل إعادة توجيه.

أدخل أمر EXEC show controller t1 بعد كل خطوة لمعرفة ما إذا كانت وحدة التحكم تظهر أي أخطاء.

وضع الاسترجاع

تأكد من أن السطر في وضع الاسترجاع من إخراج الأمر show controller t1. يجب أن يكون السطر في وضع الاسترجاع فقط لأغراض الاختبار.

أدخل الأمر no loopback في وضع تكوين وحدة التحكم لإيقاف تشغيل الاسترجاع. على سبيل المثال:

maui-nas-03(config-controlle)#no loopback

ارجع إلى إختبارات الاسترجاع لخطوط T1/56K للحصول على معلومات حول كيفية تنفيذ إختبار الاسترجاع ذي القابس الثابت للتحقق من عمل وحدة التحكم والبطاقة T1 بشكل صحيح.

إذا لم تحل الخطوات التي تمت مناقشتها في هذا المستند مشكلة T1، فارجع إلى أستكشاف أخطاء T1 وإصلاحها، وأستكشاف أخطاء T1 وإصلاحها، وأستكشاف أخطاء T1 PRI وإصلاحها.

معلومات ذات صلة

- أستكشاف أخطاء أحداث خطأ T1 وإصلاحها

- أستكشاف أخطاء تنبيه T1 وإصلاحها

- أستكشاف أخطاء T1 PRI وإصلاحها

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems