المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تكوين خادم بروتوكول الاتصال من نقطة إلى نقطة عبر الإيثرنت (PPPoE) باستخدام واجهة مجال الجسر (BDI) وشبكة VLAN-range.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- الاتصال الشامل للطبقة 1 جيد

- إن أساسيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPoE) والشركة بين القطاعين العام والخاص مفهومة بشكل جيد

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- المضيف-1 - Cisco887G

- المضيف-2 - Cisco 887

- المحول - WS-C3560-24TS-S

- خادم PPPoE - ASR1001-X

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للحصول على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا القسم.

المضيف-1

!

interface FastEthernet0

switchport access vlan 100

no ip address

end

!

interface Vlan100

no ip address

pppoe enable group global

pppoe-client dial-pool-number 1

end

!

interface Dialer1

ip address negotiated

encapsulation ppp

dialer pool 1

ppp chap hostname dsl

ppp chap password 0 dsl

end

!

المضيف-2

!

interface FastEthernet0

switchport access vlan 200

no ip address

end

!

!

interface Vlan200

no ip address

pppoe enable group global

pppoe-client dial-pool-number 1

end

!

!

interface Dialer1

ip address negotiated

encapsulation ppp

dialer pool 1

ppp chap hostname dsl

ppp chap password 0 dsl

end

!

تبديل

SWITCH#sh cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,

D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID

SERVER           Gig 0/1           130              R I   ASR1001-X Gig 0/0/0

HOST-1           Fas 0/2           141            R B S I 887G      Fas 0

HOST-2           Fas 0/1           167            R B S I 887       Fas 0

!

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 100

end

!

interface FastEthernet0/1

switchport access vlan 200

end

!

!

interface GigabitEthernet0/1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 100,200

switchport mode trunk

end

!

خادم PPPoE

!

username dsl password 0 dsl

!

bba-group pppoe global

virtual-template 1

!

interface GigabitEthernet0/0/0

no ip address

negotiation auto

cdp enable

service instance 100 ethernet

encapsulation dot1q 100 etype pppoe-all

rewrite ingress tag pop 1 symmetric

bridge-domain 100

!

service instance 200 ethernet

encapsulation dot1q 200 etype pppoe-all

rewrite ingress tag pop 1 symmetric

bridge-domain 200

!

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered Loopback0

peer default ip address pool POOL

ppp authentication chap

!

interface BDI100

no ip address

pppoe enable group global

!

interface BDI200

no ip address

pppoe enable group global

!

interface Loopback0

ip address 192.168.10.1 255.255.255.255

end

!

ip local pool POOL 192.168.1.1 192.168.1.100

!

بدلا من ذلك، يمكنك تكوين 'vlan-range' كما هو موضح:

!

interface GigabitEthernet0/0/0

no ip address

negotiation auto

service instance 100 ethernet

encapsulation default

bridge-domain 1

!

end

!

interface BDI1

no ip address

vlan-range dot1q 1 4094

pppoe enable group global

!

end

الرسم التخطيطي للشبكة

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

على المضيف-1

HOST-1#show ip interface brief | exclude un

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Dialer1                    192.168.1.4     YES IPCP   up                    up

HOST-1#show caller ip

Line           User       IP Address      Local Number    Remote Number   <->

Vi2            SERVER     192.168.10.1    -               <unknown phone  in

HOST-1#ping 192.168.10.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms

HOST-1#show ppp interface virtual-Access 2

PPP Serial Context Info

-------------------

Interface        : Vi2

PPP Serial Handle: 0x1F000003

PPP Handle       : 0xB2000003

SSS Handle       : 0x8000004

AAA ID           : 24

Access IE        : 0xA7000003

SHDB Handle      : 0x0

State            : Up

Last State       : Binding

Last Event       : LocalTerm

PPP Session Info

----------------

Interface        : Vi2

PPP ID           : 0xB2000003

Phase            : UP

Stage            : Local Termination

Peer Name        : SERVER

Peer Address     : 192.168.10.1

Control Protocols: LCP[Open] IPCP[Open] CDPCP[Stopped]

Session ID       : 3

AAA Unique ID    : 24

SSS Manager ID   : 0x8000004

SIP ID           : 0x1F000003

PPP_IN_USE       : 0x11

Vi2 LCP: [Open]

Our Negotiated Options

Vi2 LCP:    MagicNumber 0x7735647E (0x05067735647E)

Peer's Negotiated Options

Vi2 LCP:    MRU 1500 (0x010405DC)

Vi2 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Vi2 LCP:    MagicNumber 0xA7A011AC (0x0506A7A011AC)

Vi2 IPCP: [Open]

Our Negotiated Options

Vi2 IPCP:    Address 192.168.1.5 (0x0306C0A80105)

Peer's Negotiated Options

Vi2 IPCP:    Address 192.168.10.1 (0x0306C0A80A01)

على المضيف-2

HOST-2#show ip interface brief | exclude un

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Dialer1                    192.168.1.6     YES IPCP   up                    up

HOST-2#show caller ip

Line           User       IP Address      Local Number    Remote Number   <->

Vi2            SERVER     192.168.10.1    -               <unknown phone  in

HOST-2#ping 192.168.10.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms

HOST-2#show ppp interface virtual-Access 2

PPP Serial Context Info

-------------------

Interface        : Vi2

PPP Serial Handle: 0x7B00000A

PPP Handle       : 0xA000000A

SSS Handle       : 0x4C00000B

AAA ID           : 68

Access IE        : 0x1D00000A

SHDB Handle      : 0x0

State            : Up

Last State       : Binding

Last Event       : LocalTerm

PPP Session Info

----------------

Interface        : Vi2

PPP ID           : 0xA000000A

Phase            : UP

Stage            : Local Termination

Peer Name        : SERVER

Peer Address     : 192.168.10.1

Control Protocols: LCP[Open] IPCP[Open] CDPCP[Stopped]

Session ID       : 10

AAA Unique ID    : 68

SSS Manager ID   : 0x4C00000B

SIP ID           : 0x7B00000A

PPP_IN_USE       : 0x11

Vi2 LCP: [Open]

Our Negotiated Options

Vi2 LCP:    MagicNumber 0x421AC8AB (0x0506421AC8AB)

Peer's Negotiated Options

Vi2 LCP:    MRU 1500 (0x010405DC)

Vi2 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Vi2 LCP:    MagicNumber 0xA7A0942C (0x0506A7A0942C)

Vi2 IPCP: [Open]

Our Negotiated Options

Vi2 IPCP:    Address 192.168.1.6 (0x0306C0A80106)

Peer's Negotiated Options

Vi2 IPCP:    Address 192.168.10.1 (0x0306C0A80A01)

على المحول

SWITCH#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7

Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11

Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15

Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19

Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23

Fa0/24, Gi0/2

11   VLAN0011                         active

12   VLAN0012                         active

13   VLAN0013                         active

100  VLAN0100                         active    Fa0/2

200  VLAN0200                         active    Fa0/1

SWITCH#Show interface trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan

Gi0/1       on               802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk

Gi0/1       100,200

Port        Vlans allowed and active in management domain

Gi0/1       100,200

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Gi0/1       100,200

على خادم PPPoE

SERVER#show caller ip

Line           User       IP Address      Local Number    Remote Number   <->

Vi2.1          dsl        192.168.1.6     -               -               in

Vi2.2          dsl        192.168.1.5     -               -               in

SERVER#show ip local pool POOL

Pool                     Begin           End             Free  In use

POOL                     192.168.1.1     192.168.1.100     98       2

Available addresses:

192.168.1.7

192.168.1.8

192.168.1.9

.....

.....

عندما تستخدم 'vlan-range'، لاحظ تغيير في 'port':

SERVER#show caller ip

Line           User       IP Address      Local Number    Remote Number   <->

Vi2.1          dsl        192.168.1.7     -               -               in

Vi2.2          dsl        192.168.1.8     -               -               in

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

ستساعد عمليات تصحيح الأخطاء هذه في أستكشاف أخطاء PPP/PPPoE وإصلاحها.

- تصحيح أخطاء أحداث PPPoE

- تصحيح أخطاء pppOE

- تفاوض DEBUG PPP

معلومات ذات صلة

- PPPoE عبر BDI على Cisco CSR 1000V

- خطأ التحسين - إنهاء PPPoE على BDI و vlan-range على ASR1k

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems