المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند التكوين المطلوب على موجه Cisco للحصول على تفاصيل نظام اسم المجال (DNS) من مزود الخدمة وتمريرها إلى المستخدمين الداخليين باستخدام DHCP. يتم إستخدام بروتوكول DNS لحل اسم مجال مؤهل بالكامل (FQDN) إلى عنوان IP المطابق له. يساعد بروتوكول DNS بشكل أساسي في حل اسم مضيف يمكن قراءته من قبل الإنسان مثل www.cisco.com في عنوان IP المناظر القابل للقراءة من قبل الجهاز.

في معظم شبكات المؤسسات، التي لا يتوفر فيها خادم DNS محلي، يطلب من العملاء إستخدام خدمة DNS التي يوفرها ISP أو تكوين خادم DNS عام متاح بحرية.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- كيف أن يمكن PPP على القارن من خلال العملية كبسلة PPP أمر.

- إخراج الأمر debug ppp negotiation. راجع فهم إخراج تفاوض PPP الخاص بتصحيح الأخطاء للحصول على مزيد من المعلومات.

- القدرة على قراءة المعلومات المتبادلة وفهمها أثناء مرحلة IPCP من التفاوض بشأن بروتوكول الاتصال من نقطة إلى نقطة.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

تكوين خادم DHCP المحلي على موجه Cisco

قم بتكوين معلمات DHCP الأساسية على موجه Cisco وتمكينه من العمل كخادم DHCP لشبكة المنطقة المحلية.

أولا، قم بتمكين خدمة DHCP على موجه Cisco.

CPE(config)#service dhcp

بعد ذلك، قم بإنشاء تجمع DHCP الذي يحدد الشبكة الفرعية التي سيتم تأجيرها إلى عملاء DHCP على الشبكة المحلية.

ip dhcp pool LAN_POOL

network 192.168.1.0 255.255.255.0

default-router 192.168.1.1

dns-server 192.168.1.1

هنا، ال DHCP عينت بركة ك lan_pool.

يحدد بيان الشبكة الشبكة الشبكة الفرعية وقناع تجمع عناوين DHCP.

يحدد الموجه الافتراضي عنوان IP الخاص بالموجه الافتراضي لعميل DHCP. يجب أن يكون عنوان IP هذا على الشبكة الفرعية نفسها الخاصة بالعميل.

يحدد خادم DNS عنوان IP لخادم DNS المتوفر لعميل DHCP.

تمكين خادم DNS على موجه Cisco

في وضع التكوين العام، قم بتمكين خدمة DNS على الموجه.

CPE(config)#ip dns server

التكوين لترحيل خدمة DNS العامة من ISP من خلال PPP

لطلب خدمة DNS العامة من ISP، قم بتكوين طلب PPP IPCP DNS تحت واجهة المتصل.

CPE(config)#interface dialer 1

CPE(config-if)#ppp ipcp dns request

عند الانتهاء من كافة التكوينات المذكورة أعلاه:

1. يساعد الأمر ppp ipcp dns أولا في الحصول على معلومات خادم DNS العام من ISP عبر مرحلة IPCP من تفاوض PPP.

2. بعد ذلك، يمكن الأمر ip dns server الموجه من بدء العمل كخادم DNS نفسه. ومع ذلك، يستخدم الموجه أخيرا خدمة DNS العامة من مزود خدمة الإنترنت (ISP) لحل أسماء المجالات.

3. علاوة على ذلك، عندما يؤجر خادم DHCP المحلي عناوين IP للعملاء، فإنه سيعلن عن نفسه كخادم DNS. ستتم معالجة أي طلبات لحل DNS واردة من العملاء بواسطة الموجه باستخدام خدمة DNS العامة.

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

1. قم بتشغيل التفاوض على بروتوكول PPP الخاص بتصحيح الأخطاء وقراءته بعناية عبر مرحلة IPCP للتحقق مما إذا كانت معلومات خادم DNS مقدمة من قبل ISP.

*Aug 11 16:31:25.675: Vi3 CDPCP: Event[Receive CodeRej-] State[REQsent to Stopped]

*Aug 11 16:31:25.679: Vi3 IPCP: I CONFNAK [ACKsent] id 2 len 16

*Aug 11 16:31:25.679: Vi3 IPCP:    Address 101.101.101.102 (0x030665656566)

*Aug 11 16:31:25.679: Vi3 IPCP:    PrimaryDNS 4.2.2.2 (0x810604020202)

*Aug 11 16:31:25.679: Vi3 IPCP: O CONFREQ [ACKsent] id 3 len 16

*Aug 11 16:31:25.679: Vi3 IPCP:    Address 101.101.101.102 (0x030665656566)

*Aug 11 16:31:25.679: Vi3 IPCP:    PrimaryDNS 4.2.2.2 (0x810604020202)

*Aug 11 16:31:25.679: Vi3 IPCP: Event[Receive ConfNak/Rej] State[ACKsent to ACKsent]

*Aug 11 16:31:25.687: Vi3 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 3 len 16

*Aug 11 16:31:25.687: Vi3 IPCP:    Address 101.101.101.102 (0x030665656566)

*Aug 11 16:31:25.687: Vi3 IPCP:    PrimaryDNS 4.2.2.2 (0x810604020202)

*Aug 11 16:31:25.687: Vi3 IPCP: Event[Receive ConfAck] State[ACKsent to Open]

*Aug 11 16:31:25.707: Vi3 IPCP: State is Open

*Aug 11 16:31:25.707: Di1 IPCP: Install negotiated IP interface address 101.101.101.102

2. قم بتشغيل الأمر show ppp interface virtual-access للتعرف على المعلمات المختلفة التي تم التفاوض عليها بنجاح أثناء إعداد بروتوكول الاتصال من نقطة إلى نقطة (PPP).

CPE#show caller

Active    Idle

Line           User               Service       Time      Time

con 0          -                  TTY           00:03:04  00:00:00

Vi3            lac                PPPoE         00:01:57  00:00:02

CPE#show ppp interface virtual-access 3

PPP Serial Context Info

-------------------

Interface        : Vi3

PPP Serial Handle: 0xEE000005

PPP Handle       : 0x5B000005

SSS Handle       : 0x7E000006

AAA ID           : 26

Access IE        : 0xA3000005

SHDB Handle      : 0x0

State            : Up

Last State       : Binding

Last Event       : LocalTerm

PPP Session Info

----------------

Interface        : Vi3

PPP ID           : 0x5B000005

Phase            : UP

Stage            : Local Termination

Peer Name        : lac

Peer Address     : 1.1.1.10

Control Protocols: LCP[Open] IPCP[Open] CDPCP[Stopped]

Session ID       : 5

AAA Unique ID    : 26

SSS Manager ID   : 0x7E000006

SIP ID           : 0xEE000005

PPP_IN_USE       : 0x11

Vi3 LCP: [Open]

Our Negotiated Options

Vi3 LCP:    MagicNumber 0x023A6422 (0x0506023A6422)

Peer's Negotiated Options

Vi3 LCP:    MRU 1500 (0x010405DC)

Vi3 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Vi3 LCP:    MagicNumber 0x52D1CDE4 (0x050652D1CDE4)

Vi3 IPCP: [Open]

Our Negotiated Options

Vi3 IPCP:    Address 101.101.101.102 (0x030665656566)

Vi3 IPCP:    PrimaryDNS 4.2.2.2 (0x810604020202)

Our Rejected options

SecondaryDNS

Peer's Negotiated Options

Vi3 IPCP:    Address 1.1.1.10 (0x03060101010A)

CPE#

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

راجع أستكشاف أخطاء إتصالات PPP وإصلاحها للحصول على معلومات حول كيفية أستكشاف المشكلات وإصلاحها.