المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند واجهة سطر الأوامر (CLI) جديدة، والذي يتتبّع وجود جلسة بروتوكول نقطة إلى نقطة (PPP) عبر واجهة المتصل.

المشكلة

يتم إستخدام واجهة المتصل بشكل واسع في عالم خط المشترك الرقمي (DSL)، في أنواع مختلفة من عمليات النشر مثل بروتوكول الاتصال من نقطة إلى نقطة عبر شبكة إيثرنت (PPPoE) وبروتوكول الاتصال من نقطة إلى نقطة عبر وضع النقل غير المتزامن (PPPoA) وما إلى ذلك. تظل واجهة المتصل دائما عالية بغض النظر عن جلسة PPP التي تكون أعلى أو أسفل. من المشكلات المعروفة المتعلقة بهذا السلوك أنه يمكن أن يتسبب في ثقب أسود في التوجيه في الحالات التي يكون لديك فيها إتصالات صادرة متعددة، ما لم تكن تستخدم بعض الميزات الإضافية مثل تعقب "إتفاقية مستوى خدمة بروتوكول الإنترنت" (IP SLA) للتحقق من إمكانية الوصول عبر واجهة المتصل.

الحل

تم إدخال واجهة سطر الأوامر (CLI) جديدة مزودة بواجهة اتصال down-with-vInterface في الإصدارات الأخيرة من IOS مما يؤدي إلى تعطل واجهة المتصل عندما تنزل جلسة عمل بروتوكول الاتصال من نقطة إلى نقطة (PPP).

قصاصة تكوين من موجه DSL:

interface Dialer1

ip address negotiated

encapsulation ppp

dialer pool 1

ppp chap hostname cisco@cisco.com

ppp chap password 0 cisco

واجهة المتصل في حالة أعلى، على الرغم من أن جلسة عمل PPPoE معطلة.

Router#show pppoe session

1 client session

Uniq ID  PPPoE  RemMAC          Port                    VT  VA         State

SID  LocMAC                                      VA-st      Type

N/A     58  00c1.64d5.41d1  Gi0/1                   Di1 N/A        PADISNT

0006.f657.67b1

Router#show interface dialer1

Dialer1 is up, line protocol is up (spoofing)

Hardware is Unknown

Internet address will be negotiated using IPCP

MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit/sec, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, LCP Closed, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

DTR is pulsed for 1 seconds on reset

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:49:48

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes

538 packets output, 7524 bytes

CLIENT(config-if)

يمكنك إضافة واجهة سطر الأوامر (CLI) الجديدة ضمن تكوين واجهة المتصل كما هو موضح:

Router(config)#int dialer1

Router(config-if)# dialer down-with-vInterface

بمجرد إدخال واجهة سطر الأوامر (CLI) المتصل down-with-vInterface، يتم نقل واجهة المتصل إلى الحالة المنسدلة حيث تكون جلسة PPP في حالة أسفل، كما هو موضح في المثال:

Router#show interface dialer1

Dialer1 is down, line protocol is down (spoofing)

Hardware is Unknown

Internet address will be negotiated using IPCP

MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit/sec, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, LCP Closed, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

DTR is pulsed for 1 seconds on reset

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:50:36

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes

538 packets output, 7524 bytes

وهذا يساعد على تجنب الحاجة إلى تهيئة إضافية مثل إتفاقية مستوى الخدمة (IP) والتتبع وما إلى ذلك لتوجيه عملية التغلب على الأعطال للعمل أثناء إستخدام واجهات المتصل.

معلومات ذات صلة

- دليل تكوين PPPoE