المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند نموذجا لتكوين الاتصالات الخلفية للتحكم في إرتباط البيانات عالي المستوى (HDLC). يمكنك إستخدامها للتحقق من أن الاتصالات والأجهزة تعمل بشكل صحيح.

قبل البدء

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات الأساسية

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية أدناه.

- جميع إصدارات برنامج Cisco IOS®

- كابل WAN DCE

- كبل WAN DTE

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة الموضح في الرسم التخطيطي أدناه.

التضمين التسلسلي الافتراضي على موجهات Cisco هو Cisco HDLC، لذلك لا يلزم تكوينه بشكل صريح على الموجه. ونتيجة لذلك، لا يتم عرض نوع التضمين في التكوين.

من خلال الاتصال التسلسلي من الخلف إلى الخلف، يوفر الموجه المتصل بطرف الكبل DCE إشارة الساعة للارتباط التسلسلي. يتيح الأمر clorate في وضع تكوين الواجهة للموجه الموجود في نهاية DCE للكابل (الصيغة، في هذا المثال) توفير إشارة الساعة للإرتباط التسلسلي. قم بإصدار الأمر show controllers لتحديد طرف الكبل المتصل بالواجهة التسلسلية.

في هذا التكوين، يتم توصيل نهاية DCE للكابل ب Prasit (يتم إصدار الأمر clorate)، ويتم توصيل نهاية DTE ب Spicey.

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات الموضحة أدناه.

براسيت

interface Serial0

ip address 5.0.2.1 255.255.255.0

clockrate 64000

no cdp enable

سبيسي

interface Serial1

ip address 5.0.2.2 255.255.255.0

no cdp enable

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

- إظهار وحدات التحكم

- بينغ

- show interfaces

ينتج عن الإخراج الظاهر أدناه عند إصدار هذه الأوامر على الأجهزة المستخدمة في نموذج التكوين هذا.

العرض جهاز تحكم يبدي أمر أن الطبقة طبيعي يعمل وما نوع الكبل يكون ربطت. في الإخراج أدناه، يتم توصيل Prasit عند نهاية DCE و Spicey عند نهاية DTE.

prasit#

show controllers serial 0

HD unit 1, idb = 0xF22E4, driver structure at 0xF7778

buffer size 1524 HD unit 0 1, V.35 DCE cable, clockrate 64000

!--- Output suppressed.

spicey#

show controllers serial 1

HD unit 1, idb = 0x24824C, driver structure at 0x24F828

buffer size 1524 HD unit 1, V.35 DTE cable

!--- Output suppressed.

براسيت

على Prasit، قم بإصدار الأوامر التالية:

prasit#ping 5.0.2.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.0.2.2, timeout is 2 seconds:!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/31/32 ms

prasit#show interfaces serial 0

Serial1 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 5.0.2.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)

Last input 00:00:01, output 00:00:04, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations  0/1/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

205 packets input, 4920 bytes, 0 no buffer

Received 33 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

590 packets output, 4570 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 87 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

116 carrier transitions

DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up

prasit#

سبيسي

على Spicey، قم بإصدار الأوامر التالية:

spicey#ping 5.0.2.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.0.2.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/32/32 ms

spicey#show interfaces serial 1

Serial1 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 5.0.2.2/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations  0/1/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 1158 kilobits/sec

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

591 packets input, 4592 bytes, 0 no buffer

Received 43 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

210 packets output, 5030 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 61 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

180 carrier transitions

DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up spicey#

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني T1/E1 و T3/E3

- دعم - هواتف بروتوكول الإنترنت (IP)

- الدعم الفني - Cisco Systems