????? ????? ?????? ?? SD-WAN ???????? ????? ???????? ???????? (GUI) vManage ?? ????? ??? ??????? (CLI)
Author: Cisco Systems, Inc.
Date: 2026-09-21T05:00:00+00:00
Description: ??? ??? ??????? ????? ????? ????? ?????? ?? ?????? ??????? (SD-WAN) ??????? ?????? ???????.

المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

عمليات التحقق المسبق التي سيتم إجراؤها قبل ترقية وحدة التحكم

النسخ الاحتياطي لبرنامج vManage

حوسبة النظام على vManage

تشغيل التحقق AURA

إستخدام مساحة القرص vManage

التأكد من إتمام الإرسال إلى وحدات التحكم/الإرسال إلى vBond

التحقق من الفاصل الزمني لمجموعة إحصائيات vManage

التحقق من تشخيصات NMS على جميع عقد vManage

تحقق من إستخدام مساحة القرص على عقد vManage

التحقق من مساحة القرص على vSmart و vBond

أوامر قبل وبعد

وحدات التحكم في ترقية سير العمل

ترقية نظام المجموعة vManage

ترقية وحدات تحكم SD-WAN عبر واجهة المستخدم الرسومية vManage (GUI)

الخطوة 1. تحميل صور البرامج إلى مستودع vManage

الخطوة 2. التثبيت والتنشيط وتعيين إصدار جديد كافتراضي
vManage

الخطوة أ. التثبيت

الخطوة ب. التنشيط

الخطوة C. تعيين إصدار البرنامج الافتراضي
vBond

الخطوة أ. التثبيت

الخطوة ب. التنشيط

الخطوة الاختيارية. تنشيط صورة البرنامج الجديدة وإعادة تشغيلها

الخطوة C. تعيين إصدار البرنامج الافتراضي
vSmart

إرشادات ترقية vSmart (وحدة تحكم)

المتطلبات الأساسية

إعدادات التكوين الموصى بها من Cisco

مؤقت إعادة التشغيل الرائع ل OMP

مؤقت مفتاح IPsec

الخطوة أ. التثبيت

الخطوة ب. التنشيط

الخطوة الاختيارية. تنشيط صورة البرنامج الجديدة وإعادة تشغيلها

الخطوة C. تعيين إصدار البرنامج الافتراضي

ترقية وحدات التحكم في SD-WAN عبر CLI (واجهة سطر الأوامر)

الخطوة 1. التثبيت

الخيار 1: من CLI باستخدام HTTP أو FTP أو TFTP.

الخيار 2: من واجهة المستخدم الرسومية vManage

الخطوة 2. التنشيط

الخطوة 3. تعيين إصدار البرنامج الافتراضي

ترقية مجموعة vManage/vManage مع تمكين إستعادة البيانات بعد الكوارث

عمليات التحقق من الصحة بعد الترقية

خطة التراجع

خطة التراجع vBond و vSmart

خطة التراجع vManage

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند عملية ترقية وحدات التحكم في الشبكة الواسعة (SD-WAN) المعرفة بواسطة البرامج.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- شبكة منطقة واسعة معرفة بالبرامج من Cisco (SD-WAN)

- Cisco Software Central

- تنزيل برنامج وحدات التحكم من software.cisco.com

- قم بتشغيل برنامج AURA النصي قبل الترقية CiscoDevNet/sure: تجربة جاهزية ترقية SD-WAN

قد تكون هناك أسباب متعددة للتخطيط لترقية وحدات التحكم، مثل:

- إصدارات جديدة بميزات جديدة.

- إصلاح المحاذير/الأخطاء المعروفة.

- الإصدارات المؤجلة.

ملاحظة: إذا تم تأجيل الإصدار، فمن أفضل الممارسات الترقية في أقرب وقت ممكن إلى الإصدار Gold-star. لا يوصى بالإصدارات المؤجلة على وحدات التحكم في الإنتاج بسبب العيوب المعروفة.

عندما يحين الوقت لترقية وحدات التحكم، الرجاء مراعاة المعلومات المفيدة التالية:

- تحقق من ملاحظات الإصدار من وحدات التحكم في SD-WAN.

- تحقق من مسارات ترقية Cisco vManage.

- تحقق من أن وحدات تحكم SD-WAN من Cisco تفي بموارد الحوسبة الموصى بها.

- التحقق من إشعارات نهاية العمر الافتراضي ونهاية البيع لمنتجات SD-WAN.

ملاحظة: ترتيب ترقية وحدات تحكم SD-WAN هو vManage > vBonds > vSmarts.

المكونات المستخدمة

يستند هذا المستند إلى إصدارات البرامج التالية:

- Cisco vManage 20.12.6 و 20.15.4.1

- Cisco vBond و vSmart 20.12.16 و 20.15.4.1

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

عمليات التحقق المسبق التي سيتم إجراؤها قبل ترقية وحدة التحكم

النسخ الاحتياطي لبرنامج vManage

- إذا كانت ميزة إستضافة السحابة، فعليك تأكيد إجراء آخر عملية نسخ إحتياطي أو بدء عملية نسخ إحتياطي ل config db كما هو موضح في الخطوة التالية.

- يمكنك عرض النسخ الاحتياطية الحالية وكذلك تشغيل لقطة حسب الطلب من بوابة SSP.  اعثر على المزيد من الإرشادات هنا.

- في وضع الاستعداد:

- إجراء نسخ إحتياطي config-db

- لقطة VM لجميع وحدات التحكم.

vManage# request nms configuration-db backup path /home/admin/db_backup

successfully saved the database to /home/admin/db_backup.tar.gz

- إذا كنت في وضع الاستعداد، فقم بتجميع show running-config وحفظه محليا.

- إذا كنت في وضع الاستعداد، فتأكد من أنك تعرف اسم مستخدم وكلمة مرور قاعدة بيانات التكوين (neo4j) لديك ولا تقم بالتعرف على الإصدار الحالي الدقيق.

إن يحتاج أنت مساعدة أن يسترد تشكيلك قاعدة بيانات اعتماد، أنت يستطيع اتصلت إلى cisco TAC.

حوسبة النظام على vManage

ملاحظة: ينطبق هذا الشيك على vBonds و vSmarts أيضا.

على واجهة سطر الأوامر (CLI) لكل عقدة vManage، قم بتنفيذ الأمر show system status. تأكد من تعيين الحوسبة المطلوبة على عقد vManage. يمكنك الرجوع إلى دليل الحوسبة.

تشغيل التحقق AURA

- قم بتنزيل الخطوات والالتزام بها لتشغيل AURA من CiscoDevNet/sure: تجربة جاهزية ترقية SD-WAN

- للحصول على خطوات تفصيلية، يرجى الرجوع إلى هذا الدليل: تكوين نشر AURA قبل الترقية.

- مفتوح إلى TAC SR من أجل معالجة أي أسئلة متعلقة بعمليات التحقق الفاشلة في تقرير AURA.

- من 20.11.x فصاعدا، يقوم vManage بتشغيل AURA تلقائيا عندما يتم تنشيط الصورة باستخدام واجهة مستخدم vManage.

إستخدام مساحة القرص vManage

قبل بدء عملية الترقية، تحقق من أن إستخدام القرص على كافة الأقسام الثلاثة الحيوية -/التمهيد، و/rootfs.rw، و/opt/data- يبلغ 60٪ أو أقل.

للتنظيف، ابحث عن الملفات المنسوخة من قبل المستخدم أو ملفات السجلات غير المضغوطة وقم بإزالتها.

قم بحذف أي ملفات من تقنية الإدارة أو عمليات التخلص من مكدسات الذاكرة المؤقتة أو عمليات نسخ إحتياطي من نوع Neo4j أو عمليات إزالة مؤشرات الترابط أو ملفات مؤقتة تستهلك مساحة على القرص.

إذا لم تكن متأكدا من الملفات التي يمكن حذفها بأمان، فافتح حالة Cisco TAC للحصول على المساعدة.

التأكد من إتمام الإرسال إلى وحدات التحكم/الإرسال إلى vBond

في واجهة المستخدم vManage، انتقل إلى التكوين —> الشهادات —> وحدات التحكم وحدد إرسال إلى vBond

التحقق من الفاصل الزمني لمجموعة إحصائيات vManage

توصي Cisco بتعيين الفاصل الزمني لجمع الإحصائيات في الإدارة > الإعدادات على المؤقت الافتراضي لمدة 30 دقيقة.

ملاحظة: توصي Cisco بإرفاق vSmart و vBonds بقالب vManage قبل الترقية.

التحقق من تشخيصات NMS على جميع عقد vManage

قم بتنفيذ الأمر طلب nms all diagnostics" وتأكد من نجاح NPing لجميع خدمات NMS. في حالة نظام مجموعة vManage، يجب إجراء هذه التدقيقات على جميع عقد vManage:

ملاحظة: في نظام مجموعة vManage مكون من 6 عقد، تعمل قاعدة بيانات التكوين على 3 عقد فقط.

ابحث في التشخيصات الخاصة بالتكوين-db:

تأكد من قدرتنا على الحصول على سمات قاعدة بيانات التكوين كما هو موضح أدناه:

تأكد من أن كافة عقد vManage مدرجة في حالة نظام المجموعة Neo4j لكل من "neo4j" و"system"

تأكد من نجاح عملية التحقق من صحة المخطط ومن عدم عزل عقد Neo4j.

انتقل إلى الإخراج بالكامل وإذا كان هناك أي أخطاء أو حالات فشل تم ملاحظتها، فيرجى الوصول إلى TAC قبل متابعة الترقية.

تحقق من إستخدام مساحة القرص على عقد vManage

تأكد من عدم وجود أكثر من 60٪ من أقسام القرص الأخرى باستثناء /rootfs.ro. تحقق من ذلك على كافة عقد vManage.

التحقق من مساحة القرص على vSmart و vBond

أستخدم الأمر df -kh | تحميل GREP من vShell لتحديد حجم القرص.

controller:~$ df -kh | grep boot

/dev/sda1       2.5G  232M  2.3G  10% /boot

controller:~$

إذا كان الحجم أكبر من 200 ميجابت، فتابع ترقية وحدات التحكم.

إذا كان الحجم أقل من 200 ميغابايت، فاتبع الخطوات التالية:

1. تحقق من أن الإصدار الحالي هو الإصدار الوحيد المدرج ضمن الأمر show software. ينطبق هذا الشيك على جميع وحدات التحكم الثلاثة و vManage و vBond و vSmart.

VERSION    ACTIVE   DEFAULT PREVIOUS  CONFIRMED TIMESTAMP

------------------------------------------------------------------------------

20.12.6     true    true    false    auto     2023-05-02T16:48:45-00:00

20.9.1      false   false   true     user     2023-05-02T19:16:09-00:00

2. تحقق من تعيين الإصدار الحالي كإصدار افتراضي ضمن الأمر show software version . ينطبق هذا التحقق على جميع وحدات التحكم الثلاثة و vManage و vBond و vSmart.

controller# request software set-default 20.12.6

status mkdefault 20.11.1: successful

controller#

3. إذا تم سرد المزيد من الإصدارات، فقم بإزالة أي إصدارات غير نشطة باستخدام الأمر request software remove <version>. وهذا الأمر يزيد من المساحة المتاحة لمتابعة الترقية. ينطبق هذا التحقق على جميع وحدات التحكم الثلاثة و vManage و vBond و vSmart.

controller# request software remove 20.9.1

status remove 20.9.1: successful

vedge-1# show software

VERSION   ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

------------------------------------------------------------------------------

20.12.6   true   true    false    auto      2023-05-02T16:48:45-00:00

controller#

4. تحقق من مساحة القرص للتأكد من أنها أكبر من 200 ميغابايت.  إذا لم يكن كذلك، فعليك المتابعة لفتح TAC SR.

أوامر قبل وبعد

قبل الترقية وبعدها، قم بتنفيذ هذه الأوامر للتحقق من تقارب وحدات التحكم بشكل صحيح:

- إظهار إتصالات التحكم

تأكد من أن كل وحدة تحكم تحتوي على إتصالات تحكم نشطة مع جميع وحدات التحكم الأخرى (الشبكة الكاملة).

- إظهار نظائر OMP (vSmart فقط)

تحقق من عدد نظراء OMP على كل وحدة تحكم vSmart.

- إظهار ملخص OMP (vSmart فقط)

فحص حالة OMP الإجمالية ومعلومات النظير.

- إظهار النهج الجاري تشغيله (vSmart فقط)

تأكد من أن جميع السياسات المقصودة نشطة ومرئية على وحدة التحكم.

راجع إخراج هذه الأوامر قبل الترقية وبعدها لضمان إستقرار الشبكة والتلاقي السليم.

وحدات التحكم في ترقية سير العمل

ترقية نظام المجموعة vManage

في حالة ترقية نظام المجموعة، تتم متابعة الخطوات المذكورة في دليل بدء تشغيل Cisco SD-WAN - إدارة نظام المجموعة [Cisco SD-WAN] - دليل Cisco.

ملاحظة: لا تؤثر ترقية مجموعة vManage على شبكة البيانات. بالنسبة لبرنامج vManage المستقل، يمكننا تثبيت البرنامج الجديد وتنشيطه باستخدام واجهة مستخدم vManage. بالنسبة لمجموعة vManage، يوصى بتثبيت البرنامج باستخدام واجهة المستخدم vManage وتنشيط البرنامج باستخدام واجهة سطر الأوامر vManage باستخدام برنامج الطلب لتنشيط < > كما هو موضح في القسم ترقية وحدات تحكم SD-WAN عبر واجهة سطر الأوامر أدناه.

تحذير: إذا كانت لديك أي أسئلة أو مشاكل عند ترقية نظام المجموعة، اتصل ب TAC قبل المتابعة.

ترقية وحدات تحكم SD-WAN عبر واجهة المستخدم الرسومية vManage (GUI)

الخطوة 1. تحميل صور البرامج إلى مستودع vManage

انتقل إلى تنزيل صورة إصدار البرنامج المطلوب ل vManage وتنزيلها.

ملاحظة: هناك نوعان من الصور لوحدات التحكم: النشر والترقية الجديدين. لنطاق هذا الدليل، يجب أن تكون الصورة التي سيتم تنزيلها صورة ترقية.

انتقل إلى تنزيل صورة إصدار البرنامج ل vBond و vSmart وتنزيلها.

ملاحظة: صورة ترقية vBond و vSmart هي نفسها.

لتحميل الصور الجديدة، انتقل إلى الصيانة > مخزن البرامج > صور البرامج.

انقر فوق إضافة برنامج جديد وحدد vManage في القائمة المنسدلة.

حدد الصور وانقر تحميل.

بمجرد تحميل الصور، تحقق من أنها مدرجة في مستودع البرامج > صور البرامج.

الخطوة 2. التثبيت والتنشيط وتعيين إصدار جديد كافتراضي

توضح هذه الخطوة كيفية إجراء الترقية في ثلاث خطوات والتثبيت والتنشيط وتعيين الإصدار الجديد كإصدار افتراضي.

vManage

تحذير: تأكد من التحقق من صحة عمليات التحقق المسبقة التي يجب إجراؤها قبل ترقية vManage.

الخطوة أ. التثبيت

في القائمة الرئيسية، انتقل إلى صيانة > ترقية البرامج > vManage وانقر فوق ترقية.

في الإطار المنبثق لترقية البرامج، قم بما يلي:

- أختر علامة التبويب vManage.

- حدد إصدار الصورة للترقية إليه من القائمة المنسدلة للإصدار.

- انقر فوق ترقية.

ملاحظة: لا تقوم هذه العملية بتنفيذ عملية إعادة تشغيل vManage، حيث تقوم فقط بعمليات النقل وإلغاء الضغط وإنشاء الدلائل اللازمة للترقية.

ملاحظة: يوصى بشدة بجمع نسخ إحتياطي لقاعدة بيانات قبل ترقية vManage.  تجميع النسخة الاحتياطية باستخدام الأمر: مسار النسخ الاحتياطي للطلب nms configuration-db <destination>

تحقق من حالة المهمة حتى تظهر على أنها ناجحة.

الخطوة ب. التنشيط

في هذه الخطوة، تقوم vManage بتنشيط إصدار البرنامج المثبت الجديد وتعيد تمهيد نفسها للتمهيد باستخدام البرنامج الجديد.

انتقل إلى الصيانة > ترقية البرامج > vManage، وانقر فوق تنشيط.

حدد الإصدار الجديد وانقر فوق تنشيط.

ملاحظة: لا يتوفر الوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية أثناء إعادة تمهيد vManage. قد يستغرق التنشيط الكامل ما يصل إلى 60 دقيقة.

بعد انتهاء العملية، سجل الدخول وانتقل إلى الصيانة > ترقية البرنامج > مدير للتحقق من تنشيط الإصدار الجديد.

الخطوة C. تعيين إصدار البرنامج الافتراضي

يمكنك ضبط صورة برنامج لتكون الصورة الافتراضية على جهاز Cisco SD-WAN. يوصى بضبط الصورة الجديدة كافتراضي بعد التحقق من عمل البرنامج كما هو مطلوب على الجهاز وفي الشبكة.

إذا تم إجراء إعادة ضبط المصنع على الجهاز، يتم تمهيد الجهاز باستخدام الصورة التي تم تعيينها كافتراضي.

ملاحظة: من المستحسن تعيين الإصدار الجديد كافتراضي لأنه في حالة إعادة تمهيد vManage، يتم تمهيد الإصدار القديم. قد يتسبب ذلك في حدوث تلف في قاعدة البيانات. لإصدار لإصدار أقدم، لا يتم دعمه في vManage.

لضبط صورة برنامج كصورة افتراضية، قم بما يلي:

- انتقل إلى صيانة >ترقية البرامج> Manager > إجراءات صور البرامج.

- انقر فوق تعيين الإصدار الافتراضي، ثم حدد الإصدار الجديد من القائمة المنسدلة وانقر فوق تعيين الافتراضي.

ملاحظة: لا تقوم هذه العملية بإعادة تشغيل vManage.

تحقق من حالة المهمة حتى تظهر على أنها ناجحة.

للتحقق من الإصدار الافتراضي، انتقل إلى الصيانة > ترقية البرامج > Manager.

vBond

الخطوة أ. التثبيت

في هذه الخطوة، يرسل vManage البرنامج الجديد إلى vBond وتثبيت الصورة الجديدة.

انتقل إلى صيانة>ترقية البرامج>مكونات التحكم وانقر فوق ترقية.

في الإطار المنبثق لترقية البرامج، قم بما يلي:

- أختر علامة التبويب إدارة.

- حدد إصدار الصورة للترقية إليه من القائمة المنسدلة للإصدار.

- انقر فوق ترقية.

ملاحظة: لا تقوم هذه العملية بتنفيذ إعادة تشغيل vBond، بل تقوم فقط بنقل الدلائل المطلوبة للترقية وإلغاء ضغطها وإنشائها.

تحقق من حالة المهمة حتى تظهر على أنها ناجحة.

الخطوة ب. التنشيط

في هذه الخطوة، يقوم vBond بتنشيط إصدار البرنامج المثبت الجديد ويعيد تمهيد نفسه للتمهيد باستخدام البرنامج الجديد.

انتقل إلى الصيانة>ترقية البرامج>مكونات التحكم، وانقر فوق تنشيط.

حدد الإصدار الجديد وانقر فوق تنشيط.

ملاحظة: تتطلب هذه العملية إعادة تشغيل vBond. قد يستغرق التنشيط الكامل ما يصل إلى 30 دقيقة.

تحقق من حالة المهمة حتى تظهر على أنها ناجحة.

بعد انتهاء العملية، انتقل إلى Maintenance (الصيانة) > Software Upgrade (ترقية البرامج) > Control Components (مكونات التحكم) للتحقق من تنشيط الإصدار الجديد.

الخطوة الاختيارية. تنشيط صورة البرنامج الجديدة وإعادة تشغيلها

ملاحظة: هذه الخطوة إختيارية. يمكنك تحديد المربع الخاص بخيار التنشيط وإعادة التمهيد أثناء عملية التثبيت. أستخدم هذا الإجراء لتثبيت إصدار البرنامج الجديد الذي تمت ترقيته وتنشيطه.

الخطوة C. تعيين إصدار البرنامج الافتراضي

يمكنك ضبط صورة برنامج لتكون الصورة الافتراضية على جهاز Cisco SD-WAN. يوصى بضبط الصورة الجديدة كافتراضي بعد التحقق من عمل البرنامج كما هو مطلوب على الجهاز وفي الشبكة.

إذا تم إجراء إعادة ضبط المصنع على الجهاز، يتم تمهيد الجهاز باستخدام الصورة التي تم تعيينها كافتراضي.

لضبط صورة برنامج كصورة افتراضية، قم بما يلي:

- انتقل إلى الصيانة>ترقية البرامج>مكونات التحكم > إجراءات صورة البرنامج.

- انقر فوق تعيين الإصدار الافتراضي، ثم حدد الإصدار الجديد من القائمة المنسدلة وانقر فوق تعيين الافتراضي.

ملاحظة: لا تقوم هذه العملية بإعادة تشغيل vBond.

تحقق من حالة المهمة حتى تظهر على أنها ناجحة.

للتحقق من الإصدار الافتراضي، انتقل إلى الصيانة > ترقية البرامج > مكونات التحكم.

vSmart

إرشادات ترقية vSmart (وحدة تحكم)

1. توصي Cisco بترقية 50٪ من وحدات التحكم vSmart أولا. بعد التحديث الأولي، راقب النظام لضمان الاستقرار لمدة 24 ساعة على الأقل. إذا لم يتم ملاحظة أي مشاكل، فقم بالمتابعة لترقية وحدات التحكم vSmart المتبقية.

2. لترقية vSmart (وحدة التحكم)، توصي Cisco باستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI) vManage بدلا من واجهة سطر الأوامر.

ملاحظة: توفر واجهة المستخدم الرسومية vManage عملية ترقية أكثر بساطة وسهولة في الاستخدام.

قبل ترقية وحدات التحكم vSmart، يرجى التأكد من تلبية المتطلبات الأساسية للحفاظ على تشغيل مستوى البيانات بسلاسة بعد الترقية.

المتطلبات الأساسية

الخطوة 1. تجميع لقطات الشاشة المرجعية من لوحة المعلومات

- بالنسبة لوحدات التحكم vSmart، انتقل إلى الشاشة > نظرة عامة > وحدة التحكم > حالة النظام التقاط وحدة المعالجة المركزية واستخدام الذاكرة.

- قم بتجميع الأمر Real-time show omp summary من جميع vSmart على vManage.

الخطوة 2. التحقق من إعلامات حالة نظير OMP

- راجع لوحة معلومات الأحداث أو معلومات التنبيه لأي إعلامات تشير إلى حالة انخفاض نظير OMP.

- للقيام بذلك، انتقل إلى مراقبة > سجلات > تنبيهات/أحداث وابحث عن أي تنبيهات ذات صلة قبل متابعة الترقية.

الخطوة 3. نسخ عمليات التهيئة باستخدام تقنية vSmart إحتياطيا

- تجميع التكوين الجاري تشغيله لجميع وحدات التحكم vSmart، بما في ذلك سياسة vSmart الحالية.

- قم بحفظ هذه التكوينات كنسخة إحتياطية لضمان إمكانية إستعادة الإعدادات عند الحاجة إليها بعد الترقية.

الخطوة 4. التحقق من مساحة القرص

راجع إستخدام القرص على vSmart للتأكد من وجود مساحة حرة كافية قبل بدء الترقية. إيلاء اهتمام خاص للأقسام التي تبلغ سعتها الكاملة أو تقترب منها، مثل /var/volatile/log/tmplog في الناتج أدناه، الذي يبلغ حاليا 100 في المائة. قم بمعالجة أي مشكلات متعلقة بالتخزين حسب الحاجة لتجنب حالات فشل الترقية أو انقطاع التشغيل.

vSmart# df -h

Filesystem      Size       Used      Avail Use% Mounted on

none            7.6G       4.0K      7.6G    1% /dev

/dev/nvme0n1p1  7.9G       1.8G      6.0G   23% /boot

/dev/loop0      139M       139M         0  100% /rootfs.ro

/dev/nvme1n1     20G       7.6G       12G   41% /rootfs.rw

aufs             20G       7.6G       12G   41% /

tmpfs           7.6G       728K      7.6G    1% /run

shm             7.6G        16K      7.6G    1% /dev/shm

tmp             1.0G        16K      1.0G    1% /tmp

tmplog          120M       120M         0  100% /var/volatile/log/tmplog

svtmp           2.0M       1.2M      876K   58% /etc/sv

vSmart#

الخطوة 5. مراقبة إستخدام موارد vSmart

- تحقق من وحدة المعالجة المركزية (CPU) واستخدام الذاكرة على وحدات التحكم vSmart.

- في vShell، قم بتشغيل الأمر top وfree -m لجمع إحصائيات الموارد الحالية

vSmart# vshell

vSmart~$top

vSmart~$ free -m

الخطوة 6. التحقق من حالة برنامج إدارة الأنظمة المفتوحة (OMP) والتحكم فيها على جميع تطبيقات vSmart

- إجراء التحقق من صحة OMP والتحكم على كافة المعالجات الذكية لإنشاء خط أساس قبل إجراء التغييرات.

- قم بتشغيل عرض ملخص OMP وتسجيل الإخراج كمرجع للحالة الأصلية للمقارنة بعد الترقية.

- أستخدم show control summary وshow control connections لتأكيد صحة عدد إتصالات التحكم بالحواف و vSmart و vBonds و vManage الأخرى.

- قم بتشغيل show control local-properties للحصول على تفاصيل إضافية لمستوى التحكم.

- قم بتنفيذ عرض حالة النظام للتأكد من أن كل vSmart لديه حالة "vManaged" كحالة صحيحة وأن "قالب التكوين" غير معين إلى بلا.

الخطوة 7. التحقق من صحة نموذج الأجهزة الطرفية

حدد عينة من 10 إلى 15 جهازا من قوائم مواقع مختلفة وقم بعمليات التحقق:

- قم بتشغيل show sdwan omp peers للتأكد من أن كل جهاز يحتوي على قيم OMP نشطة باستخدام جميع vSmart المتوقعة.

- قم بتنفيذ ملخص show sdwan omp لمراجعة الحالة العامة ل OMP.

- أستخدم show sdwan bfd session لالتقاط عدد جلسات عمل BFD النشطة ووقت تشغيلها.

إعدادات التكوين الموصى بها من Cisco

وعلى الرغم من أنها غير إلزامية للترقية، إلا أن Cisco توصي بشدة بأفضل ممارسات التكوين هذه لضمان التشغيل الأمثل.

مؤقت تعليق OMP

- بالنسبة لإصدارات البرامج 20.12.1 والإصدارات الأحدث، قم بتكوين مؤقت إحتجاز OMP إلى 300 ثانية.

- بالنسبة للإصدارات السابقة ل 20.12.1، قم بتعيين مؤقت إحتجاز OMP على 60 ثانية.

مؤقت إعادة التشغيل الرائع ل OMP

- يكون الموقت الافتراضي لمدة 12 ساعة (43200 ثانية) كافيا بشكل عام للحفاظ على أنفاق مستوى البيانات أثناء حالات انقطاع vSmart المؤقتة.

مؤقت مفتاح IPsec

- لمنع إعادة صياغة IPsec أثناء تعطل OMP، قم بتكوين مؤقت إعادة مفتاح IPsec لمضاعفة قيمة مؤقت إعادة تشغيل OMP الرائع.

تساعد هذه الإعدادات على تحسين إستقرار الشبكة وتقليل حالات التوقف عن العمل أثناء حالات انقطاع التيار المخطط لها أو غير المخطط لها.

انتقل إلى الخطوة التالية فقط في حالة نجاح كافة عمليات التحقق.

الخطوة أ. التثبيت

في هذه الخطوة، يرسل vManage البرنامج الجديد إلى vSmart وتثبيت الصورة الجديدة.

انتقل إلى الصيانة>ترقية البرامج>وحدة التحكم وطقطقة ترقية.

في الإطار المنبثق لترقية البرامج، قم بما يلي:

- أختر علامة التبويب vManage.

- حدد إصدار الصورة للترقية إليه من القائمة المنسدلة للإصدار.

- انقر فوق ترقية.

ملاحظة: لا تقوم هذه العملية بتنفيذ عملية إعادة تشغيل ل vSmart، حيث تقوم فقط بنقل الدلائل المطلوبة للترقية وإلغاء ضغطها وإنشائها.

تحقق من حالة المهمة حتى تظهر على أنها ناجحة.

الخطوة ب. التنشيط

في هذه الخطوة، يقوم vSmart بتنشيط إصدار البرنامج المثبت الجديد ويعيد تمهيد نفسه للتمهيد باستخدام البرنامج الجديد.

انتقل إلى الصيانة>ترقية البرامج>وحدة التحكم، وانقر فوق تنشيط.

حدد الإصدار الجديد وانقر فوق تنشيط.

ملاحظة: تتطلب هذه العملية إعادة تشغيل vSmart. قد يستغرق التنشيط الكامل ما يصل إلى 30 دقيقة.

تحقق من حالة المهمة حتى تظهر على أنها ناجحة.

بعد انتهاء العملية، انتقل إلى الصيانة > ترقية البرامج > وحدة التحكم للتحقق من تنشيط الإصدار الجديد.

الخطوة الاختيارية. تنشيط صورة البرنامج الجديدة وإعادة تشغيلها

ملاحظة: هذه الخطوة إختيارية. يمكنك تحديد المربع الخاص بخيار التنشيط وإعادة التمهيد أثناء عملية التثبيت. أستخدم هذا الإجراء لتثبيت إصدار البرنامج الجديد الذي تمت ترقيته وتنشيطه.

الخطوة C. تعيين إصدار البرنامج الافتراضي

يمكنك ضبط صورة برنامج لتكون الصورة الافتراضية على جهاز Cisco SD-WAN. يوصى بضبط الصورة الجديدة كافتراضي بعد التحقق من عمل البرنامج كما هو مطلوب على الجهاز وفي الشبكة.

إذا تم إجراء إعادة ضبط المصنع على الجهاز، يتم تمهيد الجهاز باستخدام الصورة التي تم تعيينها كافتراضي.

لضبط صورة برنامج كصورة افتراضية، قم بما يلي:

- انتقل إلى الصيانة>ترقية البرامج>وحدة التحكم.

- انقر فوق تعيين الإصدار الافتراضي، ثم حدد الإصدار الجديد من القائمة المنسدلة وانقر فوق تعيين الافتراضي.

ملاحظة: لا تقوم هذه العملية بإعادة تشغيل vSmart.

تحقق من حالة المهمة حتى تظهر على أنها ناجحة.

للتحقق من الإصدار الافتراضي، انتقل إلى الصيانة > ترقية البرامج > وحدة التحكم.

ترقية وحدات التحكم في SD-WAN عبر CLI (واجهة سطر الأوامر)

الخطوة 1. التثبيت

هناك خياران لتثبيت الصورة:

الخيار 1: من CLI باستخدام HTTP أو FTP أو TFTP.

لتثبيت صورة البرنامج من داخل واجهة سطر الأوامر:

1. قم بتكوين حد الوقت لتأكيد نجاح ترقية أحد البرامج. يمكن أن يتراوح الوقت من 1 إلى 60 دقيقة.

Viptela# system upgrade-confirm minutes

2. تثبيت البرنامج:

Viptela# request software install url/vmanage-20.15.4.1-x86_64.tar.gz [reboot]

حدد مكان الصورة بأحد الطرق التالية:

- ملف الصورة موجود على الخادم المحلي:

/directory-path/

يمكنك إستخدام ميزة الإكمال التلقائي على واجهة سطر الأوامر (CLI) لإكمال المسار واسم الملف.

- ملف الصورة موجود على خادم FTP.

ftp://hostname/

- ملف الصورة موجود على خادم HTTP.

http://hostname/

- ملف الصورة موجود على خادم TFTP.

tftp://hostname/

إختياريا، حدد معرف شبكة VPN الذي يوجد فيه الخادم.

يقوم خيار reboot بتنشيط صورة البرنامج الجديدة ويعيد تمهيد الجهاز بعد اكتمال التثبيت.

3. إذا لم تقم بتضمين خيار إعادة التشغيل في الخطوة 2، فعليك تنشيط صورة البرنامج الجديدة وهذا يقوم تلقائيا بتنفيذ إعادة تمهيد للمثيل لتمهيد الإصدار الجديد.

Viptela# request software activate

4. تأكد، ضمن الحد الزمني لتأكيد الترقية الذي تم تكوينه (12 دقيقة بشكل افتراضي)، من نجاح تثبيت البرامج:

Viptela# request software upgrade-confirm

إذا لم تقم بإصدار هذا الأمر خلال هذا الحد الزمني، سيقوم الجهاز تلقائيا بالرجوع إلى صورة البرنامج السابقة.

الخيار 2: من واجهة المستخدم الرسومية vManage

تساعدك هذه الخطوة على تحميل الصور في مستودع vManage.

انتقل إلى تنزيل صورة إصدار البرنامج ل vManage وتنزيلها.

انتقل إلى تنزيل صورة إصدار البرنامج ل vBond و vSmart وتنزيلها.

لتحميل الصور الجديدة، في القائمة الرئيسية، انتقل إلى الصيانة > مستودع البرامج > صور البرامج، انقر فوق إضافة برنامج جديد وعلى خيار السحب والإفلات حدد vManage.

حدد الصور وانقر تحميل.

للتحقق من توفر الصور، انتقل إلى مستودع البرامج > صور البرامج.

ملاحظة: يجب القيام بهذه العملية لجميع وحدات التحكم.

vManage:

انقر فوق ترقية.

vBond:

انقر فوق ترقية.

تقنية vSmart:

انقر فوق ترقية.

في الإطار المنبثق لترقية البرامج، قم بما يلي:

- أختر علامة التبويب vManage.

- حدد إصدار الصورة للترقية إليه من القائمة المنسدلة للإصدار.

- انقر فوق ترقية.

بالنسبة لبرنامج vManage:

بالنسبة لتقنيتي vBond و vSmart:

الخطوة 2. التنشيط

بمجرد إجراء التثبيت، تحقق من صور البرامج المثبتة في وحدات التحكم.

vmanage# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

---------------------------------------------------------------------------

20.12.6 true true - - 2023-02-01T22:25:24-00:00

20.15.4.1 false false false - -
vbond# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

--------------------------------------------------------------------------

20.12.6  true true - - 2022-10-01T00:30:40-00:00

20.15.4.1 false false false - -
vsmart# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

--------------------------------------------------------------------------

20.12.6  true true - - 2022-10-01T00:31:34-00:00

20.15.4.1 false false false - -

ملاحظة: لتنشيط الصورة، قم بإصدار الأمر التالي في وحدات التحكم (وحدة التحكم حسب وحدة التحكم، الإصدار الأول، الإصدار الثاني vBond، الإصدار الثالث vSmart). في حالة نظام مجموعة vManage، من المهم تنشيط البرامج على كافة عقد vManage في نظام المجموعة معا.

vmanage# request software activate ?

Description: Display software versions

Possible completions:

20.12.6

20.15.4.1

clean Clean activation

now Activate software version

vmanage# request software activate 20.15.4.1

This will reboot the node with the activated version.

Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes

Broadcast message from root@vmanage (console) (Tue Feb 28 01:01:04 2023):

Tue Feb 28 01:01:04 UTC 2023: The system is going down for reboot NOW!

vbond# request software activate ?

Description: Display software versions

Possible completions:

20.12.6

20.15.4.1

clean Clean activation

now Activate software version

vbond# request software activate 20.15.4.1

This will reboot the node with the activated version.

Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes

Broadcast message from root@vbond (console) (Tue Feb 28 01:05:59 2023):

Tue Feb 28 01:05:59 UTC 2023: The system is going down for reboot NOW
vsmart# request software activate ?

Description: Display software versions

Possible completions:

20.12.6

20.15.4.1

clean Clean activation

now Activate software version

vsmart# request software activate 20.15.4.1

This will reboot the node with the activated version.

Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes

Broadcast message from root@vsmart (console) (Tue Feb 28 01:13:44 2023):

Tue Feb 28 01:13:44 UTC 2023: The system is going down for reboot NOW!

ملاحظة: تقوم وحدات التحكم بتنشيط الصورة الجديدة وإعادة تمهيد نفسها.

للتحقق من تنشيط إصدار البرنامج الجديد، قم بإصدار الأمر التالي:

vmanage# show version

20.15.4.1

vmanage# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

---------------------------------------------------------------------------

20.12.6 false true true - 2023-02-01T22:25:24-00:00

20.15.4.1 true false false auto 2023-02-28T01:05:14-00:00
vbond# show version

20.15.4.1

vbond# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

--------------------------------------------------------------------------

20.12.6 false true true - 2022-10-01T00:30:40-00:00

20.15.4.1 true false false - 2023-02-28T01:09:05-00:00
vsmart# show version

20.15.4.1

vsmart# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

--------------------------------------------------------------------------

20.12.6 false true true - 2022-10-01T00:31:34-00:00

20.15.4.1 true false false - 2023-02-28T01:16:36-00:00

الخطوة 3. تعيين إصدار البرنامج الافتراضي

يمكنك ضبط صورة برنامج لتكون الصورة الافتراضية على جهاز Cisco SD-WAN. يوصى بضبط الصورة الجديدة كافتراضي بعد التحقق من عمل البرنامج كما هو مطلوب على الجهاز وفي الشبكة.

إذا تم إجراء إعادة ضبط المصنع على الجهاز، يتم تمهيد الجهاز باستخدام الصورة التي تم تعيينها كافتراضي.

ملاحظة: من المستحسن تعيين الإصدار الجديد كافتراضي لأنه في حالة إعادة تمهيد vManage، يتم تمهيد الإصدار القديم. قد يتسبب ذلك في حدوث تلف في قاعدة البيانات. لإصدار لإصدار أقدم، لا يتم دعمه في vManage.

ملاحظة: لا تقوم هذه العملية بإعادة تشغيل وحدات التحكم.

لتعيين إصدار برنامج كافتراضي، قم بإصدار الأمر التالي في وحدات التحكم:

vmanage# request software set-default ?

Possible completions:

20.12.6

20.15.4.1

cancel Cancel this operation

start-at Schedule start.

| Output modifiers

<cr>

vmanage# request software set-default 20.15.4.1

status mkdefault 20.15.4.1: successful
vbond# request software set-default ?

Possible completions:

20.12.6

20.15.4.1

cancel Cancel this operation

start-at Schedule start.

| Output modifiers

<cr>

vbond# request software set-default 20.15.4.1

status mkdefault 20.15.4.1: successful
vsmart# request software set-default ?

Possible completions:

20.12.6

20.15.4.1

cancel Cancel this operation

start-at Schedule start.

| Output modifiers

<cr>

vsmart# request software set-default 20.15.4.1

status mkdefault 20.15.4.1: successful

للتحقق من تعيين الإصدار الافتراضي الجديد على وحدات التحكم، قم بإصدار الأمر التالي:

vmanage# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

---------------------------------------------------------------------------

20.12.6 false false true - 2023-02-01T22:25:24-00:00

20.15.4.1 true true false auto 2023-02-28T01:05:14-00:00
vbond# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

--------------------------------------------------------------------------

20.12.6 false false true - 2022-10-01T00:30:40-00:00

20.15.4.1 true true false - 2023-02-28T01:09:05-00:00
vsmart# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

--------------------------------------------------------------------------

20.12.6 false false true - 2022-10-01T00:31:34-00:00

20.15.4.1 true true false - 2023-02-28T01:16:36-00:00

ترقية مجموعة vManage/vManage مع تمكين إستعادة البيانات بعد الكوارث

بالنسبة لمجموعة vManage أو vManage حيث يتم تمكين إستعادة البيانات بعد الكوارث،

تأكد من عدم وجود تكرار مستمر لاستعادة البيانات بعد الكوارث. انتقل إلى الإدارة —> إستعادة البيانات بعد الكوارث وتأكد من نجاح الحالة وليس في حالة انتقالية مثل إستيراد معلق أو تصدير معلق أو تنزيل معلق. من المهم إيقاف عملية إستعادة البيانات بعد الكوارث مؤقتا على vManage النشطة الحالية.

إذا كانت الحالة غير ناجحة، فانتظر حتى تظهر الحالة ك "نجاح". إن التصق هو على بعض وضع آخر لمدة أطول (أكثر من 1 ساعة حسب النسخ المتماثل مجموعة فاصل)، اتصل ب cisco TAC وتأكد من أن النسخ المتماثل ناجح قبل أن أنت تستمر أن يوقف إستعادة الكارثة مؤقتا.

قم أولا بإيقاف عملية إستعادة البيانات بعد الكوارث مؤقتا وتأكد من نجاح المهمة. ثم انتقل إلى ترقية vManage النشط وفقا للخطوات الموضحة أعلاه.

ملاحظة: بالنسبة لبرنامج Active vManage المستقل، يمكننا تثبيت البرنامج الجديد وتنشيطه باستخدام واجهة مستخدم vManage. بالنسبة لمجموعة vManage النشطة، يوصى بتثبيت البرنامج باستخدام واجهة المستخدم vManage وتنشيط البرنامج باستخدام واجهة سطر الأوامر vManage باستخدام برنامج الطلب لتنشيط < > كما هو موضح في وحدات تحكم SD-WAN الخاصة بترقية القسم عبر واجهة سطر الأوامر أدناه.

بالنسبة لمجموعة vManage/vManage الاحتياطية، نحتاج إلى تثبيت البرامج وتنشيطها باستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI) لعقد vManage.

- عمليات التحقق من الصحة بعد الترقية

1. التحقق من إصدارات البرامج: تأكد من أن جميع وحدات التحكم تقوم بتشغيل إصدار البرنامج المقصود.

2. تحقق من خدمات مدير SD-WAN: تأكد من أن جميع الخدمات الموجودة على مثيلات "مدير SD-WAN" قيد التشغيل.

3. التحقق من صحة إتصالات التحكم بين وحدات التحكم: تحقق من إنشاء إتصالات التحكم واستقرارها بين جميع وحدات التحكم.

4. تأكيد تنشيط النهج: تحقق من تنشيط النهج على إدارة SD-WAN.

5. تحقق من توزيع اتصال التحكم: تأكد من توزيع إتصالات التحكم بشكل صحيح عبر جميع عقد إدارة SD-WAN. انتقل إلى الشاشة > الشبكة وراجع عمود التحكم.

6. إختبارات ما بعد الترقية على مستوى الموقع: قم بإجراء هذه التحققات على جميع المواقع التي تم إجراء عمليات فحص ما قبل الترقية فيها:

- التحكم في الاتصالات وجلسات عمل BFD:

show sd-wan control connections

show sd-wan bfd sessions

- التحقق من التوجيه:

show ip route

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <vpn_id>

- إمكانية الوصول إلى مركز البيانات: تحقق من الاتصال بخدمات مركز البيانات.

- مزامنة القالب: تأكد من إرفاق قوالب الأجهزة ومزامنتها على الأجهزة بعد الترقية.

- التحقق من النهج من وحدات التحكم:

- show sd-wan policy from-controller

- إختبار قبول المستخدم: قم بإجراء إختبار للمستخدم على المواقع التي تم ترحيلها للتحقق من وظيفة التطبيق

خطة التراجع

خطة التراجع vBond و vSmart

في حالة ملاحظة أي مشاكل غير متوقعة مع أداة التحقق من الصحة (vBond) أو وحدة التحكم (vSmart) بعد الترقية، ارجع إلى إصدار البرنامج السابق عن طريق تنشيط الصورة الأقدم على الأجهزة المتأثرة.

vSmart# request software activate <older image version>

vBond# request software activate <older image version>

خطة التراجع vManage

في حالة حدوث مشاكل غير متوقعة في برنامج SD-WAN Manager (vManage) بعد الترقية، قم باستعادة النظام باستخدام اللقطة التي تم التقاطها قبل الترقية.

ملاحظة:لا يدعم vManage الخفض إلى الإصدارات السابقة عبر واجهة سطر الأوامر.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. إذا تعطلت واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لفترة طويلة بعد التنشيط ولم يعد بالإمكان الوصول إليها مرة أخرى، فيمكن أن تساعد هذه المخرجات في العثور على السبب الجذري:

vmanage# request nms application-server status

NMS application server

Enabled: true   <<<<<<<<<<<   "false"

Status: running PID:26470 for 22279s   <<<<<<<<<<  "not running"

إذا كانت حالة خادم التطبيق تظهر تمكين على أنه خطأ والحالة لا تعمل، فيمكنك إصدار الأمر التالي لاستعادة واجهة المستخدم الرسومية (GUI):

vmanage# request nms application-server restart

2. للتحقق من حالة جميع خدمات NMS، يمكنك إصدار الأمر التالي:

vmanage# request nms all status

NMS service proxy

Enabled: true

Status: running PID:30888 for 819s

NMS service proxy rate limit

Enabled: true

Status: running PID:32029 for 812s

NMS application server

Enabled: true

Status: running PID:30834 for 819s

NMS configuration database

Enabled: true

Status: running PID:28321 for 825s

Native metrics status: ENABLED

Server-load metrics status: ENABLED

NMS coordination server

Enabled: true

Status: running PID:16814 for 535s

NMS messaging server

Enabled: true

Status: running PID:32561 for 799s

NMS statistics database

Enabled: false

Status: not running

NMS data collection agent

Enabled: true

Status: running PID:31051 for 824s

NMS CloudAgent v2

Enabled: true

Status: running PID:31902 for 817s

NMS cloud agent

Enabled: true

Status: running PID:18517 for 1183s

NMS SDAVC server

Enabled: false

Status: not running

NMS SDAVC gateway

Enabled: false

Status: not running

vManage Device Data Collector

Enabled: true

Status: running PID:3709 for 767s

NMS OLAP database

Enabled: true

Status: running PID:18167 for 521s

vManage Reporting

Enabled: true

Status: running PID:30015 for 827s

3. للتحقق من اكتمال مصافحة TCP، قم بإصدار الأمر التالي:

vmanage# request nms all diagnostics

NMS service server

Pinging vManage  node on localhost ...

Starting Nping 0.7.80 ( https://nmap.org/nping ) at 2026-02-24 06:17 UTC

SENT (0.0014s) Starting TCP Handshake > localhost:8443 (127.0.0.1:8443)

RCVD (0.0014s) Handshake with localhost:8443 (127.0.0.1:8443) completed

SENT (1.0025s) Starting TCP Handshake > localhost:8443 (127.0.0.1:8443)

RCVD (1.0025s) Handshake with localhost:8443 (127.0.0.1:8443) completed

SENT (2.0036s) Starting TCP Handshake > localhost:8443 (127.0.0.1:8443)

RCVD (2.0036s) Handshake with localhost:8443 (127.0.0.1:8443) completed

Max rtt: 0.012ms | Min rtt: 0.010ms | Avg rtt: 0.010ms

TCP connection attempts: 3 | Successful connections: 3 | Failed: 0 (0.00%)

Nping done: 1 IP address pinged in 2.00 seconds

Server network connections

--------------------------

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43682           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43892           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 169.254.1.1:8443        169.254.1.8:52962       ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43738           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43738           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43828           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43836           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43866           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:52020           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43828           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43896           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 169.254.1.1:8443        169.254.1.8:51382       ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43726           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43810           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43756           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43748           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 169.254.0.254:8443      151.186.182.23:35154    ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43898           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43860           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:56308           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:52028           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43756           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43712           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43834           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 169.254.0.254:8443      151.186.182.23:52168    ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43810           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43836           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43852           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 169.254.0.254:8443      151.186.182.23:53030    ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43898           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43892           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:52028           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:44096           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43896           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43866           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43730           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43860           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43878           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43772           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:52020           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:56308           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43874           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43772           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43826           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:52038           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43754           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43726           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43782           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43862           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43834           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 169.254.1.1:8443        169.254.1.8:52964       ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:44096           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43754           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43874           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43712           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43794           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43696           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43696           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 169.254.1.1:8443        169.254.1.8:52978       ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43748           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43730           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43852           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43878           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43826           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43682           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43794           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43862           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:52038           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43782           ESTABLISHED 31081/envoy

NMS application server

Sending ICMP Echo to vManage on localhost ...

PING localhost.localdomain (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.

64 bytes from localhost.localdomain (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.022 ms

64 bytes from localhost.localdomain (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.030 ms

64 bytes from localhost.localdomain (127.0.0.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.027 ms

--- localhost.localdomain ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2034ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.022/0.026/0.030/0.003 ms

Pinging vManage  node on localhost ...

Starting Nping 0.7.80 ( https://nmap.org/nping ) at 2026-02-24 06:17 UTC

SENT (0.0015s) Starting TCP Handshake > localhost:8443 (127.0.0.1:8443)

RCVD (0.0015s) Handshake with localhost:8443 (127.0.0.1:8443) completed

SENT (1.0026s) Starting TCP Handshake > localhost:8443 (127.0.0.1:8443)

RCVD (1.0026s) Handshake with localhost:8443 (127.0.0.1:8443) completed

SENT (2.0037s) Starting TCP Handshake > localhost:8443 (127.0.0.1:8443)

RCVD (2.0037s) Handshake with localhost:8443 (127.0.0.1:8443) completed

Max rtt: 0.012ms | Min rtt: 0.009ms | Avg rtt: 0.010ms

TCP connection attempts: 3 | Successful connections: 3 | Failed: 0 (0.00%)

Nping done: 1 IP address pinged in 2.00 seconds

Disk I/O statistics for vManage storage

---------------------------------------

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle

1.63    0.00    0.37    0.06    0.00   97.93

Device             tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_dscd/s    kB_read    kB_wrtn    kB_dscd

nvme1n1          24.49        74.59       913.44         0.00    2717198   33273456          0

NMS configuration database

Checking cluster connectivity for ports 7687,7474 ...

Pinging vManage  node 0 on 169.254.1.5:7687,7474...

Starting Nping 0.7.80 ( https://nmap.org/nping ) at 2026-02-24 06:17 UTC

SENT (0.0013s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.5:7474

RCVD (0.0013s) Handshake with 169.254.1.5:7474 completed

SENT (1.0024s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.5:7687

RCVD (1.0024s) Handshake with 169.254.1.5:7687 completed

SENT (2.0035s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.5:7474

RCVD (2.0035s) Handshake with 169.254.1.5:7474 completed

SENT (3.0046s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.5:7687

RCVD (3.0046s) Handshake with 169.254.1.5:7687 completed

SENT (4.0057s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.5:7474

RCVD (4.0058s) Handshake with 169.254.1.5:7474 completed

SENT (5.0069s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.5:7687

RCVD (5.0069s) Handshake with 169.254.1.5:7687 completed

Max rtt: 0.021ms | Min rtt: 0.010ms | Avg rtt: 0.013ms

TCP connection attempts: 6 | Successful connections: 6 | Failed: 0 (0.00%)

Nping done: 1 IP address pinged in 5.01 seconds

Server network connections

--------------------------

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.1:59650       ESTABLISHED 30148/java

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.1:49998       ESTABLISHED 30148/java

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.13:55794      ESTABLISHED 30148/java

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.1:35374       ESTABLISHED 30148/java

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.1:40100       ESTABLISHED 30148/java

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.1:52748       ESTABLISHED 30148/java

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.1:35380       ESTABLISHED 30148/java

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.1:40618       ESTABLISHED 30148/java

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.1:59658       ESTABLISHED 30148/java

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.13:55782      ESTABLISHED 30148/java

Connecting to localhost...

+------------------------------------------------------------------------------------+

| type             | row                                  | attributes[row]["value"] |

+------------------------------------------------------------------------------------+

| "StoreSizes"     | "TotalStoreSize"                     | 156365978                |

| "PageCache"      | "Flush"                              | 68694                    |

| "PageCache"      | "EvictionExceptions"                 | 0                        |

| "PageCache"      | "UsageRatio"                         | 0.1795189950980392       |

| "PageCache"      | "Eviction"                           | 3186                     |

| "PageCache"      | "HitRatio"                           | 1.0                      |

| "ID Allocations" | "NumberOfRelationshipIdsInUse"       | 8791                     |

| "ID Allocations" | "NumberOfPropertyIdsInUse"           | 47067                    |

| "ID Allocations" | "NumberOfNodeIdsInUse"               | 4450                     |

| "ID Allocations" | "NumberOfRelationshipTypeIdsInUse"   | 77                       |

| "Transactions"   | "LastCommittedTxId"                  | 26470                    |

| "Transactions"   | "NumberOfOpenTransactions"           | 1                        |

| "Transactions"   | "NumberOfOpenedTransactions"         | 109412                   |

| "Transactions"   | "PeakNumberOfConcurrentTransactions" | 10                       |

| "Transactions"   | "NumberOfCommittedTransactions"      | 106913                   |

+------------------------------------------------------------------------------------+

15 rows

ready to start consuming query after 126 ms, results consumed after another 2 ms

Completed

Connecting to localhost...

Displaying the Neo4j Cluster Status

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| name     | aliases | access       | address          | role         | requestedStatus | currentStatus | error | default | home  |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| "neo4j"  | []      | "read-write" | "localhost:7687" | "standalone" | "online"        | "online"      | ""    | TRUE    | TRUE  |

| "system" | []      | "read-write" | "localhost:7687" | "standalone" | "online"        | "online"      | ""    | FALSE   | FALSE |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

2 rows

ready to start consuming query after 3 ms, results consumed after another 1 ms

Completed

Total disk space used by configuration-db:

63M .

Detailed disk space usage of configuration-db:

0 database_lock

8.0K neostore

48K neostore.counts.db

1.8M neostore.indexstats.db

48K neostore.labelscanstore.db

8.0K neostore.labeltokenstore.db

40K neostore.labeltokenstore.db.id

32K neostore.labeltokenstore.db.names

40K neostore.labeltokenstore.db.names.id

72K neostore.nodestore.db

48K neostore.nodestore.db.id

8.0K neostore.nodestore.db.labels

40K neostore.nodestore.db.labels.id

1.9M neostore.propertystore.db

312K neostore.propertystore.db.arrays

48K neostore.propertystore.db.arrays.id

72K neostore.propertystore.db.id

8.0K neostore.propertystore.db.index

48K neostore.propertystore.db.index.id

32K neostore.propertystore.db.index.keys

40K neostore.propertystore.db.index.keys.id

4.2M neostore.propertystore.db.strings

104K neostore.propertystore.db.strings.id

16K neostore.relationshipgroupstore.db

48K neostore.relationshipgroupstore.db.id

48K neostore.relationshipgroupstore.degrees.db

296K neostore.relationshipstore.db

48K neostore.relationshipstore.db.id

48K neostore.relationshiptypescanstore.db

8.0K neostore.relationshiptypestore.db

40K neostore.relationshiptypestore.db.id

8.0K neostore.relationshiptypestore.db.names

40K neostore.relationshiptypestore.db.names.id

16K neostore.schemastore.db

48K neostore.schemastore.db.id

11M profiles

44M schema

##############################################

Running schema violation pre-check script

WARNING: sun.reflect.Reflection.getCallerClass is not supported. This will impact performance.

Validating Schema from the configuration-db

Successfully validated configuration-db schema

written to file /opt/data/containers/mounts/upgrade-coordinator/schema.json

Contents of /opt/data/containers/mounts/upgrade-coordinator/schema.json:

{

"check_name": "Validating configuration-db admin names",

"check_result": "SUCCESSFUL",

"check_analysis": "Successfully validated configuration-db schema",

"check_action": ""

}

##############################################

##############################################

Running quarantine check

WARNING: sun.reflect.Reflection.getCallerClass is not supported. This will impact performance.

Check if Neo4j Nodes are Quarantined

None of the neo4j nodes is quarantined

##############################################

##############################################

Checking High Direct Memory Usage in Neo4j

High Direct Memory Usage in Neo4j not found

NMS data collection agent

Checking data-collection-agent status

------------------------

data-collection-agent container exists

Checking Data collection agent processes status

------------------------

Data collection agent parent processs ID  12

Data collection agent process ID  104

Data collection bulk process ID  97

Data collection rest process ID  98

Data collection monitor process ID  99

Checking vmanage access

------------------------

Successfully logged into vmanage.

Checking DCS Push Status

------------------------

vAnalytics not enabled.

NMS coordination server

Checking cluster connectivity for ports 2181 ...

Pinging vManage  node 0 on 169.254.1.4:2181...

Starting Nping 0.7.80 ( https://nmap.org/nping ) at 2026-02-24 06:18 UTC

SENT (0.0014s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.4:2181

RCVD (0.0014s) Handshake with 169.254.1.4:2181 completed

SENT (1.0025s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.4:2181

RCVD (1.0025s) Handshake with 169.254.1.4:2181 completed

SENT (2.0036s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.4:2181

RCVD (2.0036s) Handshake with 169.254.1.4:2181 completed

Max rtt: 0.012ms | Min rtt: 0.010ms | Avg rtt: 0.010ms

TCP connection attempts: 3 | Successful connections: 3 | Failed: 0 (0.00%)

Nping done: 1 IP address pinged in 2.00 seconds

Server network connections

--------------------------

tcp        0      0 169.254.1.4:2181        169.254.1.1:56716       ESTABLISHED 16814/java

NMS container manager

Checking container-manager status

Listing all images

------------------------

REPOSITORY                    TAG            IMAGE ID       CREATED         SIZE

sdwan/host-agent              1.0.1          ca71fd3fe4a2   5 months ago    131MB

sdwan/cluster-oracle          1.0.1          8ef918482315   5 months ago    294MB

sdwan/data-collection-agent   1.0.1          4bf055257027   5 months ago    157MB

sdwan/application-server      19.1.0         6a9624dc3125   5 months ago    508MB

sdwan/configuration-db        4.4.38         700fe6e56199   5 months ago    472MB

sdwan/coordination-server     3.7.1          a04198d518b3   5 months ago    606MB

sdwan/olap-db                 23.3.13.6      a17712731d5f   5 months ago    494MB

sdwan/device-data-collector   1.0.0          515f2793ee43   5 months ago    116MB

sdwan/service-proxy           1.27.2         5174f58b97b1   5 months ago    105MB

sdwan/messaging-server        0.20.0         9560cd4b7c42   5 months ago    105MB

sdwan/statistics-db           7.17.6         b9f8ab30d647   5 months ago    589MB

cloudagent-v2                 3358cee09e99   66063bed474e   5 months ago    458MB

sdwan/upgrade-coordinator     2.0.0          969cd2f1626a   5 months ago    93.3MB

sdwan/vault                   1.0.1          0883c094affc   6 months ago    511MB

sdwan/support-tools           latest         022aebae12e6   13 months ago   143MB

sdavc                         4.6.0          730e83b39087   17 months ago   602MB

sdavc-gw                      4.6.0          84083ed484ba   18 months ago   369MB

sdwan/reporting               latest         509ec99584fd   19 months ago   772MB

sdwan/ratelimit               latest         719f624e9268   2 years ago     45.7MB

Listing all containers

------------------------

CONTAINER ID   IMAGE                               COMMAND                  CREATED        STATUS                  PORTS                                                                                                                                                                                                      NAMES

c676b358b12d   sdwan/olap-db:23.3.13.6             "/usr/bin/docker-ini…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)   127.0.0.1:8123->8123/tcp                                                                                                                                                                                   olap-db

627c1dcf16fa   sdwan/coordination-server:3.7.1     "/docker-entrypoint.…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)   127.0.0.1:2181->2181/tcp, 127.0.0.1:2888->2888/tcp, 127.0.0.1:3888->3888/tcp                                                                                                                               coordination-server

9299443ff7a1   sdwan/messaging-server:0.20.0       "/entrypoint.sh"         10 hours ago   Up 10 hours (healthy)   127.0.0.1:4222->4222/tcp, 127.0.0.1:6222->6222/tcp, 127.0.0.1:8222->8222/tcp                                                                                                                               messaging-server

0c5236ee911b   sdwan/ratelimit:latest              "/usr/local/bin/rate…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)   6379/tcp, 127.0.0.1:8460-8462->8460-8462/tcp                                                                                                                                                               ratelimit

094166df1cd9   cloudagent-v2:3358cee09e99          "./entrypoint.sh"        10 hours ago   Up 10 hours             127.0.0.1:9051-9052->9051-9052/tcp                                                                                                                                                                         cloudagent-v2

8f1287c11840   sdwan/reporting:latest              "/sbin/tini -g -- py…"   10 hours ago   Up 10 hours             80/tcp, 127.0.0.1:9080->9080/tcp                                                                                                                                                                           reporting

66a46485cfab   sdwan/vault:1.0.1                   "docker-entrypoint.s…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)   8200/tcp, 127.0.0.1:8201->8201/tcp                                                                                                                                                                         vault

ccf5336112b6   sdwan/data-collection-agent:1.0.1   "/usr/bin/docker-ini…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)                                                                                                                                                                                                              data-collection-agent

079ecfe36482   sdwan/service-proxy:1.27.2          "/entrypoint.sh"         10 hours ago   Up 10 hours (healthy)                                                                                                                                                                                                              service-proxy

ec1b50457302   sdwan/configuration-db:4.4.38       "/usr/bin/docker-ini…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)   127.0.0.1:5000->5000/tcp, 127.0.0.1:6000->6000/tcp, 127.0.0.1:6362->6362/tcp, 127.0.0.1:6372->6372/tcp, 127.0.0.1:7000->7000/tcp, 127.0.0.1:7473-7474->7473-7474/tcp, 127.0.0.1:7687-7688->7687-7688/tcp   configuration-db

f54ccdcf7a14   sdwan/device-data-collector:1.0.0   "/bin/sh -c /vMDDC/v…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)   127.0.0.1:8129->8129/tcp                                                                                                                                                                                   device-data-collector

605f986dc9f1   sdwan/application-server:19.1.0     "/sbin/tini -g -- /e…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)                                                                                                                                                                                                              application-server

50377e02b120   sdwan/host-agent:1.0.1              "/entrypoint.sh pyth…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)   127.0.0.1:9099->9099/tcp                                                                                                                                                                                   host-agent

ca36faf52f36   sdwan/cluster-oracle:1.0.1          "/entrypoint.sh java…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)   127.0.0.1:9090->9090/tcp                                                                                                                                                                                   cluster-oracle

Docker info

------------------------

Client:

Context:    default

Debug Mode: false

Server:

Containers: 14

Running: 14

Paused: 0

Stopped: 0

Images: 19

Server Version: 20.10.25-ce

Storage Driver: overlay2

Backing Filesystem: extfs

Supports d_type: true

Native Overlay Diff: true

userxattr: false

Logging Driver: local

Cgroup Driver: cgroupfs

Cgroup Version: 1

Plugins:

Volume: local

Network: bridge host ipvlan macvlan null overlay

Log: awslogs fluentd gcplogs gelf journald json-file local logentries splunk syslog

Swarm: inactive

Runtimes: io.containerd.runc.v2 io.containerd.runtime.v1.linux runc

Default Runtime: runc

Init Binary: docker-init

containerd version: 1e1ea6e986c6c86565bc33d52e34b81b3e2bc71f.m

runc version: v1.1.4-8-g974efd2d-dirty

init version: b9f42a0-dirty

Security Options:

seccomp

Profile: default

Kernel Version: 5.15.146-yocto-standard

Operating System: Linux

OSType: linux

Architecture: x86_64

CPUs: 16

Total Memory: 30.58GiB

Name: vmanage_1

ID: GHLX:JUWP:Z7JP:J3UX:MOF7:ZY7G:MSLS:E7BI:3LKT:2WRU:K2HZ:YWL7

Docker Root Dir: /var/lib/nms/docker

Debug Mode: false

Registry: https://index.docker.io/v1/

Labels:

Experimental: false

Insecure Registries:

127.0.0.0/8

Live Restore Enabled: false

WARNING: No cpu cfs quota support

WARNING: No cpu cfs period support

WARNING: No blkio throttle.read_bps_device support

WARNING: No blkio throttle.write_bps_device support

WARNING: No blkio throttle.read_iops_device support

WARNING: No blkio throttle.write_iops_device support

NMS SDAVC server is disabled on this vmanage node

NMS Device Data Collector

Checking Device Data Collector Port....

Port 8129 is reachable

Current Health Status:- true

Getting docker stats of Device Data Collector container ....

CONTAINER ID   NAME                    CPU %     MEM USAGE / LIMIT     MEM %     NET I/O          BLOCK I/O   PIDS

f54ccdcf7a14   device-data-collector   0.00%     9.773MiB / 30.58GiB   0.03%     1.85MB / 876kB   0B / 0B     21

NMS OLAP database

Checking cluster connectivity for ports 9000,8123,9009 ...

Pinging vManage  node 0 on 169.254.1.10:9000,8123,9009...

Starting Nping 0.7.80 ( https://nmap.org/nping ) at 2026-02-24 06:18 UTC

SENT (0.0013s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.10:8123

RCVD (0.0013s) Handshake with 169.254.1.10:8123 completed

SENT (1.0024s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.10:9000

RCVD (1.0024s) Handshake with 169.254.1.10:9000 completed

SENT (2.0036s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.10:9009

RCVD (2.0036s) Handshake with 169.254.1.10:9009 completed

SENT (3.0047s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.10:8123

RCVD (3.0047s) Handshake with 169.254.1.10:8123 completed

SENT (4.0058s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.10:9000

RCVD (4.0058s) Handshake with 169.254.1.10:9000 completed

SENT (5.0069s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.10:9009

RCVD (5.0070s) Handshake with 169.254.1.10:9009 completed

SENT (6.0081s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.10:8123

RCVD (6.0081s) Handshake with 169.254.1.10:8123 completed

SENT (7.0092s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.10:9000

RCVD (7.0092s) Handshake with 169.254.1.10:9000 completed

SENT (8.0103s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.10:9009

RCVD (8.0103s) Handshake with 169.254.1.10:9009 completed

Max rtt: 0.014ms | Min rtt: 0.008ms | Avg rtt: 0.009ms

TCP connection attempts: 9 | Successful connections: 9 | Failed: 0 (0.00%)

Nping done: 1 IP address pinged in 8.01 seconds

Server network connections

--------------------------

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38848       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38736       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38864       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38826       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:32996       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38792       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38720       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38704       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38790       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38740       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38786       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38576       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38766       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38754       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38828       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38676       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38770       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38620       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:32768       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38820       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38574       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38878       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38804       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38692       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38808       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38844       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:32984       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:60970       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:60974       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:51222       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38712       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38662       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:60986       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38598       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38640       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38652       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:32982       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38572       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38630       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38606       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

Mode: SingleTenant

----------------------------

Node health state

----------------------------

Server status:      [OK]

Replica status:     [OK]

Database summary

----------------------------

database count:  5

table count in db(INFORMATION_SCHEMA) : 4

table count in db(backup) : 0

table count in db(default) : 61

table count in db(information_schema) : 4

table count in db(system) : 82

Tables in database default

----------------------------

-  aggregated_apps_dpi_app_60min_summary_view_default

-  aggregated_apps_dpi_app_summary_default

-  aggregated_apps_dpi_site_5min_summary_view_default

-  aggregated_apps_dpi_site_summary_default

-  aggregated_apps_dpi_stats_default

-  aggregated_apps_dpi_summary_default

-  alarm_default

-  api_telemetry

-  api_telemetry_metadata

-  app_hosting_interface_stats_default

-  app_hosting_stats_default

-  approute_stats_default

-  approute_stats_routing_summary_default

-  approute_stats_transport_summary_default

-  art_stats_default

-  audit_log_default

-  bridge_interface_stats_default

-  bridge_mac_stats_default

-  cloudx_stats_default

-  device_configuration_default

-  device_events_default

-  device_health_stats_default

-  device_stats_files_default

-  device_system_status_stats_default

-  dpi_stats_default

-  eio_lte_stats_default

-  flow_log_stats_default

-  fwall_stats_default

-  interface_stats_default

-  ips_alert_stats_default

-  nwa_default

-  nwapending_default

-  nwpi_agg_metrics_default

-  nwpi_app_default

-  nwpi_domain_agg_trend_default

-  nwpi_domain_default

-  nwpi_flow_default

-  nwpi_flow_event_default

-  nwpi_flow_metric_default

-  nwpi_hops_of_flow_default

-  nwpi_routing_default

-  nwpi_te_default

-  nwpi_time_series_default

-  nwpi_trace_and_task_default

-  pagination_request_info_default

-  perf_mon_statistics_default

-  perf_mon_summary_default

-  perfmon_app_15min_summary_view_default

-  perfmon_app_summary_default

-  qos_stats_default

-  sdra_stats_default

-  site_health_stats_default

-  sleofflinereport_default

-  speed_test_default

-  sul_stats_default

-  tracker_stats_default

-  umbrella_stats_default

-  umtsrestevent_default

-  urlf_stats_default

-  vnf_stats_default

-  wlan_client_info_stats_default

----------------------------

┌─parts.table──────────────────────────────┬──rows─┬─latest_modification─┬─disk_size──┬─primary_keys_size─┬─engine─────────────┬─bytes_size─┬─min_date───┬─max_date───┬─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬─ratio─┐

│ device_system_status_stats_default       │  7238 │ 2026-02-24 06:13:12 │ 430.24 KiB │ 100.00 B          │ MergeTree          │     440561 │ 2026-02-23 │ 2026-02-24 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ api_telemetry                            │ 34476 │ 2026-02-24 06:06:32 │ 306.22 KiB │ 264.00 B          │ MergeTree          │     313574 │ tuple()    │ tuple()    │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ audit_log_default                        │   744 │ 2026-02-24 06:15:48 │ 200.16 KiB │ 48.00 B           │ MergeTree          │     204967 │ 2026-02-23 │ 2026-02-24 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ device_events_default                    │  4819 │ 2026-02-24 06:17:06 │ 189.26 KiB │ 245.00 B          │ MergeTree          │     193802 │ 2026-02-23 │ 2026-02-24 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ interface_stats_default                  │  7036 │ 2026-02-24 06:10:50 │ 117.07 KiB │ 104.00 B          │ MergeTree          │     119879 │ 2026-02-23 │ 2026-02-24 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ alarm_default                            │   408 │ 2026-02-23 21:48:41 │ 69.99 KiB  │ 212.00 B          │ ReplacingMergeTree │      71671 │ 2026-02-23 │ 2026-02-23 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ api_telemetry_metadata                   │  5342 │ 2026-02-24 06:01:04 │ 57.52 KiB  │ 32.00 B           │ MergeTree          │      58899 │ tuple()    │ tuple()    │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ approute_stats_default                   │  2540 │ 2026-02-24 06:10:20 │ 37.25 KiB  │ 259.00 B          │ MergeTree          │      38139 │ 2026-02-23 │ 2026-02-24 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ device_configuration_default             │    18 │ 2026-02-23 20:55:39 │ 33.97 KiB  │ 51.00 B           │ MergeTree          │      34787 │ 2026-02-23 │ 2026-02-23 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ device_health_stats_default              │  1463 │ 2026-02-24 06:15:00 │ 23.07 KiB  │ 303.00 B          │ ReplacingMergeTree │      23626 │ 2026-02-23 │ 2026-02-24 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ site_health_stats_default                │  1413 │ 2026-02-24 06:15:01 │ 9.95 KiB   │ 230.00 B          │ ReplacingMergeTree │      10185 │ 2026-02-23 │ 2026-02-24 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ approute_stats_routing_summary_default   │    70 │ 2026-02-23 20:30:17 │ 1.79 KiB   │ 83.00 B           │ MergeTree          │       1837 │ tuple()    │ tuple()    │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ nwa_default                              │   120 │ 2026-02-24 06:11:08 │ 1.69 KiB   │ 32.00 B           │ MergeTree          │       1734 │ 2026-02-23 │ 2026-02-24 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ approute_stats_transport_summary_default │    18 │ 2026-02-23 20:30:17 │ 997.00 B   │ 83.00 B           │ MergeTree          │        997 │ tuple()    │ tuple()    │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

└──────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────┴────────────┴───────────────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────┴───────────────────┴───────┘

Application server stats

---------------------------------

STATISTICS

---------------------------------

Success:        20418

Fail:           0

CONN DOWN:   0

OOM:         0

ILL ARG:     0

---------------------------------

This action is not supported

vmanage_1#

- معلومات ذات صلة

حل Cisco SD-WAN

عملية تضمين شبكة SD-WAN من Cisco

أستكشاف أخطاء حل Cisco SD-WAN وإصلاحها

ترقية ل cEdges CLI

الترقية لواجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل cEdges

ترقية vEdges