المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

مستخدم هاتف PSTN يسمع صدى الصوت

مستخدم هاتف IP يسمع الصدى

أستكشاف أخطاء الارتداد وإصلاحها في البوابات باستخدام برنامج Cisco IOS الإصدارات 12.4

أستكشاف أخطاء الارتداد وإصلاحها باستخدام مقاييس جودة صوت DSP هذه

أستكشاف أخطاء الارتداد وإصلاحها في البوابات باستخدام إصدارات برنامج Cisco IOS قبل الإصدار 12.2.11T

معلمات عبارة Cisco IOS ل عند أستكشاف أخطاء الارتداد وإصلاحها

إجراء مفصل خطوة بخطوة لاستكشاف أخطاء الارتداد وإصلاحها والقضاء عليها

تحسينات برنامج Echo Canceler في برنامج Cisco IOS الإصدار 12.2.11T و 12.2.13T

قمع صدى

إلغاء الارتداد الموسع

التحقق من الصحة

كيفية التحقق من وظيفة توليف المكالمات الصوتية

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية أستكشاف أخطاء الارتداد وإصلاحها والقضاء عليها حيثما كان ذلك ممكنا في شبكات IP الهاتفية باستخدام بوابات Cisco IOS®.

وهناك مصدران للصدى:

- صدى هجين

- صدى صوتي

ينتج الصدى الهجين عن عدم تطابق المعاوقة في الدائرة الهجينة، مثل واجهة ذات سلكين إلى أربعة أسلاك. يسبب عدم التطابق هذا ظهور إشارة Tx على إشارة Rx.

ينتج الصدى الصوتي عن ضعف العزل الصوتي بين سماعة الأذن والميكروفون في سماعات اليد والأجهزة الخالية من اليدين.

ويتصور الصدى على أنه مزعج عندما تكون كل هذه الشروط صحيحة:

- تسرب الإشارة بين مسارات Tx و Rx التناظرية.

- تأخير كاف في إرجاع صدى.

- سعة صدى كافية.

الصدى في شبكات صوت الحزمة

يقدم مقطع الحزمة من الاتصال الصوتي تأخيرا كبيرا (عادة 30 مللي ثانية في كل إتجاه). يتسبب إدخال التأخير في ظهور الأصداء (من الدارات التناظرية الذيل)، التي لا يمكن تمييزها عادة عن النغمة الجانبية، والتي يمكن للمستخدم فهمها الآن.

لا يمكن تجنب التأخير الذي أدخله صوت الحزمة. لذلك، يجب أن تمنع بوابات الصوت الصدى. يوضح هذا المخطط كيف يمكن للعبارة تقليل الصدى قبل أن تتمكن من إدخال شبكة صوت الحزمة باستخدام أداة إلغاء الصدى.

راجع الصوت المرن للحصول على مزيد من المعلومات حول ECHO في الشبكات الصوتية.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

مستخدم هاتف PSTN يسمع صدى الصوت

توجد المشكلة عندما يسمع مستخدم هاتف PSTN الصدى، والذي ينتج عن اقتران الصوت بين سماعة الأذن والميكروفون في سماعة هاتف IP.

الحل هو أن يستعمل حمل id على ال ip هاتف، أي يتضمن صدى قمع على سماعة الهاتف وسماعة الرأس. حاليا، تتضمن معرفات التحميل المتوفرة إلغاء الارتداد فقط على هاتف مكبر الصوت. ومع ذلك، هناك بعض المشاكل المعروفة مثل Talker Echo والرد الصوتي من هاتف IP إلى هاتف IP مع معرف حمل أقدم. أحلت إطلاق بطاقة ل cisco ip CallManager ثابت ل 7960، 7940، و 7910 sery هاتف إن أنت تواجه هذا إصدار in order to قررت إن يحسن إلى آخر تحميل id يستطيع حللت الإصدار.

مستخدم هاتف IP يسمع الصدى

توجد المشكلة عندما يسمع مستخدمو هاتف IP الصدى الناتج عن وجود هجين في شبكة PSTN.

الحل هو تكوين عملية إلغاء الارتداد والتحقق من صحتها على بوابة Cisco IOS. يقوم برنامج إلغاء الصدى في عبارة الصوت بإلغاء الصدى الذي تم سماعه من قبل مستخدم هاتف IP.

أستكشاف أخطاء الارتداد وإصلاحها في البوابات باستخدام برنامج Cisco IOS الإصدارات 12.4

يمكن سماع الارتداد المتقطع على البوابات الصوتية التي تعمل ببرنامج Cisco IOS Software، الإصدار 12.4 باستخدام DSPWare 4.4.13 أو 4.4.14. هذه مشكلة معروفة موثقة في cisco بق id CSCsd54344 (يسجل زبون فقط). لحل هذه المشكلة، يلزمك خفض DSPware إلى 4.4.12 أو إصدار سابق. اتصل بمركز المساعدة التقنية لأنظمة Cisco (TAC) للحصول على مساعدة في تنزيل صورة DSPware.

لا يقوم جهاز ECAN (MFT-EC-32/MFT-EC-64) على VWIC2-xMFT-T1E1 بإلغاء صدى الصوت. هذه مشكلة معروفة موثقة في cisco بق id CSCsb59252 (يسجل زبون فقط).

أستكشاف أخطاء الارتداد وإصلاحها باستخدام مقاييس جودة صوت DSP هذه

- فحص إحصائيات التأخير (DSP/DL) و R-factor (DSP/RF). من المحتمل أن تجد تأخيرا محسوسا بين وقت إرسال الإشارة الأصلية وعند إرجاع الصدى. في معظم الهواتف، تساعد Sidetone في قناع بعض الصدى. يجب تأجيل صدى الصوت لمدة 20 مللي ثانية على الأقل لكي يتم إدراكه.

- تحقق من مستوى ثبات (DSP/LE) للحصول على سعة صدى كافية. إذا كانت سعة الصدى منخفضة، يمكن أن تمر دون أن تلاحظ.

أستكشاف أخطاء الارتداد وإصلاحها في البوابات باستخدام إصدارات برنامج Cisco IOS قبل الإصدار 12.2.11T

معلمات عبارة Cisco IOS ل عند أستكشاف أخطاء الارتداد وإصلاحها

من المهم التأكد من أن أداة إلغاء الصدى تحتوي على معلومات كافية للتمييز بين المحادثة الصوتية والحديثة الصوتية. المعلمات المتوفرة للتحكم في التمييز هي:

- مستوى الإدخال— يتم تنفيذ زيادة الإدخال للإشارة قبل أن يرى إلغاء الارتداد الارتداد.

- مستوى الإخراج—يتم تنفيذ تخفيف الإخراج للإشارة بعد أن يرى إلغاء الصدى إشارة الإخراج الأصلية.

- تغطية إلغاء الصدى — يتذكر مقدار الوقت الذي يستغرقه إلغاء الصدى إشارة تم إخراجها. يجب تعيين هذه المعلمة إلى قيمة أكبر من الوقت الذي يحتاج إليه الصدى للعودة إلى البوابة.

إجراء مفصل خطوة بخطوة لاستكشاف أخطاء الارتداد وإصلاحها والقضاء عليها

أكمل الخطوات التالية لإزالة الارتداد.

1. دققت أن صدى مكنت إلغاء على الصوة ميناء. تم تمكين إلغاء الارتداد بشكل افتراضي.

Gateway(config-voiceport)#echo-cancel

coverage   Echo Cancel Coverage

enable     Echo Cancel Enable

ملاحظة: يجب إغلاقه، ثم عدم إغلاق منفذ الصوت لتنفيذ التغييرات.

2. قم بتكوين تغطية إلغاء الصدى إلى قيمة أكبر من الوقت الذي يحتاج إليه الصدى للعودة إلى البوابة، حتى تكون طويلة بما يكفي لتغطية أسوأ حالة لبيئتك، ولكن ليس أكثر.

Gateway(config-voiceport)#echo-cancel coverage

16  16 milliseconds echo canceler coverage

24  24 milliseconds echo canceler coverage

32  32 milliseconds echo canceler coverage

8   8 milliseconds echo canceler coverage

ملاحظة: يجب إغلاقه، ثم عدم إغلاق منفذ الصوت لتنفيذ التغييرات.

ملاحظة: تم تعيين التغطية الافتراضية على 8 مللي ثانية، ولكن يمكنك زيادتها حتى 32 مللي ثانية. إذا كان تأخير PSTN (طول الذيل) أكثر من 32 مللي ثانية، فلن تتمكن عمليات إلغاء الصدى الحالية في بوابات Cisco IOS من إلغاء الصدى. في الإصدار 12.2.13T من البرنامج Cisco IOS Software والإصدارات الأحدث، يمكن تكوين تغطية الصدى حتى 64 مللي ثانية. راجع قسم تحسينات إلغاء الارتداد في الإصدار 12.2.11T من Cisco IOS و 12.2.13T في هذا المستند.

3. قم بقياس الصدى وضبط مستوى إشارة الصدى حسب الحاجة.

قد تتسبب خسارة إرجاع الارتداد (ERL) غير الكافية لمعالجة الارتداد في حدوث هذه المشاكل:

- لا يتم إلغاء إلغاء عملية إلغاء الصدى، ولكن لا يكفي لجعل الصدى غير قابل للسمع.

إذا كانت قيمة ERL منخفضة جدا، فقد يكون إجمالي فقدان إرجاع الارتداد الذي تم عرضه بواسطة شبكة IP (ACOM) غير كاف لمنع الارتداد. يلزم أن يبلغ معدل نقل البيانات عن بعد (ERL) حوالي 20 ديسيبل (15 ديسيبل على الأقل).

ملاحظة: Acombed (ACOM) هي إجمالي فقدان إرجاع الارتداد الذي يتم عرضه عبر المحطات الواردة والصادرة لجهاز إلغاء الارتداد (المحطة الطرفية الواردة = الإشارة إلى ECAN تجاه PSTN (الصوت)، والمحطة الطرفية الصادرة = الإشارة الخارجة من ECAN نحو شبكة IP (ECHO). ACOM هو مجموع ERL + ERLE، أو إجمالي فقدان إرجاع الصدى الذي تتم ملاحظته بواسطة الشبكة.

ملاحظة: ACOM (الخسارة الإجمالية) = ERL (الخسارة الناتجة عن الذيل) + ERLE (الخسارة الناجمة عن فقدان العملة الأوروبية)

- لا يتم إلغاء إلغاء إلغاء Echo Canceler.

إذا كانت قيمة ERL منخفضة جدا، فقد تكون إشارة الارتداد التي ترجع إلى البوابة عالية جدا (في نطاق 6 ديسيبل من إشارة المتكلم). وهذا يتسبب في أن يقوم إلغاء الصدى باعتباره صوت (الحديث المزدوج) بدلا من الصدى. نتيجة لذلك، فإن أداة إلغاء الصدى لا تقوم بإلغائها. يلزم أن تكون قيمة ERL 6 ديسيبل تقريبا أو أعلى لكي يتمكن أداة إلغاء الصدى من الإشتباك. في برنامج Cisco IOS الإصدار 12.2.13T، يمكنك تكوين مستوى ERL هذا. راجع قسم تحسينات إلغاء الارتداد في برنامج Cisco IOS الإصدار 12.2.11T و 12.2.13T في هذا المستند.

ومن أجل منع هذه المشاكل، قم بقياس ERL ومستويات الإشارة. ثم قم بضبط مستويات الإشارة على بوابة Cisco IOS استنادا إلى النتائج. قم بتكوين قيم موجبة لتخفيف المخرجات وقيم سالبة لزيادة الإدخال لضبط هذه المستويات. يتم تنفيذ اكتساب الإدخال قبل أن يرى إلغاء الصدى إشارة الصدى، ويتم إجراء تخفيف الإخراج بعد أن يرى إلغاء الصدى إشارة الإخراج الأصلية.

voice-port 1/1:15

input gain -3

output attenuation 3

ملاحظة: يجب إغلاقه، ثم عدم إغلاق منفذ الصوت لتنفيذ التغييرات.

ملاحظة: في الإصدار 12.2(1) من برنامج Cisco IOS Software والإصدارات الأحدث، يمكن تعيين تخفيف الإخراج على قيمة سالبة تعمل على تضخيم إشارة الإخراج بالفعل.

4. كما يمكن أن يحدث الصدى بسبب عدم تطابق المعاوقة إذا لم يتم تكوين كلا الجانبين بشكل متماثل. دققت، وعدلت إن يحتاج، العائق يشكل في الصوت ميناء. يتوافق الإعداد الافتراضي البالغ 600 مللي ثانية مع معظم الخطوط على PSTN و PBXs.

Gateway(config-voiceport)#impedance

600c 600 Ohms complex

600r 600 Ohms real

900c 900 Ohms complex

complex1 complex 1

complex2 complex 2

تحسينات برنامج Echo Canceler في برنامج Cisco IOS الإصدار 12.2.11T و 12.2.13T

قمع صدى

قم بتمكين كابت الصدى لتقليل الصدى خلال أول ثانيتين إلى ثلاث ثوان من المكالمة، بينما يتم إلغاء الصدى.

التكوين

gateway(config-voiceport)#echo-cancel ?

coverage    Echo Cancel Coverage

enable      Echo Cancel Enable

suppressor  echo suppressor

الأنظمة الأساسية للبرامج والأجهزة المدعومة

يتم دعم كابت الارتداد في برنامج Cisco IOS الإصدار 12.2(11)T، و 12.2(12)، و 12.2(8)T5. لا يمكن إستخدام ضاغط الصدى إلا على معالجات الإشارة الرقمية (DSP) T1 عند إستخدام الإعداد الافتراضي Cisco G.165 EC. لا يمكن إستخدام ضاغط الارتداد مع EC الموسع أو على الأنظمة الأساسية NextPort (Cisco AS5350 و Cisco AS5400). باستثناء المفوضية الأوروبية الموسعة أو على الأنظمة الأساسية NextPort (Cisco AS5350 و Cisco AS5400)، يتم دعم ضاغط صدى الصوت في جميع الأنظمة الأساسية وجميع التعقيدات (c549، c542 و c5409).

إلغاء الارتداد الموسع

التكوين

بالإضافة إلى أداة إلغاء الارتداد الافتراضية المستخدمة في بوابات الصوت من Cisco (متوافقة مع G.165)، يتوفر برنامج إلغاء الارتداد الجديد في بعض الأنظمة الأساسية (متوافق مع G.168). يوفر إلغاء الارتداد الموسع:

- تغطية الذيل تصل إلى 64 مللي ثانية.

قم بتمكين إلغاء الارتداد الموسع لإزالة الارتداد عندما تكون تغطية الذيل أكبر من 32 مللي ثانية.

- تقارب أسرع.

قم بتمكين "إلغاء الصدى الموسع" لتقليل الصدى أثناء أول ثانيتين إلى ثلاث ثوان من المكالمة، بينما يقوم "إلغاء الصدى" بالتقارب. لم يعد مطلوبا كابت الارتداد عند تمكين إلغاء الارتداد الموسع.

- يمكن ضبط ERL.

قم بتمكين إلغاء الارتداد الموسع لإزالة الارتداد عندما لا يمكن ضبط ERL أقل من 6 ديسيبل.

يتم تكوين إلغاء الارتداد الموسع بشكل مختلف استنادا إلى إصدار برنامج Cisco IOS الذي تستخدمه. إذا كنت تستخدم برنامج Cisco IOS الإصدار 12.3(4)XD أو إصدار أحدث، فأنت لا تحتاج إلى إستخدام أي أوامر Cisco IOS لتمكين ميزة إلغاء الارتداد القياسية G.168 ECHO المحسنة ITU-T لأن برنامج G.168 EC الموسع هو محات الارتداد الوحيدة المتاحة. أنت تتلقى الخيار أن يعجز ال EC موسع، غير أن Cisco يوصي بشدة أن أنت تترك هو يمكن.

يمكن تشغيل ميزة ITU-T G.168 ECAN المحسنة من Cisco إما على وحدات ECAN المخصصة أو موارد الصوت العامة الموجودة على النظام الأساسي أو وحدة الشبكة النمطية أو وحدة التكامل المتقدمة. على سبيل المثال، يمكن لموجهات الخدمات المدمجة السلسلة 2800 والسلسلة 3800 من Cisco إستخدام وحدات DSP الصوتية للحزمة (PVDM2s) المثبتة في هيكل الموجه أو موارد معالج الإشارة الرقمية (DSP) على وحدات الشبكة النمطية لتشغيل ميزة ECAN G.168. عند تشغيل ميزة ECAN للطراز G.168 على موارد الصوت العامة، تعمل المعالجة وقيود الذاكرة على الحد من توفر تغطية لاحقة للصدى بسرعة تبلغ 64 مللي ثانية على الأكثر. وعلى الرغم من أن هذا كاف في معظم ظروف الشبكة، إلا أنه يلزم أحيانا تغطية ذيل الشاشة بشكل كبير. وفي هذه الحالات، يمكن إستخدام وحدات وحدات نظام تصحيح الأخطاء (ECAN) المخصصة، والمرفقة بالمحول المناسب MFT VWIC2. تتيح موارد المعالجة والذاكرة الخاصة بوحدات ECAN المخصصة إمكانية تكوين أداة إلغاء الصدى باستخدام إعدادات محددة مسبقا ومخزن مؤقت ممتد لذيول الارتداد بسرعة 128 مللي ثانية، مما يوفر أداء قويا لإلغاء الارتداد.

الجدول 1—أوامر Cisco IOS لتحديد الإصدار الموسع E.168 EC بواسطة النظام الأساسي وبرنامج Cisco IOS Software

إصدار برنامج IOS من Cisco

أمر IOS من Cisco

السلسلة Cisco 1700 Series و Cisco ICS 7750

12٫2(13)T

router(config)#voice echo-canceller موسع

12.2(13)ZH،12.2(15)ZJ، 12.3(1)

وسيط تعقيد#codec للموجه (بطاقة الصوت)

الإصدار 12.3(4)T والإصدارات الأحدث

لا يلزم تكوين. يتم تمكين G.168 EC بشكل افتراضي.

Cisco 2600 و 3600 و 3700 و MC3810 و VG200

12.2(13)T و 12.2(13)ZH و 12.3(1)

Router(Voice-Card)#codec تعقيد متوسط Ecan-Extended أو مسحاج تخديد(Voice-card)#codec تعقيد high ecan-extended

12.2(15)ZJ، 12.3(4)T

وسيط تعقيد#codec للموجه (بطاقة الصوت)

12.3(4)XD والإصدارات الأحدث

لا يلزم تكوين. يتم تمكين G.168 EC بشكل افتراضي.

السلسلة 7200 و 7500 من Cisco

12٫2(13)T

router(config-dspfarm)#codec complexity medium ecan-extended

12.2(13)ZH والإصدارات الأحدث

لا يلزم تكوين. يتم تمكين G.168 EC بشكل افتراضي.

Cisco AS5300

12٫2(13)T

الموجه(config)#voice echo-canceller موسع ترميز صغير ترميز كبير

12.3(3)

الموجه(config)#voice echo-canceller موسع [codec small codec كبير codec]

Cisco Catalyst 4000 AGM

الإصدار 12.3(4)T والإصدارات الأحدث

لا يلزم تكوين. يتم تمكين G.168 EC بشكل افتراضي.

تتوفر هذه الخيارات تحت المنفذ الصوتي بمجرد تمكين إلغاء الارتداد الموسع:

tauro(config-voiceport)#echo-cancel coverage ?

24  24 milliseconds echo canceler coverage

32  32 milliseconds echo canceler coverage

48  48 milliseconds echo canceler coverage

64  64 milliseconds echo canceler coverage

tauro(config-voiceport)#echo-cancel erl ?

worst-case  Echo Cancel worst-case Echo Return Loss

tauro(config-voiceport)#echo-cancel erl worst-case ?

0  Worst case echo canceler operation is 0 dB ERL

3  Worst case echo canceler operation is 3 dB ERL

6  Worst case echo canceler operation is 6 dB ERL

ملاحظة: راجع تكوين منافذ الصوت للحصول على مزيد من المعلومات.

الأنظمة الأساسية للبرامج والأجهزة المدعومة

يسرد الجدول 2 الدعم الخاص ب G.168 EC الموسع حسب النظام الأساسي والوحدة النمطية للشبكة والشفرات عالية التعقيد ومتوسطة التعقيد والحد الأدنى من إصدار برنامج Cisco IOS Software.

الجدول 2- تغطية خوارزمية إلغاء الارتداد الموسع حسب النظام الأساسي

النظام الأساسي

وحدة

تعقيد فائق

تعقيد متوسط

التعليقات

تماثلي

رقمي

تماثلي

رقمي

السلسلة 1700 من Cisco

—

12.2(8)YN، 12.2(13)T

12.2(8)YN، 12.2(13)T

12.2(8)YN، 12.3(2)T

12.2(8)YN، 12.3(2)T

دعم Flexi6 في برنامج Cisco IOS الإصدار 12.2(8)YN.

السلسلة Cisco 2600 و 2600XM و 3600 و 3700 و VG200

NM-HDV (C549)

—

الإصدار 12.2(13)T والإصدارات الأحدث

—

الإصدار 12.2(13)T والإصدارات الأحدث

دعم كامل

السلسلة Cisco 2600 و 2691 و 3600 و 3700 و VG200 Series

NM-1V، NM-2V (C542)

لا

—

لا

—

غير مدعومة

Cisco 2600XM و 2691 و 3640 و 3660 و 3700 Series

NM-HDxx

12.3(4)XD والإصدارات الأحدث

12.3(4)XD والإصدارات الأحدث

12.3(4)XD والإصدارات الأحدث

12.3(4)XD والإصدارات الأحدث

—

Cisco 2600XM و 2691 و 3640 و 3660 و 3700 Series

AIM-Voice (C5421) و AIM-VOICE-30 (C542)

—

12.2(15)ZJ و 12.3(4)T والإصدارات الأحدث

—

12.2(15)ZJ و 12.3(4)T والإصدارات الأحدث

وحدة التكامل المتقدمة (AIM).

Cisco 2600XM و 2691 و 3640 و 3660 و 3700 Series

NM-HDA (C5421)

12.2(15)ZJ و 12.3(4)T والإصدارات الأحدث

—

12.2(15)ZJ و 12.3(4)T والإصدارات الأحدث

12.2(15)ZJ و 12.3(4)T والإصدارات الأحدث

الوحدات النمطية لشبكة الصوت التناظرية عالية الكثافة (NM-HDA).
ملاحظة: لا يتم دعم التعقيد العالي ل G.728.

السلسلة 2600 من Cisco

NM-HDA (C5421)

12.3(9) وما بعده

—

12.3(9) وما بعده

—

—

السلسلة 2600 من Cisco

AIM-Voice (C5421)

—

12.3(9) وما بعده

—

12.3(9) وما بعده

—

السلسلة Cisco 7200 Series

PA-VXx-2TE1+، PA-MCX-NTE1

—

الإصدار 12.2(13)T والإصدارات الأحدث

—

الإصدار 12.2(13)T والإصدارات الأحدث

لا تتضمن مهايئات المنفذ PA-MCX-NTE1 وحدات DSP خاصة بها، لذلك فإنها تستخدم وحدات DSP الخاصة بمهايئات المنفذ PA-VXx-2TE1+.

السلسلة 7500 من Cisco

—

—

الإصدار 12.2(13)T والإصدارات الأحدث

—

لا

لا يوجد تعقيد متوسط.

Cisco AS5300

—

—

12.2(13)T (مقيد) و 12.3(3) (غير مقيد) والإصدارات اللاحقة

—

لا

DSP أحادي القناة على C549 مع EC موسع، أي برنامج ترميز (غير مقيد).

Cisco AS5350، AS5400، و AS5850

—

—

—

—

—

مزود بمجموعة بيانات (DSP) مختلفة بملقمات تغطية EC ذات معدل نقل بيانات يبلغ 128 مللي ثانية.

Cisco Catalyst 4000

أي جي إم

الإصدار 12.3(4)T والإصدارات الأحدث

لا

لا

الإصدار 12.3(4)T والإصدارات الأحدث

تم تخطيط أجهزة رقمية عالية التعقيد تناظرية ومتوسطة التعقيد.

Cisco Catalyst 6000

Cisco 6624

الطراز A002040-0002

—

الطراز A002040-0002

—

—

Cisco 6608

—

الطراز A004040-0002

—

الطراز A004040-0002

—

Cisco IAD2420

—

الإصدار 12.2(13)T والإصدارات الأحدث

الإصدار 12.2(13)T والإصدارات الأحدث

12.3(1) خط الاتصال الرئيسي والإصدارات اللاحقة

12.3(1) خط الاتصال الرئيسي والإصدارات اللاحقة

—

Cisco IAD243x

VIC2-4FXO على اللوحة T1

12.3(4)XD والإصدارات الأحدث

12.3(4)XD والإصدارات الأحدث

12.3(4)XD والإصدارات الأحدث

12.3(4)XD والإصدارات الأحدث

—

Cisco ICS 7750

—

الإصدار 12.2(13)T والإصدارات الأحدث

الإصدار 12.2(13)T والإصدارات الأحدث

الإصدار 12.2(13)T والإصدارات الأحدث

الإصدار 12.2(13)T والإصدارات الأحدث

دعم FlexI6

Cisco MC3810

HCM 549

الإصدار 12.2(13)T والإصدارات الأحدث

الإصدار 12.2(13)T والإصدارات الأحدث

12.3(1) خط الاتصال الرئيسي والإصدارات اللاحقة

12.3(1) خط الاتصال الرئيسي والإصدارات اللاحقة

—

ملاحظة: راجع تكوين منافذ الصوت للحصول على مزيد من المعلومات.

التحقق من الصحة

كيفية التحقق من وظيفة توليف المكالمات الصوتية

لا توجد مهام تكوين لهذه الميزة. ومع ذلك، يمكنك التحقق من أن ميزة "توليف المكالمات الصوتية" تعمل على النظام لديك. للقيام بذلك، أكمل المهام التالية:

- أستخدم الأمر show vfc version لعرض إصدار البرنامج الموجود على بطاقة ميزة الصوت (VFC) لديك. يبدي هذا أمر معلومة في الإنتاج من العرض vfc صيغة vcw وعرض vfc صيغة dspware أمر أن يشير ما إذا ال cisco VCWare أو DSPWs يكون متوافق مع ال cisco ios صورة.

- أستخدم الأمر test call id من أجل التعامل مع معلمات إلغاء الارتداد والتشوه-المخزن المؤقت في الوقت الفعلي. أنت يستطيع استعملت هذا أمر مع الموسع G.168 echo canceller، أي يسمح أنت أن يشكل الكلمة الصوتية في مسحاج تخديد بشكل فردي، أو مع ال cisco G.165 echo canceller، أي يسمح أنت أن يشكل المسحاج تخديد ككل. تكون الرسائل مرئية في إخراج الأمر عندما يتم طلب إلغاء نسخ قياسي فقط أو موسع، كما في هذا المثال:

Extended echo canceller not active for CallID callID

Basic echo canceller not active for CallID callID

معلومات ذات صلة

- أستكشاف أخطاء الارتداد وإصلاحها باستخدام خادم نصلي Catalyst 6608 T1/E1

- تحليل ECHO ل Voice عبر IP

- تنزيل البرامج الثابتة لهاتف Cisco IP

- دليل مقاييس جودة الصوت ل DSP

- توليف المكالمات الصوتية

- دعم تقنية الصوت

- دعم منتجات الاتصالات الصوتية والاتصالات الموحّدة

- استكشاف أخطاء خدمة IP الهاتفية من Cisco وإصلاحها

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems