المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

مرور الفاكس/السرعة الزائدة

تكوين مرور الفاكس/السرعة الزائدة

أستكشاف أخطاء مرور الفاكس وإصلاحها

debug password

ترحيل الفاكس

تكوين ترحيل الفاكس

أستكشاف أخطاء ترحيل الفاكس وإصلاحها

تصحيح أخطاء ترحيل الفاكس من Cisco

الفاكس/المودم Super G3

ملخص

معلومات ذات صلة

المقدمة

يعمل هذا المستند كمقدمة ودليل أستكشاف الأخطاء وإصلاحها فيما يتعلق بإرسال الفاكسات واستقبالها بين خادم نصلي من Catalyst 6608 وآخر من VG248. كما يتم تضمين بعض معلومات المودم والفاكس Super G3.

معظم أجهزة الفاكس العصرية متوافقة مع G3. مجموعة الفاكس 3 هي تقنية قائمة على المعايير تتألف من توصيتي ITU T.4 و T.30 . ويتعلق T.4 بالكيفية التي يتم بها ترميز صورة الفاكس بواسطة جهاز فاكس، ويفصل T.30 بروتوكول مفاوضات الفاكس والاتصال.

تم تصميم أجهزة فاكس المجموعة 3 للاستخدام عبر شبكة هاتف محولة عامة (PSTN). ونظرا لتصميم PSTN لكلام الإنسان، تستخدم المجموعة 3 الترميز التناظري أو الإشارات المعدلة مثل المودم التناظري. وكلا أجهزة المودم التناظرية وأجهزة الفاكس هي أجهزة رقمية يجب أن تستخدم إشارة تناظرية معدلة لتمرير المعلومات الرقمية عبر PSTN. عادة ما يمكن سماع هذه الإشارة المعدلة على هيئة نغمات صوت مختلفة.

مع تنفيذ شبكة Cisco AVVID VoIP، يمكن أن تكون الفاكس مشكلة. وذلك نظرا لوجود ترميز ضغط عالي في بعض الأحيان يستخدم على الصوت مما يؤدي إلى إستخدام عرض نطاق ترددي أقل لكل مكالمة صوتية. يتم تحسين برامج الترميز عالية الضغط هذه، مثل G.729، للصوت. إنها تقوم بعمل جيد في ضغط الصوت على نطاق ترددي منخفض مع الحفاظ على الجودة أيضا. ولأن هذه الترميز محسنة للصوت وليس للفاكس، فإن الإشارة المعدلة لإرسال الفاكس لا تمر عادة بشكل صحيح وتفشل مكالمات الفاكس.

ويشار إلى هذه الطريقة لإرسال رسائل الفاكس من خلال برنامج الترميز المراد ضغطه باسم مرور الفاكس أو الفاكس داخل النطاق. من المعروف أن رسائل الفاكس تمر من خلال إستخدام برامج تشفير أخرى، مثل G.711، بنسب ضغط أقل أو بدون ضغط على الإطلاق. عند تغيير برامج الفاكس داخل النطاق، يمكن إستخدام برامج الترميز هذه لاستكشاف أخطاء ترحيل الفاكس أو الفاكس العامة وإصلاحها باستخدام شبكة Cisco VoIP.

ترحيل الفاكس هو بروتوكول يأخذ الإشارة المعدلة، يستخرج المعلومات الرقمية، ثم يقوم بترحيل المعلومات الرقمية من خلال شبكة البيانات باستخدام حزم البيانات. في جانب النهاية، استخرجت المعلومات الرقمية من الربط، عدلت، وطبقت. يختلف ذلك عن إرسال الفاكس داخل النطاق حيث يتم تشفير الإشارة الأولية المعدلة وضغطها بواسطة برنامج الترميز كما لو كانت عينة صوتية. يجب على الموجه المنهي بعد ذلك فك ضغط العينة وفك ترميزها، ثم تشغيلها على جهاز الفاكس المنهي.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

مرور الفاكس/السرعة الزائدة

تعني كلمة مرور الفاكس تمرير نغمات الفاكس التناظرية باستخدام برنامج ترميز صوتي. باستثناء بعض التغييرات، يقوم معالج الإشارة الرقمية (DSP) بمعالجة نغمات الفاكس في وضع المرور كمكالمة صوتية عادية. نغمات الفاكس منمذجة تماما مثل الصوت. يتم إستخدام تعديل كود النبض (PCM) لرقمنة الدرجات. الفروق الرئيسية التي تحدث تتضمن المخازن المؤقتة للرجفان (تم تحسين الإعدادات للفاكس)، ويحرص DSP على تعطيل قمع الصمت. وإلا، تتم معالجة المكالمة كمكالمة صوتية عادية من منظور DSP. يسمح مرور الفاكس لأجهزة الفاكس بالاتصال بشفافية مع بعضها البعض دون أن تتدخل أجهزة البوابة في الاتصال.

معدل تحديث الفاكس مماثل لعبور الفاكس باستثناء واحد. يتيح تنفيذ السرعة الفائقة للفاكس إستخدام برامج الترميز عالية الضغط، مثل G.729، للمكالمات الصوتية. ومع ذلك، عند اكتشاف نغمات فاكس معينة، مثل علامات التحكم في إرتباط البيانات عالية المستوى (HDLC) للفاكس، يتم تحديث برنامج الترميز أو تغييره إلى G.711. تستخدم كل من مجموعتي 6608 و VG248 إشارات خاصة لإعلام بعضها البعض بالسرعة اللازمة. كما يتم ملاحظة نفس الإشارات في مرور الفاكس العادي. تخبر الإشارة DSPs للتبديل إلى إعدادات المخزن المؤقت لرجفان الفاكس ولتعطيل قمع الصمت.

مرور الفاكس - يتم تمرير نغمات الفاكس التناظرية داخل النطاق باستخدام ترميز G.711

تكوين مرور الفاكس/السرعة الزائدة

تكوين مرور الفاكس بسيط على الأنظمة الأساسية VG248 و 6608. بمجرد تسجيل هذه الأجهزة مع Cisco CallManager، هناك تكوين أدنى للحصول على مرور الفاكس للعمل.

يتضمن التكوين على VG248 لعبور الفاكس تعطيل ترحيل الفاكس. هذا يفرض إستخدام مرور الفاكس لكافة مكالمات الفاكس. أكمل هذه الخطوة لتعطيل ترحيل الفاكس:

- حدد تكوين>هاتفي>معلمات المنفذ المحددة><تحديد المنفذ>>ترحيل الفاكس>معطل.

هناك بعض آخر تشكيل عملية إعداد أن بعد تعديل كلمة مرور الفاكس على ال VG248. واحد عملية إعداد ل PassThrough Signaling. الاختيارات هي القديمة ووضع IOS. يتيح الوضع القديم إمكانية التشغيل البيني مع منتجات AVVID القديمة ومراجعات البرامج. يفرض وضع IOS إستخدام حزم إرسال إشارات NSE المتوافقة مع إصدارات برنامج AVVID الأحدث وجميع أجهزة IOS. أكمل هذه الخطوة للوصول إلى الوضع القديم أو وضع IOS:

- حدد تكوين > هاتفية > إعدادات متقدمة>إرسال إشارات المرور واختر إما قديم أو وضع IOS.

والإعداد الآخر هو لوضع المرور . يتيح هذا الإعداد ترميز VG248 ترميزا ثابتا لمعرفة كيفية تفاعله عند سماع نغمات الفاكس و/أو المودم. الإعداد الافتراضي هو تلقائي. إذا لم يتم سماع الدرجات اللونية، فسيتم معالجة المكالمة كمكالمة صوتية عادية. على أي حال، إذا تم سماع الدرجات اللونية، فإن VG248 يستخدم الإعداد المناسب لإلغاء الصدى بناء على نوع الدرجة اللونية.

الإعداد التالي هو للصوت فقط. يفرض هذا الإعداد على VG248 معالجة جميع المكالمات كمكالمات صوتية حتى عند اكتشاف نغمات الفاكس/المودم. الإعداد التالي هو المرور فقط: ECAN معطل . هذا يجبر ال VG248 أن يعجز ال echo يلغي (ECAN) في أي وقت كشفت 2100 هرتز نغمة. وفي معظم الأحيان، يجب النظر إلى نغمة تردد 2100 هرتز مع انعكاس الطور قبل تعطيل ألوان ECAN. ومع ذلك، يفرض هذا الإعداد على VG248 تعطيل ECAN دائما عند اكتشاف نغمات الفاكس/المودم وإدخال DSP في وضع المرور.

الإعداد الأخير، المرور فقط: ECAN يمكن مماثل للمرور فقط: ECAN معطل. الاستثناء يكون عندما كشفت خطوة الفاكس/المودم الدرجة اللونية و ال VG248 يدخل أسلوب المرور، ال ECAN يكون دائما مكنت، even if 2100 هيرتز نغمة مع إنتكاس مرحلة. هذا النوع من النغمة عادة يعطل ECAN.

- أخترت يشكل>هاتفي>ميناء معلم خاص><تحديد ميناء> >يمر أسلوب واخترت إما <default: auto> ، <voice فقط:no password> ، <password فقط: ecan disabled> ، أو <password فقط: ecan يمكن> .

في تكوين مرور الفاكس 6608، يكون تكوين مرور الفاكس بسيطا مثل تعطيل ترحيل الفاكس. تحتوي شاشة تكوين عبارة Cisco Catalyst 6000 VoIP فقط على خيارين من خيارات الفاكس المدرجة (رمز Cisco CallManager الأقدم). تأكد من عدم تحديد مربع تمكين ترحيل الفاكس. هذا يجبر ال 6608 أن يستعمل فقط فاكس مرور. مدرك أن هذا كلمة مرور أسلوب القديم أن يستعمل NTEs. لذلك، يجب أن يكون ل VG248 الذي يتصل ب 6608 ويقوم بتنفيذ مرور الفاكس كلمة المرور التي تم تعيينها على legacy.

في إصدارات Cisco CallManager 3.2.2c spD والإصدارات الأحدث، هناك المزيد من خيارات الفاكس على نافذة تكوين بوابة 6608 كما هو موضح في هذا الرسم. لتكوين 6608 لكلمة مرور الفاكس، تأكد من عدم تحديد مربع تمكين ترحيل الفاكس (يتم تحديده بشكل افتراضي). يجب ألا يكون تجاوز وضع تصحيح خطأ الفاكس ضروريا بمجرد تعطيل ترحيل الفاكس. أما القيمة الأخرى الوحيدة التي تكون مهمة لعبور الفاكس فهي حقل نوع NSE. هذا حيث يمكنك ضبط NSEs لتكون متوافقة مع الأجهزة القديمة (تكون هذه دائما أجهزة غير IOS AVVID التي تشغل شفرة أقدم). أو الإعداد الأحدث لبوابات IOS الذي يجعل مرور الفاكس متوافقا مع أجهزة IOS بالإضافة إلى أجهزة AVVID التي تحتوي على تعليمات برمجية أحدث. إن نوع NSE لبوابة IOS هو الأفضل ويتم إستخدامه لجميع الأجهزة كلما أمكن. كما يتوفر خيار تكرار حزمة الفاكس/المودم لعبور الفاكس. cisco يوصي أن يتلقى أنت هذا فحصت لشبكات مع ربط فقدان وكثير من الرجفان.

أستكشاف أخطاء مرور الفاكس وإصلاحها

عندما تقوم باستكشاف أخطاء مرور الفاكس وإصلاحها في الطرازين 6608 و VG248، هناك بعض الأشياء للتحقق منها قبل المتابعة إلى تصحيح الأخطاء المحدود.

- تحقق من التكوين على كلا الجهازين.

- ل ال VG248، تأكدت أن أنت تعجز ترحيل الفاكس. تأكد من تعيين نوع NSE أو NTE المناسب (متوفر في 1.2(1) والإصدارات الأحدث). وضع NSE أو IOS هو الإعداد المفضل ما لم يكن VG248 يتحدث إلى الأجهزة التي تدعم NTE فقط. تأكد من أن وضع المرور مضبوط على الافتراضي: آلي بحيث يتم كشف الدرجات اللونية المناسبة وإشارتها.

- بالنسبة ل 6608، تأكد من أن مربع ترحيل الفاكس غير محدد. وتأكد أيضا من تعيين نوع NSE بشكل مناسب ليتطابق مع VG248. وضع NSE أو بوابات IOS هي الإعدادات المفضلة عند تشغيل Cisco CallManager 3.2.2c spD والإصدارات الأحدث، حيث يصبح هذا الخيار متوفرا.

- هل تعمل المكالمات الصوتية؟

- هل تعمل رسائل الفاكس عبر PSTN؟

- تحقق من 6608 وتأكد من عدم وجود أي أخطاء. يمكن إستخدام ديك تريسي للتحقق من عدم وجود أي أخطاء على منفذ 6608.

قم بالاتصال بعنوان IP المناسب الذي يحتوي على 6608 منافذ ثم قم بإصدار الأمر 4 show status. يبدو الناتج مشابها لهذا:

00:00:36.160 SPAN: CLI Request --> Show Span Summary Status

E1 6/1 is up

No alarms detected.

Alarm MIB Statistics

Yellow Alarms -------> 1

Blue Alarms ---------> 0

Frame Sync Losses ---> 0

Carrier Loss Count --> 0

Frame Slip Count ----> 0

D-chan Tx Frame Count ----> 5

D-chan Tx Frames Queued --> 0

D-chan Tx Errors ---------> 0

D-chan Rx Frame Count ----> 5

D-chan Rx Errors ---------> 0

قم بإصدار الأمر 4 show fdlinterval <interval>للحصول على مزيد من معلومات الطبقة الفعلية التفصيلية.

16:56:09.590 SPAN: CLI Request --> Dump local FDL 15-min interval history

96 Complete intervals stored.

Data in current interval (356 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 255 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 356 Unavail Secs

تأكد من أن كل الروابط الرقمية في مسار الفاكس خالية من الأخطاء.

- قم بتمكين تكرار الحزمة على 6608 إذا كان هناك فقدان حزمة في الشبكة. يمكن تمكين هذا الخيار على صفحة تكوين بوابة مسؤول Cisco CallManager. تمكن هذه الميزة الحزم المتكررة التي سيتم إرسالها. في حالة فقدان حزم الفاكس التي تمر عبر الفاكس، تقوم الحزم المتكررة بتشغيلها للحفاظ على جودة الفاكس ونجاح المكالمة. ليس هناك خيار ل هذا على ال VG248.

debug password

قبل أن تنظر إلى تصحيح أخطاء مرور الفاكس، من المهم فهم الإشارات التي تحدث بين البوابات لضمان حدوث الإعلام الصحيح للمرور. الإرسال بسيط. هذا هو أحد الأمور الرئيسية التي يجب التحقق منها عند النظر إلى تصحيح أخطاء المرور. هذا المخطط هو مثال بسيط على إرسال إشارات حدث الخدمة المسمى (NSE) التي تحدث بين بوابتين عابرتين. NSEs هو شكل Cisco المالك للمعايير المستندة إلى، RFC 2833 Named Telephony Event (NTEs). يتم العثور عليها في تدفق بروتوكول نقل الوقت الفعلي للوسائط (RTP) باستخدام نوع حمولة RTP من 100.

رسائل NSE التي تمت رؤيتها أثناء مكالمات الفاكس/المودم (تم إنشاء المكالمة من الفاكس على اليسار)

بعد أن تقوم عبارة الفاكس التي يتم إنهاؤها باكتشاف نغمة الفاكس (CED) التي تم إدخال المتصل بها بسرعة 2100 هرتز، فإنها ترسل بعد ذلك حزمة إرسال إشارات NSE-192، والتي هي مجموعة من ثلاث حزم 192 متطابقة. تقوم حزمة إرسال الإشارات هذه بإعلام الجانب الآخر باكتشاف طنين الفاكس/المودم. تبلغ سرعة كل من الفاكس ودرجات المودم ذات السرعة المنخفضة 2100 هرتز دون عكس الطور. يوجه NSE-192 الذي يتم إرساله بواسطة عبارة الإنهاء البوابة المنشئة للاستعداد لاتصال مرور الفاكس/المودم. تتأكد كل من البوابتين من تعيين برنامج الترميز على G.711 أو السرعة الفائقة. تتأكد البوابات أيضا من تعطيل كبت الصمت أو اكتشاف نشاط الصوت (VAD)، وتعميق المخازن المؤقتة للتوتر.

يتم إستخدام إرسال إشارات NTE إذا كان لدى 6608 نوع NSE الخاص به تم تعيينه للبوابات بخلاف IOS وكان VG248 معدا للإرث تحت إرسال إشارات المرور. لا يجب إستخدام إعدادات NTE هذه. تبقى إعدادات NTE كخيارات للتوافق مع إصدارات سابقة من التعليمات البرمجية التي لا تشغل إصدارات لاحقة.

على ال VG248، هناك أثر أن يستطيع كنت ركضت أن يتتبع التقدم من فاكس كلمة مرور مكالمة. نظرا لأنه يتم نقل مكالمة مرور داخل النطاق باستخدام برنامج الترميز G.711، لا يمكن عرض رسائل الفاكس الفعلية. ومع ذلك، يمكن ملاحظة التغييرات في DSP حيث يتم اكتشاف نغمات الفاكس ويتم إجراء التغيير في وضع مرور الفاكس.

يبدي هذا إنتاج a فاكس يمر مكالمة أن يكون أنهيت على VG248. يتم تمكين تعقب سجل الأحداث ل DSP، وخدمة الهاتف العادية القديمة (POTS)، وبطاقة واجهة خط المشترك (SLIC) عند تحديد التشخيصات > سجل الأحداث > تعيين مستويات التسجيل.

#Time Delta Source Message

---- -------------- ------------ ----------------------

269 01:13:13 5003 T DSP 1 Tx:0 Rx:0,Seq:0,Hdr:0,Late:0,Early:0

270 01:13:18 4997 T DSP 1 Tx:0 Rx:0,Seq:0,Hdr:0,Late:0,Early:0

271 01:13:23 5003 T DSP 1 Tx:0 Rx:0,Seq:0,Hdr:0,Late:0,Early:0

!--- DSP statistics.

272 01:13:24 1576 I POTS 1 Incoming call

273 01:13:24 7 T SLIC 1 received cli - standard case, CID 1

274 01:13:24 6 T SLIC 1 number is ''

275 01:13:24 6 T SLIC 1 number too short - sending rfa

276 01:13:24 6 T SLIC 1 name is 'Private'

277 01:13:25 1003 T SLIC 1 off-hook event; time=3049110

278 01:13:25 7 T SLIC 1 Reporting off-hook

!--- Port goes off-hook when the call is received.

279 01:13:25 6 I POTS 1 Off hook

280 01:13:25 8 I DSP 1 Setting up G.711 mu law voice channel

281 01:13:25 7 T SLIC 1 echo canceller enabled

!--- Default DSP settings are loaded.

282 01:13:25 6 T SLIC 1 modem detection disabled

283 01:13:25 17 T POTS 1 Setting codec to G.711 mu law

284 01:13:25 6 T DSP 1 tx:0044

285 01:13:25 7 T DSP 1 tx:004C,0001,003C,0004,00C8,0064

286 01:13:25 6 T DSP 1 tx:005C,0002,EA50,30E2,0000,0000,0080,0000,000D,0064,9873,0000

287 01:13:25 6 T DSP 1 tx:0049,0001,00A0,0000,0100,0000,0421,0003,0000

288 01:13:25 7 T DSP 1 tx:005B,0000,0000

289 01:13:25 6 T DSP 1 tx:0042,0005

290 01:13:25 27 T POTS 1 Setting codec to G.711 mu law

291 01:13:25 7 I POTS 1 Call 1 connected

!--- Call is connected.

292 01:13:25 7 T POTS 1 Setting codec to G.711 mu law

293 01:13:28 2192 T DSP 1 Modem answer tone detected

!--- CED tone is detected.

294 01:13:28 5 I DSP 1 Entering passthrough mode

!--- Fax/modem passthrough mode is entered.

295 01:13:28 6 T SLIC 1 echo canceller enabled

!--- ECAN remains enabled for normal G3 fax.

296 01:13:28 8 T SLIC 1 modem detection enabled

297 01:13:28 16 T DSP 1 rx:00C1,0005,0001,0000

298 01:13:28 6 T DSP 1 tx:0044

299 01:13:28 7 T DSP 1 tx:004C,0004,003C,0004,0096,0064

300 01:13:28 7 T DSP 1 tx:0049,0001,00A0,0000,0100,0000,0461,0003,0000

301 01:13:28 6 T DSP 1 tx:005B,0000,0000

302 01:13:28 6 T DSP 1 tx:0042,0015

303 01:13:28 7 T DSP 1 tx:0067,C000,0000

304 01:13:28 7 T POTS 1 Modem in use

305 01:13:28 9 T DSP 1 Tx:99 Rx:99,Seq:0,Hdr:0,Late:0,Early:0

306 01:13:28 20 T DSP 1 rx:00D0

307 01:13:28 178 T DSP 1 Modem answer tone detected

308 01:13:28 6 T DSP 1 rx:00C1,0005,0001,0000

309 01:13:31 2843 T DSP 1 rx:00C1,0005,0000,0000

310 01:13:31 388 T DSP 1 V.21 fax tones detected

!--- V.21 fax tones are detected by DSP.

311 01:13:31 6 T SLIC 1 echo canceller enabled

312 01:13:31 6 T SLIC 1 modem detection enabled

313 01:13:31 18 T DSP 1 rx:00C1,0000,0001,0000

314 01:13:31 7 T DSP 1 tx:0067,C000,0000

315 01:13:31 44 T DSP 1 rx:00D0

316 01:13:31 39 T DSP 1 rx:00C1,0000,0000,0000

317 01:13:32 279 T DSP 1 V.21 fax tones detected

318 01:13:32 6 T SLIC 1 echo canceller enabled

319 01:13:32 7 T SLIC 1 modem detection enabled

320 01:13:32 17 T DSP 1 rx:00C1,0000,0001,0000

321 01:13:32 91 T DSP 1 rx:00C1,0000,0000,0000

322 01:13:33 1029 T DSP 1 Tx:250 Rx:247,Seq:0,Hdr:0,Late:0,Early:0

323 01:13:38 4998 T DSP 1 Tx:501 Rx:498,Seq:0,Hdr:0,Late:0,Early:0

324 01:13:39 1385 T DSP 1 Silence detected; duration=250ms

325 01:13:39 5 T DSP 1 rx:00C1,0006,0001,00FA

326 01:13:40 416 T DSP 1 V.21 fax tones detected

327 01:13:40 5 T SLIC 1 echo canceller enabled

328 01:13:40 7 T SLIC 1 modem detection enabled

329 01:13:40 17 T DSP 1 rx:00C1,0000,0001,0000

330 01:13:40 90 T DSP 1 rx:00C1,0000,0000,0000

331 01:13:40 260 T DSP 1 V.21 fax tones detected

332 01:13:40 6 T SLIC 1 echo canceller enabled

333 01:13:40 7 T SLIC 1 modem detection enabled

334 01:13:40 18 T DSP 1 rx:00C1,0000,0001,0000

335 01:13:40 49 T DSP 1 rx:00C1,0000,0000,0000

336 01:13:40 259 T DSP 1 V.21 fax tones detected

337 01:13:40 6 T SLIC 1 echo canceller enabled

338 01:13:40 7 T SLIC 1 modem detection enabled

339 01:13:40 17 T DSP 1 rx:00C1,0000,0001,0000

340 01:13:40 91 T DSP 1 rx:00C1,0000,0000,0000

341 01:13:43 2358 T DSP 1 Tx:751 Rx:748,Seq:0,Hdr:0,Late:0,Early:0

342 01:13:48 4996 T DSP 1 Tx:1001 Rx:998,Seq:0,Hdr:0,Late:0,Early:0

343 01:13:53 5004 T DSP 1 Tx:1251 Rx:1248,Seq:0,Hdr:0,Late:0,Early:0

344 01:13:58 4998 T DSP 1 Tx:1502 Rx:1498,Seq:0,Hdr:0,Late:0,Early:0

345 01:14:03 5001 T DSP 1 Tx:1752 Rx:1749,Seq:0,Hdr:0,Late:0,Early:0

346 01:14:08 4998 T DSP 1 Tx:2002 Rx:1999,Seq:0,Hdr:0,Late:0,Early:0

347 01:14:13 5003 T DSP 1 Tx:2252 Rx:2249,Seq:0,Hdr:0,Late:0,Early:0

348 01:14:18 4996 T DSP 1 Tx:2502 Rx:2499,Seq:0,Hdr:0,Late:0,Early:0

349 01:14:23 5004 T DSP 1 Tx:2753 Rx:2750,Seq:0,Hdr:0,Late:0,Early:0

350 01:14:28 4996 T DSP 1 Tx:3003 Rx:3000,Seq:0,Hdr:0,Late:0,Early:0

!--- Fax page is transmitted during this !--- time. Check DSP stats (late, early, and so forth) for errors.

351 01:14:29 1119 T DSP 1 V.21 fax tones detected

352 01:14:29 5 T SLIC 1 echo canceller enabled

353 01:14:29 7 T SLIC 1 modem detection enabled

354 01:14:29 17 T DSP 1 rx:00C1,0000,0001,0000

355 01:14:29 51 T DSP 1 rx:00C1,0000,0000,0000

356 01:14:29 259 T DSP 1 V.21 fax tones detected

357 01:14:29 6 T SLIC 1 echo canceller enabled

358 01:14:29 7 T SLIC 1 modem detection enabled

359 01:14:29 18 T DSP 1 rx:00C1,0000,0001,0000

360 01:14:29 49 T DSP 1 rx:00C1,0000,0000,0000

361 01:14:30 260 T DSP 1 V.21 fax tones detected

362 01:14:30 6 T SLIC 1 echo canceller enabled

363 01:14:30 6 T SLIC 1 modem detection enabled

364 01:14:30 18 T DSP 1 rx:00C1,0000,0001,0000

365 01:14:30 90 T DSP 1 rx:00C1,0000,0000,0000

366 01:14:32 2039 T SLIC 1 on-hook event; time=3115460

367 01:14:32 290 T DSP 1 Silence detected; duration=250ms

368 01:14:32 6 T DSP 1 rx:00C1,0006,0001,00FA

369 01:14:32 356 I POTS 1 Drop call 1

370 01:14:32 7 I DSP 1 Setting up G.711 mu law voice channel

371 01:14:32 7 T SLIC 1 echo canceller enabled

372 01:14:32 6 T SLIC 1 modem detection disabled

373 01:14:32 16 T DSP 1 tx:0044

374 01:14:32 7 T DSP 1 tx:004C,0001,003C,0004,00C8,0064

375 01:14:32 6 T DSP 1 tx:0049,0001,00A0,0000,0100,0000,0421,0003,0000

376 01:14:32 7 T DSP 1 tx:005B,0000,0000

377 01:14:32 6 T DSP 1 tx:0042,0005

378 01:14:33 331 T DSP 1 Tx:3233 Rx:3230,Seq:0,Hdr:0,Late:0,Early:0

379 01:14:33 94 T SLIC 1 line polarity is normal

380 01:14:33 7 T SLIC 1 Reporting on-hook

!--- Call disconnected - on-hook.

381 01:14:33 6 I POTS 1 On hook

382 01:14:38 4892 T DSP 1 Tx:3233 Rx:3230,Seq:0,Hdr:0,Late:0,Early:0

383 01:14:43 5003 T DSP 1 Tx:3233 Rx:3230,Seq:0,Hdr:0,Late:0,Early:0

384 01:14:48 4996 T DSP 1 Tx:3233 Rx:3230,Seq:0,Hdr:0,Late:0,Early:0

يمكن إستخدام أداة Dec Tracy المساعدة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لمشاهدة تغييرات DSP أثناء مكالمة عبر الفاكس في 6608. يكون الإعداد المناسب داخل Dec Tracy لاستكشاف أخطاء مرور الفاكس وإصلاحها في 6608 هو إعداد 6 قناع 0x32b. يوضح هذا الإخراج كيف يبحث Dec Tracy عن الجانب الأصلي من مكالمة مرور الفاكس التي تشغل حمل DSP D00403010051. هذا هو نفس مكالمة مرور الفاكس التي تمت رؤيتها سابقا في هذا المستند، ولكنه من منظور العبارة المنشئة ل 6608.

22:50:27.680 (DSP) CRCX -> Port<19>

22:50:27.680 (DSP6) Current PID(D): S<0xc1b7> E<0x9d52> Last PID(D): S<0x9d52> E<0x9d52>

Mode : RECVONLY

22:50:27.690 (DSP) RTP RxOpen -> Port<19> UDP Port<0x7066 (28774)>

22:50:27.690 (DSP) RTCP RxOpen -> Port<19> UDP Port<0x7067 (28775)>

22:50:27.690 (DSP) Voice Mode -> Port<19> Comp<G711_ULAW_PCM> agcEnable<0>

!--- The call is setup. The MGCPP CRCX is received, User Datagram Protocol (UDP) ports !--- are opened for RTP and RTP Control Protocol (RTCP), !--- and the call is initially set up for voice with g711ulaw.

22:50:27.690 (DSP6) Current PID(D): S<0xc1ba> E<0xc1b9> Last PID(D): S<0xc1b9> E<0xc1b9>

22:50:27.690 (DSP6) Current PID(D): S<0xc1bc> E<0xc1bb> Last PID(D): S<0xc1bb> E<0xc1bb>

22:50:27.690 (DSP6) This port<19> is used for FAX calls

22:50:27.690 (DSP6) This port<19> is used for VOICE calls

!--- This 6608 port is only enabled for voice and fax calls !--- from the Cisco CallManager Admin gateway configuration page. !--- MODEM also appears here if enabled.

22:50:27.690 (DSP) RQNT -> Port<19> From<GMSG>

Enabling Digit Detection

Generating CP Tone<RINGBACK>

22:50:27.690 (DSP) Set DSP voice Mode Hold_state<2> previous state<1>

22:50:27.940 (DSP6) dspChangeChannelState<19>

22:50:27.940 (DSP6) This port<19> is used for VOICE calls

22:50:28.310 (DSP) DSP<6> Chan<3> voicePkts<0> CN<0> rxDur<620> OOS<0> Bad<0>

Late<0> Early<0>

22:50:29.310 (DSP) DSP<6> Chan<3> LevSt TxP<64743> TxM<0> RxP<64743> RxM<0>

NL<0> ACOM<0> ERL<256> ACT<2> RMNoise<32639>

22:50:30.310 (DSP) DSP<6> Chan<3> fill<0> drain<0> overall loss<1>consecutive loss<0>

RFC 2198 loss<0> time<0> max duration<0> min duration<0>

22:50:30.430 (DSP) RQNT -> Port<19> From<GMSG>

Enabling Digit Detection

Stopping Tones

22:50:30.450 (DSP) MDCX -> Port<19>

Enabling Digit Detection

Mode : SENDRECV

22:50:30.450 (DSP) RTP TxOpen -> Port<19> Remote IP<14.80.52.17> UDP Port<0x411A (16666)>

22:50:30.450 (DSP) RTCP TxOpen -> Port<19> Remote IP<14.80.52.17> UDP Port<0x411B (16667)>

!--- MGCP MDCX opens the audio path in both directions and !--- terminating gateway IP connection information is displayed.

22:50:32.310 (DSP) DSP<6> Chan<3> VPODSt Clk<0> Del<44> Lo<44>Hi<45>

22:50:33.310 (DSP) DSP<6> Chan<3> VPOESt PR<0> Sil<0>Ret<0> Ov<0> TSE<0>

22:50:34.320 (DSP) DSP<6> Chan<3> ErrSt drRxH<0> drTxOV<0> Rx<272>Tx<195> drTx<0> drRx<0>

22:50:35.320 (DSP) DSP<6> Chan<3> voicePkts<381> CN<0> Dur<7630>, vTxDur<7630> faxTxDur<0>

22:50:36.320 (DSP) DSP<6> Chan<3> voicePkts<292> CN<0> rxDur<5850> OOS<0> Bad<0>

Late<0> Early<0>

22:50:37.320 (DSP) DSP<6> Chan<3> LevSt TxP<64791> TxM<0> RxP<64743> RxM<0> NL<0>

ACOM<0> ERL<256> ACT<2> RMNoise<65535>

22:50:38.320 (DSP) DSP<6> Chan<3> fill<0> drain<0> overall loss<0>consecutive

loss<0> RFC 2198 loss<0> time<0> max duration<0> min duration<0>

22:50:40.100 (DSP) Report P2P Msg -> Port<19> Event<192>

Duration<0> Volume<0>

22:50:40.100 (DSP) Fax Pass-thru Mode -> Port<19>

22:50:40.100 (DSP6) Current PID(D): S<0xc3ae> E<0xc387> Last PID(D): S<0xc387> E<0xc387>

22:50:40.100 (DSP6) Current PID(D): S<0xc3b1> E<0xc3b0> Last PID(D): S<0xc3b0> E<0xc3b0>

22:50:40.100 (DSP6) Current PID(D): S<0xc3b3> E<0xc3b2> Last PID(D): S<0xc3b2> E<0xc3b2>

22:50:40.100 (DSP6) Port<19> P2P<192> <NONE> ->

!--- The messages highlighted here are the most important in !--- a fax passthrough transmission. These are the NSEs that are !--- received by the 6608 from the terminating gateway.

22:50:40.320 (DSP) DSP<6> Chan<3> VPODSt Clk<0> Del<25> Lo<25>Hi<25>

22:50:41.320 (DSP) DSP<6> Chan<3> VPOESt PR<30> Sil<0>Ret<0> Ov<10> TSE<0>

22:50:42.320 (DSP) DSP<6> Chan<3> ErrSt drRxH<0> drTxOV<0> Rx<288>Tx<203> drTx<0> drRx<0>

22:50:43.110 (DSP) Report P2P Msg -> Port<19> Event<192>

Duration<0> Volume<0>

22:50:43.110 (DSP6) Port<19> P2P<192>

->

!--- For some reason, the terminating gateway sent another !--- set of NSE-192 packets and that is why more NSE-192 !--- messages are seen.

22:50:43.320 (DSP) DSP<6> Chan<3> voicePkts<161> CN<0> Dur<3220>, vTxDur<3220>

faxTxDur<0>

22:50:44.320 (DSP) DSP<6> Chan<3> voicePkts<696> CN<0> rxDur<13860> OOS<0> Bad<0>

Late<0> Early<1>

22:50:45.320 (DSP) DSP<6> Chan<3> LevSt TxP<64791> TxM<0> RxP<65386>

RxM<0> NL<0> ACOM<90> ERL<271> ACT<2> RMNoise<65535>

22:50:45.520 (DSP6) Port<19> Tone<0>

->

22:50:45.520 (DSP) DSP<6> Port<19> Fax Tone Detected

!--- This should be notification that fax V.21 tones are seen.

22:50:46.320 (DSP6) Current PID(D): S<0xc4f9> E<0xc4d0> Last PID(D): S<0xc4d0> E<0xc4d0>

22:50:46.320 (DSP) DSP<6> Chan<3> fill<0> drain<0> overall loss<0>consecutive loss<0>

RFC 2198 loss<0> time<6> max duration<0> min duration<0>

22:50:48.320 (DSP) DSP<6> Chan<3> VPODSt Clk<0> Del<25> Lo<25>Hi<25>

22:50:49.320 (DSP) DSP<6> Chan<3> VPOESt PR<30> Sil<0>Ret<0> Ov<10> TSE<0>

22:50:50.320 (DSP) DSP<6> Chan<3> ErrSt drRxH<0> drTxOV<0> Rx<297>Tx<212> drTx<0> drRx<0>

22:50:51.320 (DSP) DSP<6> Chan<3> voicePkts<561> CN<0> Dur<11230>, vTxDur<11230>

faxTxDur<0>

22:50:52.330 (DSP) DSP<6> Chan<3> voicePkts<1097> CN<0> rxDur<21870> OOS<0>

Bad<0> Late<0> Early<1>

22:50:53.330 (DSP) DSP<6> Chan<3> LevSt TxP<64847> TxM<0> RxP<65387> RxM<0>

NL<0> ACOM<90> ERL<272> ACT<2> RMNoise<21678>

22:50:54.330 (DSP) DSP<6> Chan<3> fill<0> drain<0> overall loss<0>consecutive loss<0>

RFC 2198 loss<0> time<14> max duration<0> min duration<0>

!--- DSP statistics can be seen over the next minute as the page !--- is transmitted. Check to make sure that there are no errors.

22:50:56.330 (DSP) DSP<6> Chan<3> VPODSt Clk<0> Del<25> Lo<25>Hi<25>

22:50:57.330 (DSP) DSP<6> Chan<3> VPOESt PR<30> Sil<0>Ret<0> Ov<10> TSE<0>

22:50:58.330 (DSP) DSP<6> Chan<3> ErrSt drRxH<0> drTxOV<0> Rx<305>Tx<219> drTx<0> drRx<0>

22:50:59.330 (DSP) DSP<6> Chan<3> voicePkts<961> CN<0> Dur<19230>, vTxDur<19230>

faxTxDur<0>

22:51:00.330 (DSP) DSP<6> Chan<3> voicePkts<1497> CN<0> rxDur<29880> OOS<0> Bad<0>

Late<0> Early<1>

22:51:01.330 (DSP) DSP<6> Chan<3> LevSt TxP<64827> TxM<0> RxP<65387> RxM<0> NL<0>

ACOM<0> ERL<272> ACT<2> RMNoise<48312>

22:51:02.330 (DSP) DSP<6> Chan<3> fill<0> drain<0> overall loss<0>consecutive loss<0>

RFC 2198 loss<0> time<22> max duration<0> min duration<0>

22:51:04.330 (DSP) DSP<6> Chan<3> VPODSt Clk<0> Del<25> Lo<25>Hi<25>

22:51:05.330 (DSP) DSP<6> Chan<3> VPOESt PR<30> Sil<0>Ret<0> Ov<10> TSE<0>

22:51:06.330 (DSP) DSP<6> Chan<3> ErrSt drRxH<0> drTxOV<0> Rx<313>Tx<226> drTx<0> drRx<0>

22:51:07.330 (DSP) DSP<6> Chan<3> voicePkts<1362> CN<0> Dur<27240>, vTxDur<27240>

faxTxDur<0>

22:51:08.330 (DSP) DSP<6> Chan<3> voicePkts<1898> CN<0> rxDur<37880> OOS<0> Bad<0>

Late<0> Early<1>

22:51:09.330 (DSP) DSP<6> Chan<3> LevSt TxP<64803> TxM<0> RxP<65381> RxM<0> NL<0>

ACOM<90> ERL<272> ACT<2> RMNoise<52280>

22:51:10.340 (DSP) DSP<6> Chan<3> fill<0> drain<0> overall loss<0>consecutive loss<0>

RFC 2198 loss<0> time<30> max duration<0> min duration<0>

22:51:12.340 (DSP) DSP<6> Chan<3> VPODSt Clk<0> Del<25> Lo<25>Hi<25>

22:51:13.340 (DSP) DSP<6> Chan<3> VPOESt PR<30> Sil<0>Ret<0> Ov<10> TSE<0>

22:51:14.340 (DSP) DSP<6> Chan<3> ErrSt drRxH<0> drTxOV<0> Rx<321>Tx<233> drTx<0> drRx<0>

22:51:15.340 (DSP) DSP<6> Chan<3> voicePkts<1762> CN<0> Dur<35250>, vTxDur<35250>

faxTxDur<0>

22:51:16.340 (DSP) DSP<6> Chan<3> voicePkts<2298> CN<0> rxDur<45890> OOS<0> Bad<0>

Late<0> Early<1>

22:51:17.340 (DSP) DSP<6> Chan<3> LevSt TxP<64833> TxM<0> RxP<65391> RxM<0> NL<0>

ACOM<0> ERL<272> ACT<2> RMNoise<22856>

22:51:18.340 (DSP) DSP<6> Chan<3> fill<0> drain<0> overall loss<0>consecutive loss<0>

RFC 2198 loss<0> time<38> max duration<0> min duration<0>

22:51:20.340 (DSP) DSP<6> Chan<3> VPODSt Clk<0> Del<25> Lo<25>Hi<25>

22:51:21.340 (DSP) DSP<6> Chan<3> VPOESt PR<30> Sil<0>Ret<0> Ov<10> TSE<0>

22:51:22.340 (DSP) DSP<6> Chan<3> ErrSt drRxH<0> drTxOV<0> Rx<329>Tx<240> drTx<0> drRx<0>

22:51:23.340 (DSP) DSP<6> Chan<3> voicePkts<2163> CN<0> Dur<43260>, vTxDur<43260>

faxTxDur<0>

22:51:24.340 (DSP) DSP<6> Chan<3> voicePkts<2698> CN<0> rxDur<53900> OOS<0> Bad<0>

Late<0> Early<1>

22:51:25.340 (DSP) DSP<6> Chan<3> LevSt TxP<64812> TxM<0> RxP<65381> RxM<0> NL<0>

ACOM<90> ERL<272> ACT<2> RMNoise<11873>

22:51:26.340 (DSP) DSP<6> Chan<3> fill<0> drain<0> overall loss<0>consecutive loss<0>

RFC 2198 loss<0> time<46> max duration<0> min duration<0>

22:51:28.350 (DSP) DSP<6> Chan<3> VPODSt Clk<0> Del<25> Lo<25>Hi<25>

22:51:29.350 (DSP) DSP<6> Chan<3> VPOESt PR<30> Sil<0>Ret<0> Ov<10> TSE<0>

22:51:30.350 (DSP) DSP<6> Chan<3> ErrSt drRxH<0> drTxOV<0> Rx<337>Tx<247> drTx<0> drRx<0>

22:51:31.350 (DSP) DSP<6> Chan<3> voicePkts<2563> CN<0> Dur<51270>, vTxDur<51270>

faxTxDur<0>

22:51:32.350 (DSP) DSP<6> Chan<3> voicePkts<3099> CN<0> rxDur<61910> OOS<0> Bad<0>

Late<0> Early<1>

22:51:33.350 (DSP) DSP<6> Chan<3> LevSt TxP<64827> TxM<0> RxP<65391> RxM<0> NL<0>

ACOM<0> ERL<272> ACT<2> RMNoise<51013>

22:51:34.350 (DSP) DSP<6> Chan<3> fill<0> drain<0> overall loss<0>consecutive loss<0>

RFC 2198 loss<0> time<54> max duration<0> min duration<0>

22:51:36.350 (DSP) DSP<6> Chan<3> VPODSt Clk<0> Del<25> Lo<25>Hi<25>

22:51:37.350 (DSP) DSP<6> Chan<3> VPOESt PR<30> Sil<0>Ret<0> Ov<10> TSE<0>

22:51:38.350 (DSP) DSP<6> Chan<3> ErrSt drRxH<0> drTxOV<0> Rx<345>Tx<254> drTx<0> drRx<0>

22:51:39.350 (DSP) DSP<6> Chan<3> voicePkts<2963> CN<0> Dur<59270>, vTxDur<59270>

faxTxDur<0>

22:51:40.350 (DSP) DSP<6> Chan<3> voicePkts<3499> CN<0> rxDur<69920> OOS<0> Bad<0>

Late<0> Early<1>

22:51:41.350 (DSP) DSP<6> Chan<3> LevSt TxP<65096> TxM<0> RxP<64842> RxM<0> NL<0>

ACOM<64436> ERL<272> ACT<2> RMNoise<62835>

22:51:42.350 (DSP) DSP<6> Chan<3> fill<0> drain<0> overall loss<0>consecutive loss<0>

RFC 2198 loss<0> time<62> max duration<0> min duration<0>

22:51:43.120 (DSP) DSP<6> Port<19> Silence Detected

22:51:43.770 (DSP) MDCX -> Port<19>

Enabling Digit Detection

Mode : RECVONLY

22:51:43.770 (DSP) Set DSP Idle<HOLD>, hold_state<1> previous state<2>

22:51:43.770 (DSP) RTP TxClose -> Port<19>

22:51:43.800 (DSP) DLCX -> Port<19> From<GMSG >

22:51:43.800 (DSP) RTP RxClose -> Port<19>

22:51:43.800 Pkts Rcvd<3671> Pkts Lost<0> Total Pkts Lost<0>

22:51:43.800 Underrun<0> Overrun<0>

22:51:43.800 (DSP6) Current PID(D): S<0xd06e> E<0xd058> Last PID(D): S<0xd058> E<0xd058>

!--- MGCP DLCX tears down the call and there are !--- no lost packets recorded.

ترحيل الفاكس

يختلف ترحيل الفاكس عن كلمة مرور الفاكس في أن DSPs تقوم بفك ترميز إشارات الفاكس الواردة من أجهزة الفاكس ثم تستخدم بروتوكول ترحيل الفاكس لنقل المعلومات إلى عبارة الفاكس الأخرى. وتضطلع وحدات خدمة البيانات (DSP) بدور نشط في الاتصال بأجهزة الفاكس عند كل طرف. ويمكن عرضها على أنها كل جهاز فاكس يحمل على جلسة فاكس مع عبارة الفاكس المتصلة مباشرة. ثم تتصل البوابات عبر بروتوكول ترحيل الفاكس.

ترحيل الفاكس من Cisco هو بروتوكول خاص يستخدم بين البوابات أثناء ترحيل الفاكس.

الاتصال بترحيل الفاكس من خلال شبكة VoX

تكوين ترحيل الفاكس

تكوين ترحيل الفاكس في VG248 و 6608 بسيط. وهذه أيضا هي العملية الافتراضية لكلا الجهازين. لا يوجد شيء للتكوين إذا لم يتم تغيير الافتراضيات. على ال VG248 تأكد أن أنت تشكل هذا خيار:

- حدد تكوين > هاتفية>معلمات المنفذ المحددة><تحديد المنفذ>>ترحيل الفاكس>ممكنة.

ضمن هذه القائمة وضع تصحيح خطأ ترحيل الفاكس (ECM) وترحيل الفاكس NSF. يمكنك إستخدام هذه العناصر لمنع ECM لمكالمة فاكس، أو لمعالجة قيمة NSF. راجع قسم أستكشاف أخطاء ترحيل الفاكس وإصلاحها في هذا المستند للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه المعلمات.

هناك خيار إضافي لترحيل الفاكس أن يشكل على ال VG248 عندما أنت تشكل >هاتف>إعدادات متقدمة:

- يسمح حجم حمولة ترحيل الفاكس للمستخدم بضبط عدد وحدات البايت التي يتم نقلها في كل حزمة. القيمة الافتراضية هي 20 بايت ويمكن إدخال قيمة تصل إلى 48 بايت.

- تسمح السرعة القصوى لترحيل الفاكس لحركات ترحيل الفاكس بأن تكون محدودة بسرعة معينة بحيث يتم إستخدام نطاق ترددي أقل.

- يمكن إستخدام تأخير تشغيل ترحيل الفاكس لضبط المخزن المؤقت لترحيل الفاكس.

في 6608، تأكد من تحديد مربع ترحيل الفاكس على نافذة تكوين بوابة 6608 على Cisco CallManager.

هناك خيارات إضافية متوفرة عند تمكين ترحيل الفاكس. لا تتوفر هذه الخيارات عند تكوين مرور الفاكس. ومع ذلك، يمكنك أن تستنتج أن الخيارات متوفرة من الناحية التقنية لأنه يمكن تكوينها سواء تم تمكين ترحيل الفاكس أو لا. يكون لها تأثير فقط إذا تم تمكين ترحيل الفاكس. هذه هي الخيارات الإضافية التي تتوفر على المحول 6608 عند تمكين ترحيل الفاكس:

- يسمح تجاوز وضع تصحيح أخطاء الفاكس ل 6608 بتعطيل ECM على الرغم من أن أجهزة الفاكس قادرة على إرسال ECM.

- يتيح الحد الأقصى لمعدل الفاكس إمكانية التحكم في الحد الأقصى لمعدل الاتصال. يمكن إستخدام هذا الخيار لتقييد مكالمات الفاكس بنطاق ترددي معين.

- يسمح حجم حمولة الفاكس بالتحكم في عدد نماذج الفاكس التي يتم وضعها في حزمة الفاكس.

- يسمح رمز البلد للمرافق غير المعيارية بتجاوز حقول بلد NSF لمنع الترميز الخاص.

- يسمح رمز مورد المنشآت غير القياسية بتجاوز حقل مورد NSF لمنع الترميز الخاص.

- يسمح عدد الكشف عن تسلسل العلامة V.21 بتكوين عدد من العلامات اللازمة للتحويل إلى ترحيل الفاكس.

يمكن ترك معظم إعدادات ترحيل الفاكس هذه عند وضعها الافتراضي ما لم تكن هناك حاجة إلى التغييرات لمعالجة مشاكل معينة أو مخاوف النطاق الترددي.

أستكشاف أخطاء ترحيل الفاكس وإصلاحها

تحقق من هذه العناصر عند أستكشاف أخطاء ترحيل الفاكس وإصلاحها. مدرك أن الكثير من الخطوات الأولية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لترحيل الفاكس هي نفسها كما هو الحال بالنسبة لمرور الفاكس. وفي معظم الحالات تؤدي مشكلة تتسبب في فشل أحدهما أيضا إلى فشل الآخر.

1. تأكد من تمكين ترحيل الفاكس على كلا البوابين.

في 6608، تأكد من أنه تم تحديد المربع بجانب ترحيل الفاكس على نافذة تكوين بوابة Cisco CallManager. على ال VG248، تأكدت أن هو مكنت على الميناء معلم خاص تحت هاتف عملية إعداد. تأكد أيضا من أن المكالمات الصوتية تعمل من خلال نفس المنافذ وأن أجهزة الفاكس تعمل بنجاح عبر PSTN. أيضا، جرب مرور الفاكس لمعرفة ما إذا كان يعمل.

2. تحقق من ال 6608 بحثا عن أية أخطاء. هذه هي الخطوة نفسها التي شوهدت سابقا لمرور الفاكس.

3. تحقق من إعدادات ECM.

عندما توافق أجهزة الفاكس على إستخدام ECM، فإنها تميل إلى أن تكون أقل تسامحا مع أي تأخير أو رجفان أو فقدان للحزم. عند اتصال رسائل الفاكس ولكنها غير قادرة على إكمال الإرسال بنجاح، قم بتعطيل ECM إما على أجهزة الفاكس نفسها أو على البوابات . في المحول 6608، يمكن القيام بذلك عند التحقق من خيار تجاوز ECM أثناء التحقق من VG248. يمكنك تعطيل ECM عند الوصول إلى معلمات المنفذ المحددة ضمن قائمة تكوين الهاتف.

4. تحقق من إعدادات NSF.

تحاول بعض أجهزة الفاكس الترميز والرسائل الخاصة إذا كانت تتعرف على معلمة NSF متوافقة قادمة من جهاز الفاكس الآخر. يؤدي هذا إلى تعطيل ترحيل الفاكس الذي يفك ترميز رسائل الفاكس استنادا إلى المعيار T.30. إذا تم إستخدام المراسلة الخاصة، فلا يعرف ترحيل الفاكس من Cisco كيفية فك تشفير هذه الإشارات. والعرض الرئيسي لهذه المشكلة هو ان آلات الفاكس تتصل في البداية، لكنها تسقط المكالمة قبل ان ترسل اية صفحات. لا تحدث مشكلة "القوة السورية الجديدة" في كثير من الأحيان. يؤدي مرور الفاكس أو تغيير NSF إلى معرف وهمي إلى حل أي مشاكل NSF بسهولة. في ال 6608، الأولي NSF بلد ومورد ثبتت رمز إلى 65535. إذا قمت بتغيير هذا إلى 0، فإنه يمنع تعريف جهاز الفاكس المرفق على أنه جهاز يدعم أي مراسلة خاصة. ل ال VG248، ال نفسه يستطيع كنت فعلت عندما أنت تشكل ال Telephony ميناء محددة معلم أن يثبت الفاكس NSF إلى 00000.

5. على VG248، هناك خيار أن يحرر الفاكس relay playout مصد. من النادر جدا أن يتغير هذا أبدا عن التقصير من 300 مللي ثانية. ومع ذلك، قد يكون مفيدا في الحالات التي يكون فيها التشويش أو التأخير عاليين.

هذا موجود تحت الإعدادات المتقدمة من قائمة التكوين. من المهم ملاحظة أن المخزن المؤقت لرجفان الفاكس/المودم 6608 ثابت عند 300 مللي ثانية ولا يوجد على ما يبدو طريقة لتغيير تلك القيمة. يتم تطبيق معلمات تأخير التشغيل الموجودة في صفحة CBONFIGURE لعبارة 6608 فقط على المكالمات الصوتية.

تصحيح أخطاء ترحيل الفاكس من Cisco

كما هو الحال مع مرور الفاكس، هناك إعلامات إرسال الإشارات التي تحدث كنقل 6608 و VG248 إلى وضع ترحيل الفاكس. وباستخدام كلمة المرور، تكون الرسالة الرئيسية هي إرسال NSE-192. كما تظهر هذه الرسالة مع ترحيل الفاكس من Cisco، حيث يتم تبادل أنواع رسائل PT-96 و PT-97 أيضا. يتم إرسال NSE-192 باستخدام نوع حمولة RTP رقم 100 ونوع الحدث هو 192. مع ترحيل الفاكس من Cisco، ما يزال حدث NSE-192 في RTP PT-100 يحدث بمجرد سماع نغمة ANS/CED بسرعة 2100 هرتز. ومع ذلك، عند اكتشاف علامات HDLC للفاكس التي تم تعديلها بواسطة V.21، يحدث انتقال لترحيل الفاكس من Cisco باستخدام أنواع حمولة RTP 96 و 97 كما هو معروض في هذا المخطط.

يقوم ترحيل الفاكس بتصحيح إخراج رسائل الفاكس الأساسية T.30 التي يتم تنفيذها. في هذا الرسم التخطيطي، يتم عرض رسالة T.30 الأساسية لفاكس بسيط من صفحة واحدة لا يعمل بنظام تصحيح الأخطاء (ECM). هناك رسائل T.30 أخرى، ولكن يجب أن يوفر هذا فكرة عن تدفق الرسائل وما يمكن توقعه في تصحيح أخطاء ترحيل الفاكس. بالنسبة لرسائل T.30 الأخرى، راجع مواصفات T.30.

رسائل الفاكس من G3 للحصول على فاكس صفحة واحدة بسيط

من المفيد فهم إتجاه الرسالة عند النظر إلى تصحيح أخطاء ترحيل الفاكس. يشرح هذا المخطط إتجاه الرسالة استنادا إلى ما إذا كانت رسالة T.30 مسبوقة ب fr-msg-det أو fr-msg-tx.

إتجاه رسالة DSP لترحيل الفاكس debug t30 all

على VG248، يمكن تعيين مستوى التسجيل في سجل الأحداث لجمع ترحيل الفاكس لمنفذ محدد. هذا الإخراج هو تتبع لسجل أحداث ترحيل الفاكس لإنهاء مكالمة فاكس على المنفذ VG248 13. التتبع الوحيد الذي تم تمكينه هو FaxRelay.

#Time Delta Source Message

---- -------------- ------------ ----------------------

0 23:08:25 0 I OS Event log cleared

1 23:09:09 44s I POTS 13 Incoming call

2 23:09:12 2515 I POTS 13 Off hook

!--- Incoming call received on POTS port 13.

3 23:09:12 16 I DSP 13 Setting up G.711 mu law voice channel

4 23:09:12 50 I POTS 13 Call 1 connected

!--- Call connected using g711ulaw.

5 23:09:22 9850 I DSP 13 Entering passthrough mode

!--- Passthrough mode started, NSE-192 sent, CED detected.

6 23:09:25 3118 I DSP 13 Entering Cisco fax relay mode

!--- Fax relay negotiation started, PT-96 & PT-97.

7 23:09:25 41 T FaxRelay13 2591101559 0 80 0 2 1277 0 0 0

8 23:09:25 14 T FaxRelay13 2591101559 0 49 0 2 1277 0 0 0

9 23:09:25 15 T FaxRelay13 2591101559 0 40 0 2 1277 1 0 0

10 23:09:25 13 T FaxRelay13 2591101559 0 1 0 2 1277 A 0 0

11 23:09:25 14 I FaxRelay13 2591101559 fr-entered (10 ms)

!--- Fax relay transition complete.

12 23:09:25 14 T FaxRelay13 2591101560 0 C2 0 2 1278 2 0 0

13 23:09:25 13 T FaxRelay13 2591101560 0 C3 0 2 1278 0 0 0

14 23:09:25 15 T FaxRelay13 2591101560 0 C1 0 2 1278 2 0 0

15 23:09:25 94 T FaxRelay13 2591101751 0 C7 0 2 1337 2 0 0

16 23:09:25 16 T FaxRelay13 2591101760 0 83 0 2 1340 3 0 0

17 23:09:25 14 T FaxRelay13 2591101760 0 49 0 2 1340 3 0 0

18 23:09:26 587 T FaxRelay13 2591102370 0 8B 0 2 15A2 FF 0 0

19 23:09:26 13 T FaxRelay13 2591102370 0 4B 0 2 15A2 21 0 0

20 23:09:26 36 T FaxRelay13 2591102420 0 8C 0 2 15D4 2 0 0

21 23:09:26 13 I FaxRelay13 2591102420 fr-msg-det CSI

!--- Called Subscriber Identification (CSI) received on local POTS.

22 23:09:26 527 T FaxRelay13 2591102960 0 49 0 2 17F0 6 0 0

23 23:09:27 210 T FaxRelay13 2591103170 0 8B 0 2 18C2 FF 0 0

24 23:09:27 30 T FaxRelay13 2591103200 0 90 0 2 18E0 0 0 0

25 23:09:27 20 T FaxRelay13 2591103220 0 8C 0 2 18F4 1 0 0

26 23:09:27 14 I FaxRelay13 2591103220 fr-msg-det DIS

!--- Digital Identification Signal (DIS) received on local POTS port.

27 23:09:27 225 T FaxRelay13 2591103460 0 49 0 2 19E4 6 0 0

28 23:09:27 122 T FaxRelay13 2591103580 0 C4 0 2 1A5C 2 0 0

29 23:09:27 13 T FaxRelay13 2591103580 0 C2 0 2 1A5C 2 0 0

30 23:09:27 15 T FaxRelay13 2591103580 0 C3 0 2 1A5C 0 0 0

31 23:09:27 14 T FaxRelay13 2591103590 0 49 0 2 1A66 0 0 0

32 23:09:27 14 T FaxRelay13 2591103590 0 83 0 2 1A66 1 0 0

33 23:09:27 13 T FaxRelay13 2591103590 0 C2 0 2 1A66 2 0 0

34 23:09:27 14 T FaxRelay13 2591103590 0 C3 0 2 1A66 0 0 0

35 23:09:28 885 T FaxRelay13 2591104550 0 47 0 2 1E26 1 0 0

36 23:09:28 289 T FaxRelay13 2591104840 0 83 0 2 1F48 6 0 0

37 23:09:28 14 T FaxRelay13 2591104840 0 C2 0 2 1F48 4 0 0

38 23:09:28 14 T FaxRelay13 2591104840 0 C3 0 2 1F48 0 0 0

39 23:09:28 13 T FaxRelay13 2591104840 0 C1 0 2 1F48 3 0 0

40 23:09:28 39 T FaxRelay13 2591104920 0 C9 0 2 1F98 352 0 0

41 23:09:29 589 T FaxRelay13 2591105510 0 47 0 2 21E6 2 0 0

42 23:09:29 14 T FaxRelay13 2591105510 0 48 0 2 21E6 1 0 0

43 23:09:29 276 T FaxRelay13 2591105800 0 8B 0 2 2308 FF 0 0

44 23:09:29 51 T FaxRelay13 2591105850 0 8C 0 2 233A 42 0 0

45 23:09:29 13 I FaxRelay13 2591105850 fr-msg-tx TSI

!--- Transmitting Subscriber Identification (TSI) sent out local POTS.

46 23:09:29 13 T FaxRelay13 2591105850 0 D0 0 2 233A 23 0 0

47 23:09:29 15 T FaxRelay13 2591105850 0 C1 0 2 233A 4 0 0

48 23:09:29 208 T FaxRelay13 2591106100 0 4D 0 2 2434 0 0 0

49 23:09:30 390 T FaxRelay13 2591106490 0 C1 0 2 25BA 3 0 0

50 23:09:30 109 T FaxRelay13 2591106600 0 8B 0 2 2628 FF 0 0

51 23:09:30 14 T FaxRelay13 2591106610 0 4D 0 2 2632 0 0 0

52 23:09:30 14 T FaxRelay13 2591106620 0 90 0 2 263C 0 0 0

53 23:09:30 22 T FaxRelay13 2591106650 0 8C 0 2 265A 41 0 0

54 23:09:30 14 I FaxRelay13 2591106650 fr-msg-tx DCS

!--- Digital Command Signal (DCS) transmitted out local POTS.

55 23:09:30 13 T FaxRelay13 2591106650 0 D0 0 2 265A 5 0 0

56 23:09:30 15 T FaxRelay13 2591106650 0 C1 0 2 265A 4 0 0

57 23:09:30 27 T FaxRelay13 2591106720 0 47 0 2 26A0 0 0 0

58 23:09:30 14 T FaxRelay13 2591106720 0 48 0 2 26A0 0 0 0

59 23:09:30 87 T FaxRelay13 2591106820 0 47 0 2 2704 3 0 0

60 23:09:30 70 T FaxRelay13 2591106890 0 8E 0 2 274A 9 0 0

61 23:09:30 110 T FaxRelay13 2591107000 0 C1 0 2 27B8 3 0 0

62 23:09:30 19 T FaxRelay13 2591107020 0 83 0 2 27CC 1 0 0

63 23:09:30 41 T FaxRelay13 2591107060 0 83 0 2 27F4 8 0 0

64 23:09:31 70 T FaxRelay13 2591107130 0 C2 0 2 283A 0 0 0

65 23:09:31 14 T FaxRelay13 2591107130 0 C3 0 2 283A 0 0 0

66 23:09:31 14 T FaxRelay13 2591107130 0 C1 0 2 283A 0 0 0

67 23:09:31 14 T FaxRelay13 2591107140 0 C9 0 2 2844 3C 0 0

68 23:09:31 29 T FaxRelay13 2591107200 0 C2 0 2 2880 1 0 0

69 23:09:31 13 T FaxRelay13 2591107200 0 C3 0 2 2880 C 0 0

70 23:09:31 14 T FaxRelay13 2591107200 0 C1 0 2 2880 1 0 0

71 23:09:31 14 T FaxRelay13 2591107211 0 C2 0 2 288B 3 0 0

72 23:09:31 14 T FaxRelay13 2591107211 0 C3 0 2 288B C 0 0

73 23:09:31 14 T FaxRelay13 2591107211 0 C1 0 2 288B 5 0 0

74 23:09:32 1118 T FaxRelay13 2591108390 0 47 0 2 2D26 4 0 0

75 23:09:32 15 T FaxRelay13 2591108390 0 48 0 2 2D26 2 0 0

76 23:09:32 265 T FaxRelay13 2591108670 0 8A 0 2 2E3E 0 0 0

!--- High speed training takes place but this debug !--- only decodes low speed messaging.

77 23:09:32 180 T FaxRelay13 2591108850 0 D0 0 2 2EF2 A 0 0

78 23:09:32 14 T FaxRelay13 2591108850 0 C1 0 2 2EF2 6 0 0

79 23:09:33 1075 T FaxRelay13 2591109940 0 47 0 2 3334 0 0 0

80 23:09:33 13 T FaxRelay13 2591109940 0 48 0 2 3334 0 0 0

81 23:09:34 267 T FaxRelay13 2591110220 0 83 0 2 344C 1 0 0

82 23:09:34 180 T FaxRelay13 2591110400 0 C1 0 2 3500 7 0 0

83 23:09:34 20 T FaxRelay13 2591110420 0 C2 0 2 3514 0 0 0

84 23:09:34 14 T FaxRelay13 2591110420 0 C3 0 2 3514 0 0 0

85 23:09:34 15 T FaxRelay13 2591110420 0 C1 0 2 3514 0 0 0

86 23:09:34 13 T FaxRelay13 2591110430 0 C2 0 2 351E 1 0 0

87 23:09:34 14 T FaxRelay13 2591110430 0 C3 0 2 351E 8 0 0

88 23:09:34 14 T FaxRelay13 2591110430 0 C1 0 2 351E 1 0 0

89 23:09:34 292 T FaxRelay13 2591110781 0 C7 0 2 367D 1 0 0

90 23:09:34 14 T FaxRelay13 2591110790 0 83 0 2 3686 3 0 0

91 23:09:34 14 T FaxRelay13 2591110790 0 49 0 2 3686 3 0 0

92 23:09:34 14 T FaxRelay13 2591110791 0 C2 0 2 3687 2 0 0

93 23:09:34 15 T FaxRelay13 2591110791 0 C3 0 2 3687 0 0 0

94 23:09:34 13 T FaxRelay13 2591110791 0 C1 0 2 3687 2 0 0

95 23:09:34 118 T FaxRelay13 2591110971 0 C7 0 2 373A 2 0 0

96 23:09:34 14 T FaxRelay13 2591110980 0 85 0 2 3744 0 0 0

97 23:09:35 685 T FaxRelay13 2591111670 0 8B 0 2 39F6 FF 0 0

98 23:09:35 14 T FaxRelay13 2591111670 0 4B 0 2 39F6 21 0 0

99 23:09:35 14 T FaxRelay13 2591111700 0 90 0 2 3A14 0 0 0

100 23:09:35 32 T FaxRelay13 2591111730 0 8C 0 2 3A32 21 0 0

101 23:09:35 14 I FaxRelay13 2591111730 fr-msg-det CFR

!--- Confirmation to Receive (CFR) message received on local POTS.

102 23:09:35 13 T FaxRelay13 2591111730 0 49 0 2 3A32 6 0 0

103 23:09:35 92 T FaxRelay13 2591111850 0 C4 0 2 3AAA 2 0 0

104 23:09:35 14 T FaxRelay13 2591111860 0 49 0 2 3AB4 0 0 0

105 23:09:35 14 T FaxRelay13 2591111860 0 83 0 2 3AB4 1 0 0

106 23:09:35 14 T FaxRelay13 2591111860 0 C2 0 2 3AB4 1 0 0

107 23:09:35 14 T FaxRelay13 2591111860 0 C3 0 2 3AB4 8 0 0

108 23:09:35 14 T FaxRelay13 2591111860 0 C1 0 2 3AB4 1 0 0

109 23:09:36 779 T FaxRelay13 2591112700 0 47 0 2 3DFC 3 0 0

110 23:09:36 290 T FaxRelay13 2591112990 0 83 0 2 3F1E 7 0 0

111 23:09:36 14 T FaxRelay13 2591112991 0 C2 0 2 3F1F 3 0 0

112 23:09:36 15 T FaxRelay13 2591112991 0 C3 0 2 3F1F 8 0 0

113 23:09:36 14 T FaxRelay13 2591112991 0 C1 0 2 3F1F 5 0 0

114 23:09:36 14 T FaxRelay13 2591113010 0 47 0 2 3F32 4 0 0

115 23:09:36 14 T FaxRelay13 2591113010 0 48 0 2 3F32 2 0 0

116 23:09:37 289 T FaxRelay13 2591113350 0 8A 0 2 4086 0 0 0

117 23:09:37 21 T FaxRelay13 2591113370 0 D0 0 2 409A B 0 0

118 23:09:37 13 T FaxRelay13 2591113371 0 C1 0 2 409B 6 0 0

119 23:10:22 45s T FaxRelay13 2591158870 0 47 0 2 F256 0 0 0

120 23:10:22 14 T FaxRelay13 2591158870 0 48 0 2 F256 0 0 0

121 23:10:23 247 T FaxRelay13 2591159130 0 47 0 2 F35A 1 0 0

122 23:10:23 59 T FaxRelay13 2591159190 0 CF 0 2 F396 4236 0 0

123 23:10:23 14 T FaxRelay13 2591159200 0 CF 0 2 F3A0 4236 0 0

124 23:10:23 15 T FaxRelay13 2591159210 0 CF 0 2 F3AA 4236 0 0

!--- Fax page is sent using high speed negotiated modulation.

125 23:10:23 14 T FaxRelay13 2591159220 0 83 0 2 F3B4 1 0 0

126 23:10:23 14 T FaxRelay13 2591159220 0 D1 0 2 F3B4 4236 0 0

127 23:10:23 14 T FaxRelay13 2591159220 0 C1 0 2 F3B4 7 0 0

128 23:10:23 14 T FaxRelay13 2591159240 0 C2 0 2 F3C8 0 0 0

129 23:10:23 14 T FaxRelay13 2591159240 0 C3 0 2 F3C8 0 0 0

130 23:10:23 14 T FaxRelay13 2591159240 0 C1 0 2 F3C8 0 0 0

131 23:10:23 14 T FaxRelay13 2591159250 0 C9 0 2 F3D2 3C 0 0

132 23:10:23 15 T FaxRelay13 2591159280 0 83 0 2 F3F0 6 0 0

133 23:10:23 13 T FaxRelay13 2591159310 0 C2 0 2 F40E 1 0 0

134 23:10:23 14 T FaxRelay13 2591159310 0 C3 0 2 F40E 8 0 0

135 23:10:23 14 T FaxRelay13 2591159310 0 C1 0 2 F40E 1 0 0

136 23:10:23 13 T FaxRelay13 2591159321 0 C2 0 2 F419 4 0 0

137 23:10:23 14 T FaxRelay13 2591159321 0 C3 0 2 F419 0 0 0

138 23:10:23 14 T FaxRelay13 2591159321 0 C1 0 2 F419 3 0 0

139 23:10:23 15 T FaxRelay13 2591159400 0 C9 0 2 F468 352 0 0

140 23:10:23 630 T FaxRelay13 2591160060 0 47 0 2 F6FC 2 0 0

141 23:10:23 14 T FaxRelay13 2591160060 0 48 0 2 F6FC 1 0 0

142 23:10:23 46 T FaxRelay13 2591160120 0 4D 0 2 F738 0 0 0

143 23:10:24 120 T FaxRelay13 2591160240 0 47 0 2 F7B0 0 0 0

144 23:10:24 13 T FaxRelay13 2591160240 0 48 0 2 F7B0 0 0 0

145 23:10:24 156 T FaxRelay13 2591160410 0 8B 0 2 F85A FF 0 0

146 23:10:24 29 T FaxRelay13 2591160440 0 90 0 2 F878 0 0 0

147 23:10:24 20 T FaxRelay13 2591160460 0 8C 0 2 F88C 74 0 0

148 23:10:24 15 I FaxRelay13 2591160460 fr-msg-tx EOP

!--- End Of Procedure (EOP) transmitted out of local POTS.

149 23:10:24 13 T FaxRelay13 2591160470 0 D0 0 2 F896 28 0 0

150 23:10:24 14 T FaxRelay13 2591160470 0 C1 0 2 F896 4 0 0

151 23:10:24 70 T FaxRelay13 2591160570 0 C1 0 2 F8FA 3 0 0

152 23:10:24 19 T FaxRelay13 2591160590 0 83 0 2 F90E 1 0 0

153 23:10:24 120 T FaxRelay13 2591160710 0 C2 0 2 F986 0 0 0

154 23:10:24 14 T FaxRelay13 2591160710 0 C3 0 2 F986 0 0 0

155 23:10:24 14 T FaxRelay13 2591160710 0 C1 0 2 F986 0 0 0

156 23:10:24 14 T FaxRelay13 2591160720 0 C9 0 2 F990 3C 0 0

157 23:10:24 28 T FaxRelay13 2591160780 0 C2 0 2 F9CC 1 0 0

158 23:10:24 14 T FaxRelay13 2591160780 0 C3 0 2 F9CC 8 0 0

159 23:10:24 14 T FaxRelay13 2591160780 0 C1 0 2 F9CC 1 0 0

160 23:10:24 242 T FaxRelay13 2591161051 0 C7 0 2 FADB 1 0 0

161 23:10:24 14 T FaxRelay13 2591161060 0 83 0 2 FAE4 3 0 0

162 23:10:24 14 T FaxRelay13 2591161060 0 49 0 2 FAE4 3 0 0

163 23:10:24 14 T FaxRelay13 2591161061 0 C2 0 2 FAE5 2 0 0

164 23:10:24 14 T FaxRelay13 2591161061 0 C3 0 2 FAE5 0 0 0

165 23:10:24 14 T FaxRelay13 2591161061 0 C1 0 2 FAE5 2 0 0

166 23:10:25 110 T FaxRelay13 2591161231 0 C7 0 2 FB8E 2 0 0

167 23:10:25 14 T FaxRelay13 2591161240 0 85 0 2 FB98 0 0 0

168 23:10:25 715 T FaxRelay13 2591161960 0 8B 0 2 FE68 FF 0 0

169 23:10:25 14 T FaxRelay13 2591161960 0 4B 0 2 FE68 21 0 0

170 23:10:25 16 T FaxRelay13 2591161990 0 90 0 2 FE86 0 0 0

171 23:10:25 20 T FaxRelay13 2591162010 0 8C 0 2 FE9A 31 0 0

172 23:10:25 14 I FaxRelay13 2591162010 fr-msg-det MCF

!--- Message Confirmation (MCF) received on local POTS port.

173 23:10:25 14 T FaxRelay13 2591162010 0 49 0 2 FE9A 6 0 0

174 23:10:26 92 T FaxRelay13 2591162130 0 C4 0 2 FF12 2 0 0

175 23:10:26 14 T FaxRelay13 2591162140 0 49 0 2 FF1C 0 0 0

176 23:10:26 14 T FaxRelay13 2591162140 0 83 0 2 FF1C 1 0 0

177 23:10:26 14 T FaxRelay13 2591162140 0 C2 0 2 FF1C 1 0 0

178 23:10:26 14 T FaxRelay13 2591162140 0 C3 0 2 FF1C 8 0 0

179 23:10:26 14 T FaxRelay13 2591162140 0 C1 0 2 FF1C 1 0 0

180 23:10:27 958 T FaxRelay13 2591163160 0 47 0 2 318 1 0 0

181 23:10:27 291 T FaxRelay13 2591163450 0 83 0 2 43A 6 0 0

182 23:10:27 13 T FaxRelay13 2591163451 0 C2 0 2 43B 4 0 0

183 23:10:27 14 T FaxRelay13 2591163451 0 C3 0 2 43B 0 0 0

184 23:10:27 15 T FaxRelay13 2591163451 0 C1 0 2 43B 3 0 0

185 23:10:27 37 T FaxRelay13 2591163530 0 C9 0 2 48A 352 0 0

186 23:10:27 510 T FaxRelay13 2591164040 0 47 0 2 688 2 0 0

187 23:10:27 13 T FaxRelay13 2591164040 0 48 0 2 688 1 0 0

188 23:10:27 47 T FaxRelay13 2591164100 0 4D 0 2 6C4 0 0 0

189 23:10:28 139 T FaxRelay13 2591164240 0 47 0 2 750 0 0 0

190 23:10:28 14 T FaxRelay13 2591164240 0 48 0 2 750 0 0 0

191 23:10:28 277 T FaxRelay13 2591164530 0 8B 0 2 872 FF 0 0

192 23:10:28 19 T FaxRelay13 2591164550 0 90 0 2 886 0 0 0

193 23:10:28 29 T FaxRelay13 2591164580 0 8C 0 2 8A4 5F 0 0

194 23:10:28 15 I FaxRelay13 2591164580 fr-msg-tx DCN

!--- Disconnect (DCN) sent out local POTS.

195 23:10:28 13 T FaxRelay13 2591164600 0 D0 0 2 8B8 28 0 0

196 23:10:28 14 T FaxRelay13 2591164600 0 C1 0 2 8B8 4 0 0

197 23:10:28 79 T FaxRelay13 2591164700 0 C1 0 2 91C 3 0 0

198 23:10:28 141 T FaxRelay13 2591164840 0 C2 0 2 9A8 0 0 0

199 23:10:28 14 T FaxRelay13 2591164840 0 C3 0 2 9A8 0 0 0

200 23:10:28 15 T FaxRelay13 2591164840 0 C1 0 2 9A8 0 0 0

201 23:10:28 13 T FaxRelay13 2591164850 0 C9 0 2 9B2 3C 0 0

202 23:10:28 27 T FaxRelay13 2591164910 0 CC 0 2 9EE 0 0 0

203 23:10:28 14 T FaxRelay13 2591164920 0 83 0 2 9F8 9 0 0

204 23:10:28 15 T FaxRelay13 2591164920 0 5 0 2 9F8 1 0 0

205 23:10:28 14 I FaxRelay13 2591164920 fr-end 1

206 23:10:28 13 I DSP 13 Setting up G.711 mu law voice channel

!--- Cisco fax relay terminated and DSP switches to G.711.

207 23:10:28 25 T FaxRelay13 2591164920 0 C2 0 2 9F8 0 0 0

208 23:10:28 13 T FaxRelay13 2591164920 0 C3 0 2 9F8 0 0 0

209 23:10:29 266 I POTS 13 Drop call 1

210 23:10:29 830 I POTS 13 On hook

!--- Hang-up - call is over.

في 6608، يحتاج ديك ترايسي إلى أن يستخدم مرة أخرى. تميل هذه الإعدادات إلى توفير الإخراج الأمثل لتصحيح إستدعاء ترحيل الفاكس. قم بإصدار الأوامر 6 set mask 0x303 و6 set fr-debug 24 1. هذه تصحيح أخطاء الفاكس هي لنفس المكالمة التي تمت رؤيتها على VG248. ومع ذلك، في حين أن VG248 يقع على الجانب الطرفي، فإن تصحيح أخطاء 6608 يأتي من منظور الجانب الأصلي. لاحظ أن إتجاه الرسالة الفعلي هو نفسه. ومع ذلك، فمن وجهة نظر DSP لعام 6608، فإن fr-msg-tx هو في الواقع fr-msg-det والعكس بالعكس.

00:24:06.340 (DSP) CRCX -> Port<22>

00:24:06.340 (DSP7) Current PID(D): S<0x296a> E<0x2969> Last PID(D): S<0x2969> E<0x2969>

Mode : RECVONLY

00:24:06.340 (DSP) Set DSP Idle<HOLD>, hold_state<1> previous state<2>

00:24:06.340 (DSP) Voice Mode -> Port<22> Comp<G711_ULAW_PCM> agcEnable<0>

00:24:06.340 (DSP7) Current PID(D): S<0x296d> E<0x296c> Last PID(D): S<0x296c> E<0x296c>

00:24:06.340 (DSP7) Current PID(D): S<0x296f> E<0x296e> Last PID(D): S<0x296e> E<0x296e>

00:24:06.340 (DSP7) This port<22> is used for MODEM calls

00:24:06.340 (DSP7) This port<22> is used for FAX calls

00:24:06.340 (DSP7) This port<22> is used for VOICE calls

00:24:06.350 (DSP) RQNT -> Port<22> From<GMSG>

Enabling Digit Detection

Generating CP Tone<RINGBACK>

00:24:06.350 (DSP) Set DSP voice Mode Hold_state<2> previous state<1>

00:24:06.590 (DSP7) dspChangeChannelState<22>

00:24:06.600 (DSP7) This port<22> is used for VOICE calls

00:24:08.910 (DSP) RQNT -> Port<22> From<GMSG>

Enabling Digit Detection

Stopping Tones

00:24:08.920 (DSP) MDCX -> Port<22>

Enabling Digit Detection

Mode : SENDRECV

00:24:18.860 (DSP) Report P2P Msg -> Port<22> Event<192> Duration<0> Volume<0>

00:24:18.860 (DSP) Modem Pass-thru Mode -> Port<22>

!--- NSE-192 received from the terminating gateway. Just like !--- in passthrough, it cannot transition to fax relay mode !--- until fax flags are detected on the far end.

00:24:18.860 (DSP7) Current PID(D): S<0x2b71> E<0x2b6d> Last PID(D): S<0x2b6d> E<0x2b6d>

00:24:18.870 (DSP7) Current PID(D): S<0x2b74> E<0x2b73> Last PID(D): S<0x2b73> E<0x2b73>

00:24:18.870 (DSP7) Current PID(D): S<0x2b76> E<0x2b75> Last PID(D): S<0x2b73> E<0x2b73>

00:24:18.870 (DSP7) Port<22> P2P<192> <NONE> -> <ANS>

00:24:21.890 (DSP) RTP->Port<22> Received IOS_IND

Current State <NONE> New State <RECV_IND1>

00:24:21.890 (DSP) RTP->Port<22> Sending IOS_ACK

Current State <RECV_IND1> New State <SEND_ACK1>

00:24:21.900 (DSP) RTP->Port<22> Sending IOS_IND

Current State <SEND_ACK1> New State <SEND_IND2>

00:24:21.900 (DSP) RTP->Port<22> Received IOS_ACK

Current State <SEND_IND2> New State <RECV_ACK2>

!--- RTP PT-96 and PT-97 packets are seen which signal the !--- transition to Cisco fax relay.

00:24:21.900 (DSP) Fax Relay Mode -> Port<22> faxFeature<0x2>

00:24:21.900 (DSP7) Current PID(D): S<0x2c16> E<0x2c15> Last PID(D): S<0x2c10> E<0x2c10>

00:24:21.900 (FAX) DSP<7> Chan<3> -> 1461962 fr-entered (10ms)

!--- DSP enters Cisco fax relay mode.

00:24:21.900 (DSP) Report P2P Msg -> Port<22> Event<192> Duration<0> Volume<0>

00:24:21.900 (DSP7) Port<22> P2P<192> <FAX> -> <FAX>

00:24:22.450 (FAX) DSP<7> Chan<3> -> 1462510 STATE_CHANGE from <0xff> to <0x6>

00:24:23.110 (FAX) DSP<7> Chan<3> -> 1463170 fr-msg-tx CSI

00:24:23.910 (FAX) DSP<7> Chan<3> -> 1463970 fr-msg-tx DIS

!--- CSI and DIS passed to the locally attached fax device.

00:24:24.280 (FAX) DSP<7> Chan<3> -> 1464340 STATE_CHANGE from <0x6> to <0x1>

00:24:24.910 (FAX) DSP<7> Chan<3> -> 1464970 STATE_CHANGE from <0x1> to <0x3>

00:24:25.920 (FAX) DSP<7> Chan<3> -> 1465980 fr-msg-det TSI

00:24:26.720 (FAX) DSP<7> Chan<3> -> 1466780 fr-msg-det DCS

!--- TSI and DCS received from local fax device and sent to the other fax gateway.

00:24:27.080 (FAX) DSP<7> Chan<3> -> 1467150 STATE_CHANGE from <0x3> to <0x1>

00:24:27.180 (FAX) DSP<7> Chan<3> -> 1467250 STATE_CHANGE from <0x1> to <0x5>

00:24:30.290 (FAX) DSP<7> Chan<3> -> 1470350 STATE_CHANGE from <0x5> to <0x1>

00:24:31.480 (FAX) DSP<7> Chan<3> -> 1471540 STATE_CHANGE from <0x1> to <0x6>

00:24:32.610 (FAX) DSP<7> Chan<3> -> 1472680 fr-msg-tx CFR

!--- CFR forwarded to local POTS port in response to high speed training.

00:24:32.740 (FAX) DSP<7> Chan<3> -> 1472810 STATE_CHANGE from <0x6> to <0x1>

00:24:33.050 (FAX) DSP<7> Chan<3> -> 1473120 STATE_CHANGE from <0x1> to <0x4>

00:25:19.200 (FAX) DSP<7> Chan<3> -> 1519290 STATE_CHANGE from <0x4> to <0x1>

00:25:19.460 (FAX) DSP<7> Chan<3> -> 1519550 STATE_CHANGE from <0x1> to <0x3>

00:25:20.440 (FAX) DSP<7> Chan<3> -> 1520530 fr-msg-det EOP

!--- EOP received from local POTS port. This indicates that !--- page transmission is complete.

00:25:20.570 (FAX) DSP<7> Chan<3> -> 1520660 STATE_CHANGE from <0x3> to <0x1>

00:25:21.720 (FAX) DSP<7> Chan<3> -> 1521810 STATE_CHANGE from <0x1> to <0x6>

00:25:22.870 (FAX) DSP<7> Chan<3> -> 1522960 fr-msg-tx MCF

!--- MCF confirms reception of page on terminating side sent out local POTS.

00:25:23.000 (FAX) DSP<7> Chan<3> -> 1523090 STATE_CHANGE from <0x6> to <0x1>

00:25:23.490 (FAX) DSP<7> Chan<3> -> 1523580 STATE_CHANGE from <0x1> to <0x3>

00:25:24.420 (FAX) DSP<7> Chan<3> -> 1524510 fr-msg-det DCN

!--- DCN received from local POTS terminating the fax transmission.

00:25:24.570 (FAX) DSP<7> Chan<3> -> 1524660 STATE_CHANGE from <0x3> to <0x9>

00:25:25.410 (DSP) Report P2P Msg -> Port<22> Event<194> Duration<0> Volume<0>

00:25:25.410 (DSP7) Port<22> P2P<194> <?> -> <VOICE>

00:25:25.610 (DSP) MDCX -> Port<22>

Enabling Digit Detection

Mode : RECVONLY

00:25:25.610 (DSP) Set DSP Idle<HOLD>, hold_state<1> previous state<2>

00:25:25.640 (DSP) DLCX -> Port<22> From<GMSG >

الفاكس/المودم Super G3

تشبه عملية إرسال الفاكسات واستقبالها على الجيل الثالث بشكل فائق ميزة إرسال الفاكسات واستقبالها عادية، ولكنها تستخدم ميزة التعديل V.34. يتميز تعديل V.34 بالقدرة على الإرسال بسرعات تصل إلى 33.6 كيلوبت/ثانية. من منظور البوابة، تبدو مكالمة Super G3 مثل مكالمة مودم عالي السرعة أكثر من كونها مكالمة فاكس. لذلك، يجب إستخدام مرور المودم لإرسال مكالمات الفاكس Super G3 بنجاح. على عكس مكالمات الفاكس العادية من G3 التي هي أساسا إستدعاءات مودم منخفض السرعة، يرسل Super G3 نغمة ANSam 2100 هرتز مع عمليات عكس الطور التي تقوم بتعطيل كل عمليات إلغاء الصدى في المسار. هناك أيضا تفاوض V.8 غير موجود في مكالمات الفاكس العادية من G3 ولا يستخدم Super G3 علامات HDLC لتأطير رسائل V.8. لذلك، لا توجد علامات HDLC معدلة لتشغيل ترحيل الفاكس. لا يتم تشغيل ترحيل الفاكس حتى يتم اكتشاف علامات HDLC المعدلة.

إذا تم تمكين مرور المودم على كل من VG248 و 6608، فإن Super G3 يعمل كمكالمة مودم عالي السرعة ويجب ألا تكون هناك أي مشاكل. ومع ذلك، إذا لم يتم تمكين مرور المودم، أو كانت Super G3 تواجه مشكلة في بدء التشغيل، فيجب أن يرجع ذلك إلى إجراءات الفاكس العادية G3. وبعد ذلك، يمكن إستخدام مرور الفاكس أو ترحيل الفاكس. إذا كان Super G3 يتسبب في حدوث مشاكل، فاعلم أن الفاكس Super G3 يتطلب ECM. عند تعطيل ECM على جهاز فاكس، يمكن إيقاف تشغيل Super G3 ويعمل جهاز الفاكس كجهاز فاكس عادي من G3.

رسائل Super G3 - لاحظ أن بدء التشغيل فقط مختلف (ANSam، CM، و JM)

بالمقارنة مع رسائل الفاكس العادية من G3 التي تمت رؤيتها سابقا في هذا المستند، فإن المراسلة V.8 من قائمة الاتصال (CM) والقائمة المشتركة هي الفرق الرئيسي بالإضافة إلى نغمة ANSam. بعد نغمة ANSam (2100 هرتز مع انعكاس الطور)، يتطلب Super G3 إستجابة من الجانب الأصلي. ومع ذلك، مع حالة G3 العادية، فإن رسالة DIS تتبع على الفور نغمة إجابة CED (2100 هرتز بدون انعكاس الطور). لذلك، عندما يرسل جهاز فاكس Super G3 الذي ينهي جهاز الفاكس ANSam نغمة إلى الجانب الآخر ولا يستلم رسالة CM من الجانب الأصلي (المهلة للاستجابة هي 4 ثوان)، فإنه يفترض بعد ذلك أن الفاكس G3 العادي يجب أن يحدث. يرسل جهاز الفاكس الذي يتم إنهاؤه DIS عادي (باستثناء أن بت 6 تم تعيينها إلى 1 للسماح للجانب الأصلي بمعرفة أن Super G3 ما يزال خيارا) ويتواصل إرسال الفاكس مع المراسلة العادية G3.

يتم تحقيق إمكانية التفاعل عبر شبكات ترحيل الفاكس عند تمكين أجهزة الفاكس SG3 للتفاوض لأسفل إلى سرعات G3. ويتم ذلك من خلال قمع إشارة قائمة مكالمات الفاكس SG3 v.8 (CM). يعرف أيضا قمع إشارة SG3 V.8 Fax CM (أو الرسالة) باسم انتحال SG3. وهذا مدعوم مع برنامج Cisco IOS® الإصدار 12.4T ويمكن تمكينه مع بروتوكولات H323 و SIP و MGCP. ومع ذلك، لا يمكن تمكينها مع SCCP لأن CallManager لا يدعم انتحال Super G3. ارجع إلى دعم ترحيل الفاكس لأجهزة SG3 للفاكس عند سرعات G3 للحصول على مزيد من المعلومات حول انتحال SG3.

من منظور إرسال إشارات NSE، تبدو المكالمة في البداية مثل مرور الفاكس أو مكالمة مودم منخفض السرعة مع إرسال NSE-192. ما إن كشفت ال 2100 هرتز مرحلة عكس، أرسلت أيضا NSE-193 أن يخطر الآخر أن صدى يمحو يحتاج أن يكون معأق. راجع تدفق إشارات NSE في قسم المرور للحصول على تصميم رسومي.

الأمر المهم الذي يجب تذكره هو أنه يجب تمكين اتصال المودم فائق السرعة (V.34 و V.90 وما إلى ذلك) واستدعاء Super G3 بنفس الطريقة بواسطة 6608 ومرور المودم VG248 من أجل إستخدامهما معا في العمل. يتم تمكين مرور المودم بشكل افتراضي على كلا النظامين الأساسيين. لا يجب أن تكون هذه مشكلة ما لم يتم تعطيلها. على ال VG248، فحصت أن الميناء خاص يتلقى المعلم ال passThrough أسلوب يثبت للتقصير: تلقائي. في 6608، تأكد من أن المربع محدد لمنفذ الخط المستخدم لمكالمات المودم. قم بتشغيل نفس تصحيح الأخطاء كما هو موضح في قسم أستكشاف أخطاء الفاكس وإصلاحها في هذا المستند.

ملخص

توضح هذه القائمة بعض المفاهيم الهامة التي يجب تذكرها:

- يستخدم مرور الفاكس برنامج الترميز G.711 لرقمنة نغمات الفاكس التناظرية في النطاق الصوتي. بخلاف بعض تغييرات DSP (تعطيل كبت الصمت، تعميق المخازن المؤقتة المتشنجة، وهكذا دواليك)، يبدو هذا كمكالمة صوتية عادية إلى البوابات. الشيء الوحيد الذي يجب تصحيح أخطائه هو إرسال إشارات NSE وإحصاءات حزمة DSP.

- يبدأ ترحيل الفاكس في البداية في الظهور كمكالمة مرور الفاكس (NSE-192). بمجرد الكشف عن علامات V.21 المعدلة، يحدث التغيير إلى ترحيل الفاكس. لا يمكن أن يحدث المحول إلى ترحيل الفاكس في أي وقت سابق لأن إستدعاءات المودم منخفض السرعة تبدو متماثلة تماما حتى يتم اكتشاف العلامات.

- تعد تصحيح أخطاء ترحيل الفاكس أكثر عمقا ويمكن عرض رسائل الفاكس منخفضة السرعة. لا يظهر في تصحيح الأخطاء إلا الرسائل ذات السرعة المنخفضة. لذلك تحذف أشياء مثل التدريب ونقل الصفحات.

- لا يعمل الفاكس Super G3 مع ترحيل الفاكس من Cisco. لا يوجد دعم في الرمز. نظرا لعدم حدوث علامات معدلة V.21 بعد نغمة 2100 هرتز على عبارة الإنهاء، فلا توجد طريقة لتمييز Super G3 من مكالمة مودم عالي السرعة. لتمرير مكالمات الفاكس Super G3 بنجاح، يجب إستخدام مرور المودم. إذا فشل Super G3 في التفاوض، فيجب أن يرجع ذلك إلى رسائل الفاكس العادية من G3.

- تحتاج أجهزة المودم عالية السرعة (وفاكس Super G3) إلى أجهزة إلغاء الصدى المعطلة في مسار الإرسال (على عكس مكالمات المودم منخفض السرعة وإرسال الفاكس العادي من G3). لذلك، فإن الدرجة اللونية ذات ال 2100 هرتز التي تنقلها هذه الأجهزة تتضمن انقلاب في الطور. تقوم هذه النغمة بتعطيل عمليات إلغاء الارتداد في مسار الإرسال كما تتسبب في قيام البوابة بإرسال رسالة NSE-193 لإعلام البوابة الأخرى التي يلزم تعطيل عمليات إلغاء الارتداد.

- تنطبق المفاهيم الواردة في هذا المستند (إرسال إشارات RTP NSE، وإرسال إشارات ترحيل الفاكس، و Super G3، وما إلى ذلك) على الأنظمة الأساسية الأخرى أيضا. تحدث نفس المراسلة والبروتوكولات هي نفسها في جميع منتجات AVVID (للجزء الأكبر). قد تبدو عمليات تصحيح الأخطاء مختلفة قليلا، ولكن البروتوكولات وتشغيلها واستكشاف الأخطاء وإصلاحها هي نفسها.

معلومات ذات صلة

- دعم تقنية الصوت

- دعم منتجات الاتصالات الصوتية واتصالات IP

- استكشاف أخطاء خدمة IP الهاتفية من Cisco وإصلاحها

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems