المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

أمثلة تكوين E1 R2

تم تعديل Telmex في المكسيك

الارجنتين تليكوم

محطة تلفزيون فنزويلا

البرازيل

الصين

نقاط تحذير E1 R2

الأوامر الحديثة ل E1 R2

معلومات ذات صلة

المقدمة

يعد إرسال إشارات R2 نظام إشارات مرتبط بالقناة تم تطويره في ستينيات القرن العشرين ولا يزال قيد الاستخدام حتى اليوم في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وآسيا. توجد إشارات R2 في عدة نسخ أو أشكال قطرية، في صيغة دولية تسمى اللجنة الاستشارية للبرق والهاتف الدوليين (CCITT-R2). توجد مواصفات إرسال إشارات R2 في توصيات ITU-T من Q.400 إلى Q.490.

يعد إرسال إشارات E1 R2 معيار إرسال الإشارات الدولي الشائع بين شبكات E1 الموجهة. تم دعم إرسال إشارات E1 R2 على موجهات الوصول من السلسلة AS5200 و 5300 و 5800 من Cisco. تم تقديم إرسال إشارات E1 R2 إلى موجهات السلسلة 2600/3600 من Cisco في البرنامج Cisco IOS® Software الإصدار 12.1.2XH و 12.1(3)T. كما يتم دعم E1 R2 على بطاقات واجهة WAN الصوتية (VWICs) من الفئة E1، والتي يمكن إدراجها في فتحة WIC على IAD2430s. علاوة على ذلك، تدعم Cisco AS5350 و 5400 و 5850 أيضا هذا التطبيق.

ملاحظة: إرسال إشارات R2 غير مدعوم على الموجه Cisco MC3810.

الغرض من هذا المستند هو تقديم بعض الأمثلة على عمليات التهيئة والإرشادات الهامة التي ستساعد العملاء على إعداد اتصال بيني للخادم طراز R2. لا تتم تغطية أستكشاف الأخطاء وإصلاحها كجزء من هذا المستند. للحصول على معلومات حول أستكشاف أخطاء E1 R2 وإصلاحها، ارجع إلى تكوين إرسال إشارات E1 R2 واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات أجهزة معينة، ومع ذلك، يتم إجراء بعض توصيات البرامج. وتستند هذه التوصيات إلى حقيقة أن العيوب الرئيسية في البرامج الحاسوبية المتصلة بهذه التكنولوجيا قد تم تحديدها ومعالجتها بواسطة الصيغ ذات الصلة. ومع ذلك، يلزم إجراء إختبار مكثف قبل إستخدام البرنامج في بيئة إنتاج.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

أمثلة تكوين E1 R2

يوفر هذا القسم قائمة بأمثلة التكوين الوظيفي التي تم إختبارها. يجب إستخدام هذه الأمثلة كمرجع عند توفير E1 R2 في البلدان التي لا تنطبق فيها الإعدادات الافتراضية.

ملاحظة: يتم عرض الأوامر التي يتم تخصيصها فقط. لم يتم تغطية تكوين منافذ الصوت ونظراء الطلب. تم إستخدام برنامج IOS الإصدار 12.3(9) من Cisco لاختبار هذه التكوينات.

تم تعديل Telmex في المكسيك

controller E1 0/0

framing NO-CRC4

ds0-group 1 timeslots 1-15,17-30 type r2-digital r2-compelled ani

cas-custom 1

country telmex

category 2

answer-signal group-b 1

ملاحظة: في بعض عمليات التنفيذ، يتطلب تطبيق Telmex إستخدام إشارات المجموعة A لمجموعة التعرف التلقائي على الرقم (ANI). إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك، فقم بإضافة الأمر group-callerid-end ضمن cas-custom. إذا لم يتم تكوين هذا الأمر، فإن الموجه يستخدم إعداد البلد الافتراضي (إشارة المجموعة C).

الارجنتين تليكوم

controller E1 0/0

ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani

framing NO-CRC4

cas-custom 0

country argentina

dnis-complete

ملاحظة: بالنسبة لمعظم عمليات التهيئة، تتطلب شركة Telecom Argentina إرسال إشارة I-15 بعد طلب آخر رقم من أرقام DNIS. إذا كانت هذه هي الحالة، فقم بتكوين dnis-complete. وبشكل افتراضي، يتم إستخدام إشارة I-12.

محطة تلفزيون فنزويلا

بالنسبة للمكالمات الواردة:

controller E1 0/0

framing NO-CRC4

ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani

cas-custom 0

country venezuela

answer-signal group-a 6

dnis-complete

ملاحظة: تستخدم محطة تليفزيون فنزويلا A6 لإشارة الإجابة.

للمكالمات الصادرة:

controller E1 0/2/0

framing NO-CRC4

ds0-group 1 timeslots 1-15 type r2-digital dtmf dnis

البرازيل

controller E1 0/0

framing NO-CRC4

ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani

cas-custom 0

country brazil

category 2

answer-signal group-b 1

ملاحظة: تتطلب بعض دوائر Telefonica تمكين القياس. إذا لزم الأمر، فقم بإضافة أمر القياس ضمن CAS-custom.

الصين

controller E1 0/0

framing NO-CRC4

ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani

cas-custom 0

country china

answer-signal group-b 1

نقاط تحذير E1 R2

فيما يلي قائمة بتحذيرات البرامج المتعلقة ب E1 R2. لمتابعة إرتباطات معرف الخطأ هذه ورؤية معلومات الخطأ التفصيلية، يجب أن تكون مستخدما مسجلا ويجب أن تسجل دخولك.

معرف الخطأ من Cisco

الوصف

CSCed55231

لا يقوم MRP بمسح مكالمة R2 بشكل نظيف

CSCed22834

لا يتعرف ICS7700 على حالة الحظر الواردة

CSCec77853

صوت أحادي الإتجاه مع SIP و E1 R2

CSCec64185

E1 R2: سوء تنفيذ إشارة A-2 بالنسبة للأرجنتين

CSCec58903

E1 R2: لا يكتشف AS حالة الحظر

CSCea55028

يتم قطع المكالمة الصوتية إذا استغرق وقت إعداد المكالمة أكثر من 15 ثانية

CSCea17341

تفشل المكالمات مع تكوين مجموعة إشارة الرد A و NO

CSCdz69604

لا يقوم 5400 E1 R2 بإرسال إشارة الإجابة A

CSCeb36413

فشل إستدعاء E1 R2 في 5400 و 5850

CSCdy36274

تم تعليق المكالمة E1 R2 عند إعادة الاتصال بنفس الوجهة

CSCea64554

توقفت المكالمة عند 3600 عند التصغير من E1 R2 إلى ISDN

CSCea61403

Buginf غير محمي في مكالمات R2

CSCed44156

يحتاج E1 R2 مهلة DNIS القابلة للتكوين ل 2600

CSCdy22974

وصول الذاكرة غير النشط في tsp_voice_call_check على OGW

CSCdx66463

يتم تأمين المنفذ الصوتي R2 في حالة R2_Q421_IC_CLR_BWD

CSCea81777

يحصل اتصال HairPin على قطع الاتصال من E1 R2 إلى CAS E&M

CSCeb52314

AS5850 يختار مجموعة DS0 غير معرفة على ال POTS dial-peer

CSCdz66927

تم تعليق منافذ الصوت وعدم نبض الأرقام

CSCeb65150

يحتاج E1 R2 مهلة DNIS القابلة للتكوين لسلسلة 7200

الأوامر الحديثة ل E1 R2

قامت Cisco مؤخرا بإضافة أوامر جديدة لعمليات تنفيذ E1 R2، وذلك لتحسين مرونة هذا التطبيق ولتلبية متطلبات العملاء. هذه هي الأوامر الأكثر أهمية:

- وقت الانتظار - وقت انتظار إشارة التنبيه للمكالمات الواردة على R2. الافتراضي هو 15 ثانية.

- الاتصال بجهاز توقيت Guard—لتعيين جهاز توقيت Guard لقبول مكالمة أو رفضها، في حالة فشل خادم RADIUS في الاستجابة لطلب مصادقة مسبقة.

- السبب عند الازدحام— يترجم إشارة إزدحام R2 إلى قيمة سبب ISDN، لإرجاع هذه القيمة إلى عبارة الصوت التي تم إنشاؤها.

- Disconnect-tone—يقدم نغمة للطرف المتصل بعد إشارة سجل المجموعة B النهائية.

- إرسال إشارات من نهاية إلى نهاية - نقل فئة R2 وإشارات الإجابات من نهاية إلى نهاية.

- تسمية مجموعة خط الاتصال — تكوين الواجهة لتكون في مجموعة خط اتصال.

ملاحظة: بعض هذه الأوامر خاصة بالنظام الأساسي. راجع أداة بحث الأوامر للحصول على تفاصيل حول كل خيار.

معلومات ذات صلة

- تكوين إرسال إشارات E1 R2 واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- إرسال إشارات E1 R2 لخوادم الوصول Cisco AS5300 و Cisco AS5200

- إرسال إشارات E1 R2 لموجهات سلسلة 3620 و 3640 من Cisco

- دعم تقنية الصوت

- دعم منتجات الاتصالات الصوتية والاتصالات الموحّدة

- استكشاف أخطاء خدمة IP الهاتفية من Cisco وإصلاحها

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems