المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

تخصيص E1 R2

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند أن الأمر cas-custom ضمن وحدة التحكم E1 يتم إستخدامه لتخصيص متغيرات دولة E1 R2 ومعلمات الإشارات المرتبطة بالقناة (CAS). يلزم إستخدام هذا المستند بالاقتران مع مستندات إرسال إشارات E1 R2 وتكوين E1 R2 واستكشاف أخطاء وإصلاحها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- موجّه Cisco 2911

- برنامج Cisco IOS®، الإصدار 15.4(3)M4

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

تخصيص E1 R2

يتم إستخدام الأوامر الفرعية تحت الأمر cas-custom من أجل إستيعاب متغيرات البلد وتخصيص معلمات CAS.

يوضح تسلسل الأوامر هذا كيف يمكنك عرض جميع خيارات الأوامر الفرعية cas-custom:

E1R2Router(config)#controller E1 0/0/0

E1R2Router(config-controller)#ds0-group 1 timeslots 2 type r2-digital r2-compelled ani

E1R2Router(config-controller)#cas-custom 1

E1R2Router(config-ctrl-cas)#?

CAS custom commands:

alert-wait-time Time to wait for alert indication for incoming R2 calls

ani-digits         Expected number of ANI digits

ani-timeout          Timeout for ANI digits

answer-guard-time   Wait Between Group-B Answer Signal And Line Answer

answer-signal        Answer signal to be used

caller-digits       Digits to be collected before requesting CallerID

category            Category signal

cc-reanswer-to        Collect Call Reanswer TO

country               Country Name

debounce-time      Debounce Timer

default             Set a command to its defaults

disconnect-tone    Provide tone to the calling party after sending group B register signal

dnis-complete     Send I-15 after DNIS digits for dial-out

dnis-digits         Expected number of DNIS digits

double-answer     Send Double Answer To Block Collect Calls

dtmf              DTMF Inter Digit Timer in MilliSeconds

exit          Exit from cas custom mode

groupa-callerid-end  Send Group-A Caller ID End

invert-abcd           invert the ABCD bits before tx and after rx

ka                    KA Signal

kd                    KD Signal

metering           R2 network is sending metering signal

mfc-signal-level      R2 MFC signal level

nc-congestion         Non Compelled Congestion signal (applicable to semi-compelled and compelled)

no                    Negate a command or set its defaults

proceed-to-send       Suppress proceed-to-send signal for pulsed line signaling

reanswer-time         Reanswer Timer

release-ack           Send Release Acknowledgement to Clear Forward

release-guard-time    Release Guard Timer

request-category      DNIS Digits to be collected before requesting category

seizure-ack-time      Seizure to Acknowledge timer

signal-end-to-end     Transfer R2 Category and Answer signals end-to-end

timer                 configure timer

trunk-group           Configure interface to be in a trunk group

unused-abcd           Unused ABCD bit values

يلزم إستخدام الأمر ds0-group 1 time 2 type r2-digital r2-compelled ani بشكل افتراضي لإنشاء مجموعة ds0 فقط. يمكن إستخدام الأمر cas-custom مع رقم المجموعة عند الحاجة لتخصيص المجموعة.

توصي Cisco بتكوين المعلمة use-default لاسم البلد أولا لتعيين جميع المعلمات ذات الصلة وفقا لذلك للدولة المدعومة. أستخدم الأوامر الفرعية المخصصة الأخرى من CAS لمزيد من التخصيص المطلوب لاستيعاب تبادل فرعي خاص معين (PBX) أو محول.

ملاحظة: يمكن للمرونة لتخصيص معلمات CAS أن تزيد هامش أخطاء المستخدم.

يجب إدخال التخصيص بعد تحديد الدولة، أو عودة معلمات CAS إلى الوضع الافتراضي. في هذا المثال، تقوم الجملة الأخيرة بإرجاع جميع معلمات CAS إلى الإعدادات الافتراضية للبرازيل التي تقوم بإلغاء الأمر caller-digits 4:

(config-controller)#cas-custom 1

(config-ctrl-cas)#country brazil use-default

(config-ctrl-cas)#caller-digits 4

(config-ctrl-cas)#country brazil use-default

الآن بعد أن أصبحت تعرف كيفية عرض معلمات الأوامر المخصصة من cas، يوضح هذا الجدول هذه المعلمات واستخداماتها المقابلة.

معلمة الأمر

الوصف

أرقام صغيرة جدا من 0 إلى 64 كحد أقصى من 0 إلى 64

إذا لم يستلم الموجه الحد الأدنى من أرقام تعريف الرقم التلقائي (ANI)، فإنه يمسح المكالمة. بعد أن يقوم الموجه بتجميع الحد الأقصى لعدد أرقام ANI، فإنه يرسل نهاية معرف المتصل ولا ينتظر إشارة إعادة توجيه المجموعة-I-15.

ani-timeout 1-15 ثانية

مهلة Last-tone-timeout الافتراضية هي ثلاث ثوان. تستغرق بعض المحولات أكثر من ثلاث ثوان لاستخراج أرقام ANI. لذلك، فإن ذلك أصبح قابلا للتكوين. إذا كان الموجه قد انتهى الوقت الذي ينتظر فيه أرقام ANI ويجهض المكالمة، فقم بزيادة وسيطة المؤقت هذه.

أرقام المتصل 1-64

أما العجز عن سداد الديون في الاتحاد الدولي للاتصالات فهو 1. هذا يعني أن الموجه يطلب ANI بعد أن يستلم أول رقم لخدمة معلومات الرقم المطلوب (DNIS).

جمع-كالر-نهاية

وتستخدم بلدان مثل الصين وتايلاند والمكسيك إشارات المجموعة سي لتجميع المعهد الوطني الأفغاني. في حالة تكوين هذا الأمر، يستخدم الموجه إشارة المجموعة الخلفية A-1 كنهاية معرف المتصل. إذا لم يتم تكوينه، يستخدم الموجه الإشارة الافتراضية الخاصة بالبلد، والتي قد تكون إشارة Group-C.

ألف 1-15

هذا مستخدم في الصين. هذه هي فئة جهة الاتصال التي تم إرسالها إستجابة لإشارة المجموعة الخلفية A-6. بالنسبة للمكالمات الواردة، يقوم الموجه بتجميع قيمة kA. بالنسبة للمكالمات الصادرة، يرسل الموجه kA إذا تم تكوينه. وإلا، فسيرسل الموجه الفئة الافتراضية للدولة.

د.ك. 1-15

هذا مستخدم في الصين. هذه هي الفئة التي تم إرسالها إستجابة لإشارة المجموعة الخلفية A-3. بالنسبة للمكالمات الواردة، يجمع الموجه قيمة kd. بالنسبة للمكالمات الصادرة، يرسل الموجه الكيدي إذا تم تكوينه. وإلا، فإنها ترسل الفئة الافتراضية للدولة.

عدد أرقام الشبكة الرقمية (DNIS) كحد أدنى 1-64 كحد أقصى

إذا لم يكن الموجه يعرف عدد أرقام DNIS مسبقا، فيجب عليه الاعتماد على آلية المهلة (ثلاث ثوان) لاكتشاف نهاية DNIS. يزيد تكوين الحد الأقصى من سرعة إعداد المكالمة بمقدار ثلاث ثوان.

اكتمل DNIS

يرسل إشارة Group-I-15 بعد طلب جميع أرقام DNIS. فعال للمكالمات الصادرة فقط. قم بتكوين هذا إذا كان المحول يتطلب ذلك، أو إذا كان يحسن وقت إعداد المكالمة بمقدار ثلاث ثوان. المعلمة dnis-complete هي متطلب على جانب المحول. على سبيل المثال، في الفلبين، إذا لم يتم إرسال إشارة المجموعة المتقدمة I-15، لا تكتمل المكالمات الصادرة. لذلك، تم تنفيذ ذلك.

إشارة الرد {group-a | المجموعة-b} 1-15

بشكل افتراضي، يرسل الموجه مجموعة A-3 الخلفية (اكتمال العنوان، والتغيير إلى المجموعة B) بعد مجموعة DNIS/ANI. عندما يرسل محول فئة Group-II، يرسل الموجه إشارة إجابة على المجموعة-B ويتصل. إذا تم تكوين إشارة إجابة المجموعة-A (A-6)، فلن يقوم الموجه بإرسال A-3 بعد مجموعة العناوين. إنه يرسل A-6 ثم يربط.

فئة الطلب 1-64

في حالة تكوين هذا، يطلب الموجه للفئة بعد أن يقوم بتجميع رقم "request-category" لأرقام DNIS للمكالمات الواردة فقط. في حالة عدم تكوين هذه المعلمة، يطلب الموجه الفئة فقط بعد تجميع العناوين عن طريق إرسال إشارة المجموعة الخلفية-A-3.

الفئة 1-15

تحديد نوع الاستدعاء (المشترك ذي الأولوية أو المشترك العادي). قيمة ITU الافتراضية هي 1 (المشترك العادي). بالنسبة للمكالمات الصادرة، يرسل الموجه هذه الفئة. إذا لم يتم تكوين هذا الأمر، يرسل الموجه فئة البلد الافتراضية. بالنسبة للمكالمات الواردة، يقوم الموجه بتجميع الفئة من المحول. لا توجد معالجة خاصة تستند إلى الفئة.

إزدحام NC 1-15

هذه هي إشارة الازدحام الخلفية للمجموعة B لإرسال الإشارات غير الإلزامية. إذا لم يتم تكوين هذا الأمر، يستخدم الموجه الإشارة الخلفية الافتراضية من الفئة B-4.

الإعدادات الافتراضية للإستخدام في البلد

قم بالتكوين دائما بشكل مبدئي باستخدام المعلمة Country Use-default. يقوم هذا بتحميل إشارات السجل الافتراضية لتلك الدولة. يمكنك عندئذ التخصيص استنادا إلى المحول بعد تحميل إشارات التسجيل.

وقت الإجابة-guard 1-1000 ميجاهرتز

هذا هو الانتظار بين الموجه الذي يرسل إجابة السجل إلى المجموعة الخلفية-(B1 أو B6) الإشارة والإجابة على الخط (01). الافتراضي هو ثانية واحدة. إذا حدث عدم ظهور أية إجابات على الشبكة (RNA)، وهي المكالمات التي تفشل في مرحلة إرسال الإشارات) أثناء هذا الانتظار، أو إذا كنت ترغب في تسريع وقت إعداد المكالمة، فقم بتقليل هذا المؤقت.

وقت الخصم من 10 إلى 40 مللي ثانية

يعتبر أي تغيير في إرسال إشارات السطر صالحا فقط إذا استمر هذا التغيير على الأقل في طول هذا المؤقت. الإعداد الافتراضي هو 40 مللي ثانية لجميع البلدان. قم بضبط هذا وفقا للمحول.

release-guard-time 1-2000 مللي ثانية

يبدأ الموجه وحدة التوقيت هذه عند تلقي إشارة إعادة التوجيه الصافية من المحول. ثم يرسل خاملا عند انتهاء صلاحية هذا المؤقت. الافتراضي هو ثانيتين. مطابقة هذا المؤقت مع تكوين المحول.

وقت النوبة 2-100 ميللي ثانية

هذا هو التأخير بين الموجه الذي يستلم النوبة ويرسل إقرار الاستيلاء (ACK). هذا المؤقت قابل للتكوين فقط على AS5200s و AS5300s. في AS5800s، لا يوجد تأخير. قم بضبط هذا بناء على متطلبات المحول.

قياس

إشارات القياس هي إشارات نوع نبض يتم إرسالها إلى الخلف أثناء المكالمة من نقطة شحن المكالمة إلى جهاز اتصال المشترك في التبادل الأصلي. يمكن أن يكون هذا النبض "نابض خال الظهر" (01 إلى 11 خلفية) أو "رد نابض" (11 إلى 01 ثم رجوعا). لتجنب الخلط بين علامات القياس، لا يسمح بإشارة المسح الخلفية. إذا كان القياس قيد التشغيل، فإن الموجه يرسل الإصدار الإجباري (00) بدلا من إعادة المسح (11).

عكس-0|1|0|1|0|1|0|1|1

عكس وحدات بت الحالة في الوقت-slot 16 قبل TX وبعد RX. إذا تم تعيين بت على 1، فإن الموجه يعكس البت قبل أن يرسل وبعد أن يستلم. على سبيل المثال، يسبب عكس - 1 0 0 0 عكس وحدة البت فقط.

غير مستخدم-0|1|0|1|0|1|1|1

يستخدم إرسال إشارات R2 وحدات بت الحالة A،B فقط. يضبط هذا الأمر وحدات بت C،D غير المستخدمة. وحدات بت C،D غير المستخدمة الافتراضية لجميع الدول باستثناء الصين هي 01. بالنسبة للصين، وحدات بت C،D هي 11.

كيس إطلاق

إذا تم تكوين هذا الأمر، يرسل الموجه ACK (11) إلى إشارة إعادة التوجيه من المحول. لا يساند حاليا على AS5800. نفذت في الأصل من أجل مالطة.

انتقال إلى إرسال

(S-7) ACK (مضبوطات إرسال إشارات الخط النبضي للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) مع إشارة "متابعة الإرسال" (150 ميللي ثانية). لا يستخدم متغير من هذا الإشارات عبر إرتباطات القمر الصناعي هذه الإشارة. إذا تم تكوين هذا الخيار، فإن الموجه لا يقوم بإبلاغ الحجز للمكالمات الواردة ولا يتوقع ACK للمكالمات الصادرة. يؤثر ذلك على مكالمات إرسال إشارات الخط النبضي فقط. لا يساند في AS5800 بعد.

إعادة الإجابة إلى

يحدد قيمة المهلة الزمنية، بالمللي ثانية (مللي ثانية)، لمدة الإجابة المزدوجة. المدى from 1000 to 120000. القيمة الافتراضية هي 3000 مللي ثانية (3 ثوان).

لا يمكن تغيير القيمة الافتراضية إلا إذا جاءت الإجابة المزدوجة في وقت متأخر أكثر من ثلاث ثوان أثناء إختبار المختبر.

DTMF timer-inter-number مللي ثانية

تكوين المؤقت بين أرقام DTMF لمجموعة DS0.

MFC-مستوى الإشارة

تكوين مستوى الإشارة MFC بين -31 إلى -5 ديسيبل لكل ميللي وات .

زمن الإجابة

وقت إعادة الإجابة بالمللي ثانية .

النطاق: من 1000 إلى 120000

مؤقت آخر نغمة خروج صادرة

لضبط قيمة المهلة لانتظار إشارة آخر سجل توقف نهائي.

النطاق: من 1 إلى 10

ملاحظة: حامل KA وKd للفئة. الصين لديها إشارات "مجموعة-k". يتم إرسال المعلمة kA أولا، إستجابة لطلب فئة A-6 المتخلف (طلب فئة الطرف المتصل). يتم إرسال kd إستجابة إلى المجموعة الخلفية A-3 (اكتمال العنوان). وقد يكون هذان أمران مختلفان بالنسبة للصين. وبالنسبة للبلدان الأخرى، يتم إرسال نفس الفئة إلى كلا الطلبين.

مزيد من المعلومات حول خيارات الدولة، ارجع إلى تكوين خيارات الدولة لإرسال إشارات E1 R2.

معلومات ذات صلة

- نظرية إرسال إشارات E1 R2

- تكوين E1 R2 واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- إرسال إشارات E1 R2 لخوادم الوصول Cisco AS5300 و Cisco AS5200

- إرسال إشارات E1 R2 لموجهات سلسلة 3620 و 3640 من Cisco

- تقنيات الصوت

- منتجات الاتصالات الموحدة والصوت

- استكشاف أخطاء خدمة IP الهاتفية من Cisco وإصلاحها

- الدعم الفني - Cisco Systems