المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

تكوين VG 224

اصطلاح عنوان MAC

مخطط تحويل عنوان إلى منفذ الصوت

تكوين CME

تكوين MWI

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند مثال تكوين لتسجيل بروتوكول التحكم في العميل النحيل (SCCP) Cisco VG224 باستخدام CallManager Express (CME) (يتطلب الإصدار 4.0 أو أحدث).

يتم توصيل جهاز الهاتف أو الفاكس التناظري بمنفذ "محطة الصرف الأجنبي" (FXS) الخاص ب VG224. يتم تسجيل VG224 إلى CME عبر SCCP ويتصل بموفر شبكة الهاتف المحولة العامة (PSTN) عبر منفذ FXO الخاص بمكتب صرف العملات الأجنبية.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco VG224 SCCP مع CME، الإصدار 4.0 أو إصدار أحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

تكوين VG 224

hostname VG224-1

!

voice-card 0

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.8.1.10 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

!--- For modem/faxing support using NSE based switchover.

voice service voip

modem passthrough nse codec g711ulaw

!

voice-port 2/0

caller-id enable

!

voice-port 2/23

caller-id enable

!

!--- Set source interface of SCCP packets. Also determines which

!--- MAC address is used to register to CME.

sccp local FastEthernet0/0

!--- Set address of SCCP agent, should match the IP source address of CME.

sccp ccm 10.8.1.2 identifier 1

sccp

!

sccp ccm group 1

!--- Associate SCCP agent with CCM group.

associate ccm 1 priority 1

!

!--- Associate STCAPP to CCM Group

stcapp ccm-group 1

stcapp

!

!--- Enable STCAPP on voice port.

dial-peer voice 1000 pots

service stcapp

port 2/0

!

dial-peer voice 1023 pots

service stcapp

port 2/23

!

اصطلاح عنوان MAC

- يستخدم ال cisco VG224 عنوان MAC من ال SCCP محلي قارن أن يعين الفريد MAC عنوان ل كل صوت ميناء. إذا كانت عملية SCCP مرتبطة بواجهة إسترجاع، فإن عنوان MAC الخاص بالواجهة المادية الأقل عددا على الموجه يتم إستخدامه.

- تصبح آخر 9 أرقام من ال SCCP محلي قارن من ال VG224 (إسقاط البادئة 000) أول 9 أرقام من ال voice port {upper}mac address.

مثال 1: إذا كان عنوان MAC لواجهة المصدر 000C.8639.5833، فإن عناوين MAC الخاصة بعناوين MAC لمنفذ الصوت ستكون C863.9583.3xxx.

مثال 2: إذا كان عنوان MAC لواجهة المصدر هو 000C.8639.0180، فإن عناوين MAC لعناوين MAC لمنفذ الصوت ستكون C863.9018.0xxx.

- آخر 3 أرقام من عنوان MAC لمنفذ الصوت هي رقم الفتحة (3-بت) + رقم الوحدة الفرعية (2-بت) + رقم المنفذ (7-بت) في تنسيق سداسي عشر. قم بتجميع الأرقام للحصول على آخر ثلاثة أرقام لعنوان MAC.

مثال 1:منفذ الصوت 2/0 هو منفذ رقم 2 (010) ووحدة فرعية 0 (00) ورقم منفذ 0 (000000). قم بتجميع هذه الأرقام للحصول على آخر 3 أرقام من عنوان MAC لمنفذ الصوت: 010 + 000000 = 4 00. 400 هي آخر 3 أرقام من عنوان MAC لمنفذ الصوت.

المثال 2:منفذ الصوت 2/23 هو المنفذ رقم 2 (010) والوحدة الفرعية 0 (00) ورقم المنفذ 23 (001011). قم بتجميع هذه الأرقام للحصول على آخر 3 أرقام من عنوان MAC لمنفذ الصوت: 010 + 00 + 001011 = 4 1 7. 417 هي آخر 3 أرقام من عنوان MAC لمنفذ الصوت.

مخطط تحويل عنوان إلى منفذ الصوت

المنفذ#

آخر 3 أرقام من MAC

2/0

400

2/1

401

2/2

402

2/3

403

2/4

404

2/5

405

2/6

406

2/7

407

2/8

408

2/9

409

2/10

40 أمبير

2/11

40 مليا

2/12

40 درجة مئوية

2/13

40 ديسيبل

2/14

40 اس

2/15

40 درجة فهرنهايت

2/16

410

2/17

411

2/18

412

2/19

413

2/20

414

2/21

415

2/22

416

2/23

417

مثال 1: إذا كان عنوان MAC لواجهة المصدر 000C.8639.5833، فسيكون عنوان MAC لمنفذ الصوت 2/0 هو C863.9583.3400.

مثال 2: إذا كان عنوان MAC لواجهة المصدر 000C.8639.0180، سيكون عنوان MAC لمنفذ الصوت 2/23 C.8639.0180417.

تكوين CME

hostname CME-1

!

voice-card 2

no dspfarm

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.8.1.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface Service-Engine0/0

ip unnumbered FastEthernet0/0

service-module ip address 10.8.1.50 255.255.255.0

service-module ip default-gateway 10.8.1.2

!

dial-peer voice 6000 voip

description To CUE

destination-pattern 5...

session protocol sipv2

session target ipv4:10.8.1.50

dtmf-relay sip-notify

codec g711ulaw

no vad

!

telephony-service

load 7960-7940 P00305000301

max-ephones 60

max-dn 60

ip source-address 10.8.1.2 port 2000

create cnf-files version-stamp Jan 01 2002 00:00:00

voicemail 5200

mwi relay

mwi expires 99999

max-conferences 8

transfer-system full-consult

!

ephone-dn  8  dual-line

number 4441 secondary 9191114441

description vg224-2/0

name Joe

!

ephone-dn  9  dual-line

number 4442

description vg224-2/23

name Jane

call-forward busy 5200

call-forward noan 5200 timeout 10

!

ephone-dn  20

number 8000....

mwi on

!

ephone-dn  21

number 8001....

mwi off

!

!--- The last 3 digits of the MAC are 417 as this is the

!--- phone for VG224 port 2/23.

ephone  5

mac-address C863.9018.0417

type anl

button  1:9

!

!--- The last 3 digits of the MAC are 400 as this is the

!--- phone for VG224 port 2/0.

ephone  8

mac-address C863.9018.0400

type anl

button  1:8

تكوين MWI

يجب تكوين CME للبريد الصوتي. يجب تكوين إشارة انتظار الرسائل (MWI) على/إيقاف الهاتف الإلكتروني dn وإعادة توجيه المكالمات. على سبيل المثال، إذا كان هناك VM جديد، فإن CME يطلب 80001000 لإرسال رسالة إلى SCCP لتنشيط MWI على ephone 8. يحول ال VG224 ال SCCP MWI على الرسالة in order to نشط تيتات نغمة على ال foreign exchange محطة (FXS) ميناء. بمجرد الوصول إلى الجهاز الظاهري (VM)، ستقوم إدارة البنية الأساسية (CME) بطلب رقم 80011000 لإرسال رسالة إلى بروتوكول SCCP لإلغاء تنشيط شبكة MWI على الهاتف الإلكتروني 8. يحول ال VG224 ال SCCP MWI على الرسالة أن يلغي تنشيط درجة الحرارة على ال FXS ميناء.

معلومات ذات صلة

- دعم تقنية الصوت

- دعم منتجات الاتصالات الصوتية والاتصالات الموحّدة

- استكشاف أخطاء خدمة IP الهاتفية من Cisco وإصلاحها

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems