المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

تكوين SIB

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مشاكل خدمات المراسلة الموحدة

مشاكل حسابات تطبيق المراسلة الموحدة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية أستكشاف أخطاء خدمات Unified Messaging والحسابات وإصلاحها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco Unity Connection

- Microsoft Exchange 2003 و 2007 و 2010

- ViewMail لبرنامج Microsoft Outlook (VMO)

- الدليل النشط

- علبة الوارد المفردة (SIB)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Unity Connection، الإصدار 11 أو إصدار أحدث

- Microsoft Exchange 2003 و 2007 و 2010

- VMO

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يوضح هذا المستند كيفية أستكشاف أخطاء خدمات المراسلة الموحدة وحسابات المراسلة الموحدة وإصلاحها. يدعم Cisco Unity Connection، الإصدار 8.5 والإصدارات الأحدث علبة الوارد الفردية (SIB)، والتي يشار إليها أيضا باسم Unified Messaging. في الإصدارات قبل الإصدار 8.5، كان لدى Unity Connection القدرة على القبول فقط وإعادة توجيه رسائل البريد الصوتي إلى عناوين البريد الإلكتروني الخارجية.

يقوم SIB، أحد ميزات المراسلة الموحدة في الإصدار 10 من Cisco Unity Connection أو الأحدث، بمزامنة الرسائل الصوتية في علب بريد Connection و Exchange. عندما يتم تمكين مستخدم ل SIB، يتم تخزين جميع رسائل الاتصال الصوتية التي يتم إرسالها إلى المستخدم، والتي تتضمن تلك التي تم إرسالها من VMO الخاص باتصال Cisco Unity Connection، لأول مرة في Connection ويتم نسخها على الفور إلى علبة بريد Exchange الخاصة بالمستخدم. بالإضافة إلى ذلك، يتم نسخ تغييرات الحالة (على سبيل المثال، من غير مقروء إلى مقروء) والتغييرات التي تم إجراؤها على سطر الموضوع والتغييرات التي تم إجراؤها على الأولوية من الاتصال ب Exchange والعكس بالعكس. يتم إيقاف تشغيل مؤشر انتظار الرسائل (MWI) عند قراءة الرسالة - إما عبر الهاتف أو عميل البريد الإلكتروني.

تكوين SIB

ارجع إلى متطلبات تطبيق المراسلة الموحدة: مزامنة Unity Connection وخوادم البريد المدعومة (علبة الوارد الفردية) أو تمكين SIB ل Unity Connection 11 والإصدارات الأحدث. راجع أيضا TechNote لاستكشاف أخطاء علبة الوارد المفردة الخاصة باتصال الوحدة للحصول على مزيد من المعلومات.

يجب تكوين هذين القسمين الأساسيين ل SIB على Unity Connection:

- خدمة المراسلة الموحدة

يمكن تكوين خدمة تطبيق المراسلة الموحدة من أجل البحث عن جميع خوادم Exchange في البيئة. كما يمكن تكوينها للاتصال بخادم Exchange واحد. في هذه الحالة، قم بتكوين خدمات المراسلة الموحدة لكل خادم Exchange يستضيف علب بريد المستخدم. من أجل التكوين، انتقل إلى إدارة CUC > المراسلة الموحدة > خدمة المراسلة الموحدة > إضافة جديد.

- حسابات المراسلة الموحدة

يجب إنشاء حساب تطبيق المراسلة الموحدة لكل مستخدم. في هذا التكوين، يجب تحديد خدمة Unified Messaging التي تشير إلى خادم Exchange الذي يتضمن علبة بريد المستخدم. من أجل التكوين، انتقل إلى إدارة CUC > مستخدمون > تحديد المستخدم > تحرير > حسابات المراسلة الموحدة > إضافة جديد.

ملاحظة: يمكن أيضا إستخدام أداة الإدارة المجمعة للإضافة المجمعة لحسابات المراسلة الموحدة لجميع المستخدمين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم تلميحات تستخدم لاستكشاف أخطاء خدمة المراسلة الموحدة وحسابات المراسلة الموحدة وإصلاحها.

مشاكل خدمات المراسلة الموحدة

المشكلة: السيناريو 1

تحت خدمة المراسلة الموحدة، في حالة تحديد خادم Exchange بدلا من البحث عن خوادم Exchange، ينجح الاختبار. إذا تم تحديد البحث عن خوادم Exchange، يظهر هذا الخطأ عند النقر فوق الزر Test الموجود بالصفحة:

Searching the network Failed to locate a Domain Controller via DNS.

Searching the network Failed to locate an Exchange 2003 server.

Connection cannot be able to Locate Exchange 2003 subscribers.

فيما يلي عينة من سجلات Tomcat (تعيين تتبع CsExMbxLocator الدقيق، المستوى 10-13):

CsExMbxLocator,13,AutoDiscoverURLS not found in cache

CsExMbxLocator,13,[CsExMbxLocator/CsExMbxLocator.cpp:331]:

Run DNS query for: _ldap._tcp.dc._msdcs.xxx.xxx

CsExMbxLocator,13,[CsExMbxLocator/CCsDNSResolver.cpp:168]:

querying dns for _ldap._tcp.dc._msdcs.xxx.xxx question type 33

CsExMbxLocator,13,[CsExMbxLocator/CCsDNSResolver.cpp:186]

Length of returned DNS response is -1

CsExMbxLocator,10,[CsExMbxLocator/CCsDNSResolver.cpp:190]

failed to get dns results for _ldap._tcp.dc._msdcs.xxx.xxx question type 33

CsExMbxLocator,11,[CsExMbxLocator/CsExMbxLocator.cpp:359]:

DNS query for: _ldap._tcp.dc._msdcs.xxx.xxx didn't return results

CsExMbxLocator,13,[CsExMbxLocator/CsExMbxLocator.cpp:192]

Test Button result: Failed to locate a Domain Controller via DNS.

CsExMbxLocator,13,[CsExMbxLocator/CsExMbxLocator.cpp:192]

Test Button result: Failed to locate an Exchange 2003 server.

Connection cannot be able to Locate Exchange 2003 subscribers.

CsExMbxLocator,11,Failed to find DC required for 2003 support

للحصول على خطوات إضافية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، ارجع إلى معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCtq10780 وإنشاء حساب خدمات المراسلة الموحدة في Active Directory ومنح الأذونات لاتصال Unity .

المشكلة: السيناريو 2

يظهر هذا الخطأ عند النقر فوق زر إختبار الموجود على الصفحة:

Could not connect to Domain Controller (dc1.xxx.xxx) from DNS

Could not connect to Domain Controller (dc2.xxx.xxx) from DNS

Could not connect to Domain Controller (dc3.xxx.xxx) from DNS

فيما يلي عينة من سجلات Tomcat (تعيين تتبع CsExMbxLocator الدقيق، المستوى 10-13):

CsExMbxLocator,10,LDAP initialize non-SSL Return Code (0)

CsExMbxLocator,10,LDAP authentication bind failed: INVALID_CREDENTIALS

CsExMbxLocator,10,CCsLDAPHelper::Init():exit AUTH_NOT_INITIALIZED

CsExMbxLocator,13,[CsExMbxLocator/CsExMbxLocator.cpp:192] Test Button result:

Could not connect to Domain Controller (dc1.xxx.xxx) from DNS

الحل

يمكن أن تحدث هذه المشكلة نتيجة لانتهاء صلاحية كلمة المرور أو إدخال كلمة مرور غير صحيحة في "اتصال الوحدة" (الحساب مؤمن في Active Directory). لإصلاح هذه المشكلة، قم بتغيير كلمة المرور في Active Directory، ثم أدخلها مرة أخرى في Unity Connection.

المشكلة: السيناريو 3

يظهر هذا الخطأ عند النقر فوق زر إختبار الموجود على الصفحة:

Searching the network Could not connect to Domain Controller (dc1.xxx.xxx) from DNS

Searching the network Could not connect to Domain Controller (dc2.xxx.xxx) from DNS

Searching the network Failed to locate a Domain Controller via DNS.

Searching the network Failed connected to Exchange CAS server at

(https://xxx.xxx/autodiscover/autodiscover.xml)

Searching the network Failed connected to Exchange CAS server at

(https://autodiscover.xxx.xxx/autodiscover/autodiscover.xml)

Searching the network Could not find an Exchange CAS server via Autodiscover

DNS SRV record

Searching the network Failed to locate an Exchange CAS server. Connection can

not be able to Locate Exchange 2007/2010 subscribers.

الحلول الممكنة

من السجلات، يظهر إدخال تتبع مماثل كما هو مذكور في السيناريو 2. إذا لم يتمكن Unity Connection من الاتصال بوحدة تحكم بالمجال، فمن المرجح أن تكون المشكلة كلمة مرور غير صحيحة. إذا كان Unity Connection قادرا على الاتصال بوحدة تحكم بالمجال ولا يزال يستقبل الأخطاء الحالية، فتحقق من السيناريو 5.

فيما يلي عينة من سجلات Tomcat (تعيين تتبع CsExMbxLocator الدقيق، المستوى 10-13):

CsExMbxLocator,10,[CsExMbxLocator/CsExMbxLocator.cpp:1173]:

HTTP request failed with error: Couldn't connect to server

-- couldn't connect to host, HTTP status code: 503, for

Autodiscovery URL: http://autodiscover.xxxxxxxxx.xxx/

autodiscover/autodiscover.xml, verb: GET, query:

CsExMbxLocator,13,[CsExMbxLocator/CsExMbxLocator.cpp:192]

Test Button result: Failed connected to Exchange CAS

server at (http://autodiscover.xxxxxxxxx.xxx/autodiscover/autodiscover.xml)

CsExMbxLocator,13,[CsExMbxLocator/CCsDNSResolver.cpp:168]:

querying dns for_autodiscover._tcp.xxxxxxxxx.xxx question type 33

CsExMbxLocator,13,[CsExMbxLocator/CCsDNSResolver.cpp:186]

Length of returned DNS response is -1

CsExMbxLocator,10,[CsExMbxLocator/CCsDNSResolver.cpp:190]

failed to get dns results for_autodiscover._tcp.xxxxxxxxx.xxx

question type 33

CsExMbxLocator,13,[CsExMbxLocator/CsExMbxLocator.cpp:192]

Test Button result: Could not find an Exchange CAS server via

Autodiscover DNS SRV record

CsExMbxLocator,11,[CsExMbxLocator/CsExMbxLocator.cpp:636]:

DNS query for: _autodiscover._tcp.xxxxxxxxx.xxx didn't return results

CsExMbxLocator,13,[CsExMbxLocator/CsExMbxLocator.cpp:192]

Test Button result: Failed to locate an Exchange CAS server.

Connection cannot be able to Locate Exchange 2007/2010 subscribers.

إذا ظهرت هذه الآثار في السجل، انتقل إلى Unified Messaging > Unified Messaging Services > Exchange Servers > Search for Exchange Servers > Active Directory DNS Domain Name، وتأكد من صحة اسم المجال.

المشكلة: السيناريو 4

يظهر هذا الخطأ عند النقر فوق زر إختبار الموجود على الصفحة:

Peer certificate cannot be authenticated with known CA certificates

- SSL certification problem, verify that the CA cert is OK.

Details: error:14090086SL routinesSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:

certificate verify failed

يمكن تحميل الشهادة بنجاح إلى Connection-Trust، ومع ذلك، يتم إستلام هذا الخطأ عندما تقوم بتحميل نفس الشهادة إلى Tomcat-Trust:

Error reading the certificate

الحلول الممكنة

- قد تحدث المشكلة بسبب الشهادات. تأكد من تحميل الشهادات الصحيحة. إذا لم تكن الشهادات الصحيحة متاحة، قم بإلغاء تحديد خيار التحقق من الصحة، وتابع كحل بديل.

- قم بإنشاء شهادات ذات 2048 بت بدلا من 1024 بت.

- حدد ما إذا كان سيتم تحميل الشهادات الجذر والمتوسط، إن وجدت. فيما يلي مثال:

Root Certificate

----------------------

Here the Issuer Name and Subject Name can be the same.

Issuer Name: CN=ABC, OU=XXXX, OU=XXX, O=XXXXX, C=XX

Validity From: Tue Nov 07 16:00:00 PST 2006

To:   Wed Jul 16 16:59:59 PDT 2036

Subject Name: CN=ABC, OU=XXXX, OU=XXX, O=XXXXX, C=XX

Intermediate Certificate

----------------------------

Here the Issuer Name can be that of the Root Certificate and Suject

Name can have information about the Intermediate Certificate.

Issuer Name: CN=ABC, OU=XXXX, OU=XXX, O=XXXXX, C=XX

Validity From: Sun Feb 07 16:00:00 PST 2010

To:   Fri Feb 07 15:59:59 PST 2020

Subject Name: CN=XYZ, OU=XXXXXXXXXXXXXXXXX, OU=XXXXXXXXXXXXXXX,

O=XXXXXXXX, C=XX

Server Certificate

--------------------------

Here the  Issuer name can be that of the Intermediate certificate and the

Subject Name can contain information about the Exchange server

Issuer Name: CN=XYZ, OU=XXXXXXXXXXXXXXXXX, OU=XXXXXXXXXXXXXXX,

O=XXXXXXXX, C=XX

Validity From: Thu Aug 01 17:00:00 PDT 2013

To:   Thu Aug 17 16:59:59 PDT 2017

Subject Name: CN=mail.abc.lab, OU=XXXX, OU=XX, O=XXXXXXX, L=XXXX, ST=XXXX, C=XX

المشكلة: السيناريو 5

يظهر هذا الخطأ عند النقر فوق زر إختبار الموجود على الصفحة:

Searching the network Successfully connected to Domain Controller (dc1.xxx.xxx)

from DNS

Searching the network Could not connect to Exchange CAS server

(https://EX2010-1.xxx.xxx/Autodiscover/Autodiscover.xml) from Active Directory

Searching the network Could not find an Exchange CAS server via Active Directory

Searching the network Successfully connected to Exchange 2003 server (EX2003.xxx.xxx)

from Active Directory

Searching the network Failed connected to Exchange CAS server at

(https://xxx.xxx/autodiscover/autodiscover.xml)

Searching the network Failed connected to Exchange CAS server at

(https://autodiscover.xxx.xxx/autodiscover/autodiscover.xml)

Searching the network Could not find an Exchange CAS server via Autodiscover DNS

SRV record

Searching the network Failed to locate an Exchange CAS server. Connection cannot be able

to Locate Exchange 2007/2010 subscribers.

حل ممكن

تحقق ما إذا تم تعيين خدمة المصادقة المركزية ل Exchange 2010 (CAS) لطلب HTTPS، وتم تعيين خادم Exchange 2003 على HTTP فقط. قم بتعيين CAS للسماح ب HTTP أو HTTPS.

وفيما يلي سيناريو مماثل:

Searching the network Successfully connected to Domain Controller (dc1.xxx.xxx)

from DNS

Searching the network Could not connect to Exchange CAS server

(https://EX2010-1.xxx.xxx/Autodiscover/Autodiscover.xml) from Active Directory

Searching the network Could not find an Exchange CAS server via Active Directory

Searching the network Failed to locate an Exchange 2003 server. Connection can

not be able to locate Exchange 2003 subscribers.

Searching the network Failed connected to Exchange CAS server at

(https://xxx.xxx/autodiscover/autodiscover.xml)

Searching the network Failed connected to Exchange CAS server at

(https://autodiscover.xxx.xxx/autodiscover/autodiscover.xml)

Searching the network Could not find an Exchange CAS server via Autodiscover DNS

SRV record

Searching the network Failed to locate an Exchange CAS server. Connection can

not be able to Locate Exchange 2007/2010 subscribers.

الحلول الممكنة

- تحقق من الأذونات الموجودة على الحساب كما هو موضح في إنشاء حساب خدمات المراسلة الموحدة في Active Directory ومنح الأذونات لاتصال Unity .

- أحلت cisco بق id CSCtq10780.

- تحقق لمعرفة ما إذا كان لمستخدم المجال حقوق كافية للبحث في خوادم Exchange، وهو الإعداد المثالي. يمكن أن تكون المشكلة بسبب نهج المجموعة المطبقة على Active Directory. تم إختبار هذا الحل ويعمل بشكل جيد مع مستخدم المجال فقط. لإجراء الاختبار، قم بمنح حقوق المسؤول فقط ل Exchange View والتحقق من الصحة. يجب أن يعمل أيضا على منح حقوق إدارة المؤسسات إلى حساب المراسلة الموحدة (UM)، ولكن لا يمكن لسياسات الشركة السماح بذلك.

- افتح محرر واجهات خدمة Active Directory (ADSI) وتحقق مما إذا كانت خوادم Exchange مدرجة بعد تسجيل الدخول باستخدام حساب UM.

المشكلة: السيناريو 6

يظهر هذا الخطأ عند النقر فوق زر إختبار الموجود على الصفحة:

Could not connect to Exchange 2003 server (ncacn_ip_tcp:

<exchangemailboxserver1.example.com>) from Active Directory

Could not connect to Exchange 2003 server (ncacn_ip_tcp:

<exchangemailboxserver2.example.com>) from Active Directory

Could not connect to Exchange 2003 server (ncacn_ip_tcp:

<exchangemailboxserver3.example.com>) from Active Directory

للحصول على خطوات إضافية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، ارجع إلى معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCto35509.

مشاكل حسابات تطبيق المراسلة الموحدة

المشكلة: السيناريو 1

يظهر هذا الخطأ عند النقر فوق زر إختبار الموجود على الصفحة:

The system failed to perform an IMAP operation.

Refer to other warnings and errors generated by the tool, and check the Tomcat

log file for details.

The system failed while trying to make an API call.

فيما يلي عينة من سجلات CuImapSvr (تعيين تتبع CuImapSvr micro - جميع المستويات):

CML,19,Connection attempt to IMAP server at

{10.xxx.xxx.xx:143/imap/notls/user="xxx/um/TestUser"}INBOX failed.

CML,19,E_CML_IMAP_CONNECT_FAILED (0x80046410)

Connection failed on IMAP request. Logged from HRESULT

CCsCmlImapDriver::ExecuteRequest(TCsAutoPtr<CCsCmlImapRequest>&)

in CsCml/CsCmlImapDriver.cpp at line 355.

CML,19,E_CML_IMAP_CONNECT_FAILED (0x80046410)

Unable to count messages with search-term ALL on

imapfolder[login={10.xxx.xxx.xx:143/imap/notls/user="xxx/um/TestUser"}INBOX]

in imapmbx[store=10.xxx.xxx.xx login=xxx/um/TestUser in

session[id=5 alias=TestUser].

Logged from virtual HRESULT

CCsCmlImapFolder::GetMessageCount(const CCsCmlSearchTerm&, int&) in

CsCml/CsCmlImapFolder.cpp at line 258.

CML,11,E_CML_IMAP_CONNECT_FAILED (0x80046410) Unable to get a message

count from the External inbox for subscriber TestUser. Logged from HRESULT

<unnamed>::VerifyMailbox(CCsCdlSubscriber&, CCsCmlMailbox&) in

CsCml/CsCmlSession.cpp at line 486.

الحلول الممكنة

- انتقل إلى المستخدمين > تحديد مستخدم > حسابات المراسلة الموحدة > تحرير حساب المراسلة الموحدة؛ تحت معلومات الحساب (تستخدم فقط لنص Exchange 2003 إلى كلام (TTS))، حدد نوع تسجيل الدخول لاستخدام معرف المستخدم المتوفر، ومعرف المستخدم ك المجال\اسم المستخدم.

- تحقق مما إذا كانت خدمة بروتوكول الوصول إلى الرسائل عبر الإنترنت (IMAP) 4 قد بدأت على خادم Exchange.

- قم بإضافة اسم المجال مع حساب المستخدم ضمن خدمات المراسلة الموحدة: تطبيق المراسلة الموحدة > خدمات المراسلة الموحدة > حساب Active Directory المستخدم للوصول إلى Exchange > اسم المستخدم > المجال\اسم المستخدم.

- أستخدم برنامج Telnet للتحقق من اتصال IMAP الأساسي.

- إذا كان هناك تأخير في رحلة IMAP بين Exchange و Unity Connection، انتقل إلى صفحة إدارة Unity Connection > إعدادات النظام > خيارات متقدمة > تكوين خدمات المراسلة الموحدة: TTS والتقويمات: وقت انتظار الاستجابة (بالثواني). الإعداد الافتراضي هو 4. يمكن زيادة هذه القيمة.

- أحلت cisco بق id CSCto5755 و cisco بق id CSCto54535.

- إذا ظهرت هذه الرسالة على التقاط حزمة مأخوذة من الاتصالات الموحدة، انتقل إلى مستخدمي AD وأجهزة الكمبيوتر > تحديد المستخدم > خصائص > ميزات Exchange > IMAP4 > تمكين: إستجابة IMAP 122: 000003 No Login Failure: الحساب معطل حاليا.

المشكلة: السيناريو 2

يظهر هذا الخطأ عند النقر فوق زر إختبار الموجود على الصفحة:

The system failed to perform a typical calendar operation.

الحلول الممكنة

- قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار تمكين المصادقة المستندة إلى النماذج. ارجع إلى فصل تكوين التقويم وتكامل جهات الاتصال من دليل المراسلة الموحدة ل Cisco Unity Connection، الإصدار 14.

- .ارجع إلى إختبار الوصول إلى تقويمات Office 365

ملاحظة: غالبا ما يتم إصلاح هذه المشكلة أيضا عندما تكون المشاكل الأخرى الموضحة في هذا المستند ثابتة.

المشكلة: السيناريو 3

يظهر هذا الخطأ عند النقر فوق زر إختبار الموجود على الصفحة:

Failed accessing xxx@ayz.com Diagnostic=[Timeout was reached --

operation timed out after 1000 milliseconds with 0 bytes recieved]

الحلول الممكنة

- حدد خانة الاختيار طلب SSL ضمن Exchange Web Services (EWS). وغالبا ما يتم ذلك تحت الكشف التلقائي بدلا من EWS.

- قم بإعادة تعيين Sync Connection و Exchange Mailbox (SIB) من صفحة تحرير حساب Unified Messaging.

المشكلة: السيناريو 4

يظهر هذا الخطأ عند النقر فوق زر إختبار الموجود على الصفحة:

Failed accessing xxx@ayz.com Diagnostic=[] Verb =[] url=[] request=[] response[]

الحلول الممكنة

نموذج السجلات:

HTTP request failed with error: Bad response from server, HTTP code returned:

401, HTTP status code: 401

- تحقق من طريقة المصادقة على كلا الجانبين. تحقق من الإعدادات في خدمات معلومات الإنترنت (IIS) لكل من AutoDiscover و EWS.

- في حالة إستخدام Microsoft Office 365، يجب أن يكون حساب مراسلة UM بالتنسيق  account@domain.onmicrosoft.com .

- قم بإعادة ضبط كلمة المرور، وأدخل كلمة المرور مرة أخرى على Unity Connection.

- يجب ألا يحتوي حساب UM على علبة بريد.

نموذج السجلات:

HTTP request failed with error: Couldn't connect to server -- couldn't connect

to host, HTTP status code: 503

- تحقق من وجود أي جدران حماية.

- تحقق مما إذا كانت "خدمة المراسلة الموحدة" تشير إلى خادم Exchange الصحيح.

- أحلت cisco بق id CSCts82396.

المشكلة: السيناريو 5

يظهر هذا الخطأ عند النقر فوق زر إختبار الموجود على الصفحة:

The error is error:0200206F:system library:connect:Connection refused.

Refer to the tomcat log

هنا عينة سجل Tomcat:

HTTP 503 ERRORS:

HTTP request failed with error: Couldn't connect to server --

couldn't connect to host, HTTP status code: 503, for ews

URL: https://xxxxxxxx.outlook.com/EWS/Exchange.ASMX, verb: POST

HTTP 401 ERRORS:

HTTP request failed with error: Bad response from server, HTTP code returned:

401, HTTP status code: 401, for ews URL:

https://xxxxxxxxxx.outlook.com/EWS/Exchange.ASMX, verb: POST

HTTP 404 ERRORS:

HTTP request failed with error: Bad response from server, HTTP code returned:

404, HTTP status code: 404, for Autodiscovery URL:

https://xxxx.com/autodiscover/autodiscover.xml, verb: GET, query:

الحلول الممكنة

- تحقق مما إذا كان جدار الحماية يمنع المنفذ 443.

- تحقق من إستخدام المجال الصحيح.

المشكلة: السيناريو 6

يظهر هذا الخطأ عند النقر فوق زر إختبار الموجود على الصفحة:

Diagnostic=[SSL connect error -- error:1408F119:SSL routines:SSL3_GET_RECORD:decryption failed or bad record mac] Verb=[POST]

الحل

يرجع ذلك إلى شهادات تالفة. من صفحة إدارة نظام التشغيل، قم بإعادة إنشاء شهادة tomcat.pem. أعد تشغيل خدمة Tomcat.

رموز الخطأ

فيما يلي بعض رموز الأخطاء التي يمكنك مواجهتها:

- خطأ 401

- تتضمن الأسباب المحتملة كلمة مرور غير صحيحة لحساب Unified Messaging Services، اسم مستخدم غير صحيح، أو تنسيق غير صالح لاسم المستخدم. (في حالة إستخدام تنسيق المجال\المستخدم، لا تستخدم تنسيق اسم المجال المؤهل بالكامل (FQDN) لاسم المجال.) سبب آخر ممكن هو أن قيمة قائمة وضع المصادقة المستندة إلى الويب لا تتطابق مع وضع المصادقة الذي تم تكوينه في Exchange. تظهر كافة القيم في صفحة "تحرير خدمة المراسلة الموحدة".

- تحقق من كلمة المرور تحت Unified Messaging > خدمات Unified Messaging > حساب Active Directory المستخدم للوصول إلى Exchange > كلمة المرور. قد ينجح إختبار خدمة UM في العديد من الأحيان باستخدام كلمات مرور خاطئة.

- تأكد من تكوين جميع إعدادات IIS في كل من EWS وAutoDiscovery.

- تحقق من وضع المصادقة على كلا الجانبين: Unity Connection و Exchange.

- مدير شبكة LAN NT (NTLM) v2 غير مدعوم؛ ارجع إلى معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCub61107.

- مشكلة حق الانتحال: أكمل الخطوات الموضحة في إنشاء حساب خدمات المراسلة الموحدة في Active Directory ومنح الأذونات لاتصال Unity .

- لم تتم تهيئة علبة بريد مستخدم Exchange.

- تأكد من أن حساب UM لا يحتوي على علبة بريد. إذا كان كذلك، فقم بحذف الحساب وإعادة إنشائه، وقم بتطبيق الأذونات. لا يساعد ذلك إذا قمت ببساطة بحذف علبة البريد.

- يمكن أن يتوقع خادم Exchange أن يكون اسم المستخدم بهذا التنسيق - user@domain بدلا من domain\user. أستخدم هذا التنسيق تطبيق المراسلة الموحدة > خدمات المراسلة الموحدة.

- في حالة تثبيت الشهادات، تحقق من "عارض الأحداث" الخاص بخادم Exchange لمعرفة أية أخطاء تتعلق بانتهاء صلاحية الشهادة. على سبيل المثال:

Log Name:      Application

Source:        MSExchange Web Services

Date:          9/7/2013 7:59:16 PM

Event ID:      24

Task Category: Core

Level:         Error

Keywords:      Classic

User:          N/A

Computer:      XXX.XXXXXXXXX.com

Description:

The Exchange certificate [Subject]

CN=XXX.XXXXXXXXX.com, OU=XXXXXXXXX, OU=XX, O=XXXXXXXXXXXX, L=XXXXXX,

S=XXXXXXX, C=XX

[Issuer]

CN=XXXXXXXXXXX, OU=XXXXXXXXXXX, OU=XXXXXXXXX, O=XXXXXXXXX, C=XX

[Serial Number]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[Not Before]

8/9/2012 5:00:00 PM

[Not After]

8/17/2013 4:59:59 PM

[Thumbprint]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

expired on 8/17/2013 4:59:59 PM.

- خطأ 403

- طبقة مآخذ التوصيل الآمنة (SSL) مطلوبة في Exchange، لكن لم يتم تحميل الشهادات العامة من المرجع المصدق (CA) التي وقعت الشهادات على خوادم Exchange إلى خادم Unity Connection.

- خطأ 404

- من الأسباب المحتملة تكوين خدمة Unified Messaging لاستخدام بروتوكول HTTPS للاتصال بخوادم Exchange، ولكن لم يتم تمكين SSL في Exchange. هناك سبب آخر محتمل وهو إستخدام Exchange 2003 كمخزن رسائل، ولكن لم يتم تمكين ملحقات WebDav.

- انتقل إلى المستخدمين > تحديد المستخدم > حسابات المراسلة الموحدة > تحرير حساب المراسلة الموحدة، تحت معلومات الحساب > إستخدام عنوان البريد الإلكتروني هذا، وتأكد من صحة عنوان البريد الإلكتروني.

- يتم حل الخادم أو خادم اسم المجال (DNS) غير الصحيح إلى الخادم الخطأ.

- لا يقوم الخادم بتشغيل الخدمة الضرورية (EWS و WebDAV و AutoDiscovery).

- خطأ 440

- خطأ انتهاء مهلة تسجيل الدخول/ إستجابة غير صحيحة من الخادم

- أحلت cisco بق id CSCto91728.

- لا يعمل Unity Connection SIB مع Exchange 2003 عند تكوين مصادقة مستندة إلى نماذج على Exchange 2003 التي تحتوي على مخزن بريد يجب على Unity Connection الوصول إليه.

- خطأ 500

- مشكلة في تكوين الخادم. وضع مصادقة غير صحيح. خدمة معلومات الإنترنت غير متوفرة. لم يتم العثور على عنوان البريد الإلكتروني (عنوان SMTP الأساسي).

- إذا تم تطبيق الأذونات على مستوى المؤسسة، فسيظهر هذا الخطأ. تطبيق نفس الأذونات على مستوى الخادم. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إنشاء حساب خدمات المراسلة الموحدة في Active Directory ومنح الأذونات لاتصال Unity .

- مشكلة الانتحال: في صفحة الاختبار، تظهر هذه الرسالة > HTTP status=[500 خطأ في الخادم الداخلي]...........ErrorImpersonateUserDeny.....لا يمتلك الحساب إذنا لانتحال صفة المستخدم المطلوب. لحل هذه المشكلة، ارجع إلى تعيين دور إدارة انتحال التطبيق إلى حساب خدمات المراسلة الموحدة. إذا تم إنشاء حساب خدمة UM في البداية باستخدام علبة بريد، إذا قمت فقط بحذف علبة البريد، فإنه يقوم بإصلاح هذه المشكلة. يجب حذف الحساب وإعادة إنشائه بدون صندوق بريد.

- تحقق من تعيين دور الانتحال باستخدام get-managementRoleAssignment على Exchange Management Shell. في نهاية الإخراج، تحقق مما إذا كان هناك تحذير يقول أن تعيين الدور تالف وأنه في حالة عدم اتساق. إذا كان الأمر كذلك، فقم بإزالة المهمة باستخدام Remove-ManagementRoleAssignment "<اسم النهج>"، وقمت بإعادة قراءتها.

- ErrorNonExistingMailbox: لا يحتوي عنوان بروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP) على أية علبة بريد مقترنة به.

تمت أيضا الإشارة إلى بعض رموز الأخطاء هذه في هذا المستند: علبة الوارد المفردة لا تعمل للمستخدمين المرتبطين بخدمة المراسلة الموحدة .

إذا كانت إستجابة خادم Exchange بطيئة، فقم بزيادة الوقت لانتظار إستجابة (بالثواني) في اتصال وحدة التحكم من Cisco (ضمن إعدادات النظام > خيارات متقدمة > خدمات المراسلة الموحدة).

مسائل أخرى

في السيناريوهات التي يكون فيها الاختبار ناجحا على كل من حساب المراسلة الموحدة وصفحة خدمات المراسلة الموحدة، قم بتمكين عمليات التتبع التالية:

1. انتقل إلى Cisco Unity Connection Service Ability > Trace > Macro Trace.

2. حدد تتبع علبة الوارد المفردة.

3. انتقل إلى التتبع > التتبع الدقيق (تمكين كافة المستويات).

- CsMbxSync

- CsWebDav (في حالة إستخدام Exchange 2003)

- CsEws (لتطبيق Exchange 2007 والإصدارات الأحدث)

- CsExMbxLocator

مشكلة: السيناريو

يتم تكوين Unity Connection من أجل الاتصال ب Exchange 2003.

هاد الحكي من السجلات:

01:10:20.300 |6549,mail.xxxxxx.com,{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx},

CsWebDav,14,[CsWebDav/CsWebDavMbxClient.cpp:3340]: HTTP Status code: 500,

WEBDAV response headers: HTTP/1.1 500 Internal Server Error

هذا من سجلات Exchange:

Event ID: 9667

Type: Error

Category: General

Source: msgidNamedPropsQuotaError

Description: Failed to create a new named property for database "<databasename>"

because the number of named properties reached the quota limit (<configured quota>).

User attempting to create the named property: <user name>. Named property

GUID: <GUID of named property>.

Named property name/id: <name of named property>.

الحل

يتم تسجيل هذه الأحداث عندما تقوم قاعدة بيانات على خادم Exchange مع تثبيت دور خادم Mailbox بالاقتراب من الحد الأقصى للخصائص المسماة أو معرفات النسخ المتماثلة أو الوصول إليها.

مطلوب تغيير السجل لإصلاح هذه المشكلة. لمزيد من المعلومات، راجع مقالة Microsoft TechNet هذه، كيفية تكوين الخصائص المسماة وحصص معرف النسخة المتماثلة لقواعد بيانات Exchange 2007.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\

<ServerName>\<Database Type-GUID>

تغيير قيمة الحصة النسبية ل DWORD - NonMAPI Named Props. وهو عادة مضبوط على 8،192. عدل هذا إلى 16،384.

معلومات ذات صلة

- البنية المفضلة لتعاون المؤسسات 11.0 من Cisco

- إنشاء حساب خدمات تطبيق المراسلة الموحدة في Active Directory ومنح الأذونات لاتصال Unity

- التعرف على تأثير حدود معرف الخاصية المسماة ومعرفات النسخ المتماثلة على قواعد بيانات Exchange

- الأحداث 9666 و 9667 و 9668 و 9669 المتلقاة عندما يتم استنفاد معرفات الخصائص أو النسخ المتماثلة المسماة لقاعدة بيانات Exchange

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco