المحتويات

المقدمة

كيف يمكنني الوصول إلى صفحة إعداد الموجّه المستندة إلى الويب؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

هذه المقالة هي واحدة في سلسلة مقالات للمساعدة في إعداد منتجات Cisco Small Business واستكشاف أخطائها وإصلاحها وصيانتها.

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

س. كيف يمكنني الوصول إلى صفحة إعداد الموجه المستندة إلى الويب؟

أ. تحتوي جميع الموجهات على صفحة إعداد مدمجة تستند إلى الويب تتيح لك تخصيص الإعدادات وإعداد الخصائص المتقدمة.

ملاحظة: قبل الوصول إلى صفحة إعداد الموجه المستندة إلى الويب، تأكد من تشغيل الموجه وتوصيل الكمبيوتر سلكيا بأحد منافذ الإيثرنت في الموجه، على سبيل المثال، 1 أو 2 أو 3 أو 4.

أكمل الخطوات التالية:

1. افتح مستعرض ويب مثل Internet Explorer.

2. انتقل إلى شريط العناوين وأدخِل عنوان IP الخاص بالموجّه لديك ثم اضغط على مفتاح Enter. على سبيل المثال، 192.168.15.1 هو عنوان IP الافتراضي لأغلب موجّهات VoIP.

ملاحظة: إذا تم تغيير عنوان IP الخاص بالموجه، فاكتب عنوان IP الخاص بالموجه في شريط العناوين كإجراء بديل.
يمكن تغيير عنوان IP الخاص بالموجّه وفق العوامل التالية:

- إذا قمت بتشغيل القرص المضغوط الخاص بإعداد الموجّه

- إذا قمت بتغييره على صفحة إعداد الموجّه المستندة إلى الويب

إذا نسيت عنوان IP الخاص بالموجّه، فيمكنك تجربة إحدى الخطوات التالية:

- تحقق من عنوان IP الخاص بالموجّه.

- اضغط لمدة 30 ثانية على زر إعادة ضبط الموجود في الجزء الخلفي من الموجّه.

ملاحظة: يؤدي هذا الإجراء إلى إعادة ضبط الموجه لديك إلى إعدادات المصنع الافتراضية. ويتم مسح أي إعدادات على الموجّه. سيكون عنوان IP الخاص بالموجّه هو 192.168.15.1 وكلمة المرور هي admin بعد إعادة ضبطه.

3. تُطالبك نافذة جديدة بتقديم اسم مستخدم وكلمة مرور. اكتب admin لاسم المستخدم وكلمة المرور، نظرًا لأن admin هي كلمة المرور الافتراضية لاسم المستخدم، ثم انقر على موافق.

ملاحظة: إذا تم تغيير كلمة المرور للموجه، فاكتب كلمة المرور الجديدة للموجه في حقل كلمة المرور بدلا من ذلك.
يمكن تغيير كلمة المرور للموجّه وفق العوامل التالية:

- إذا قمت بتشغيل القرص المضغوط الخاص بإعداد الموجّه

- إذا قمت بتغييره على صفحة إعداد الموجّه المستندة إلى الويب

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems