المحتويات

المقدمة

كيف أجد عنوان IP المحلي لموجه Cisco Small Business VoIP؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

هذه المقالة هي واحدة في سلسلة مقالات للمساعدة في إعداد منتجات Cisco Small Business واستكشاف أخطائها وإصلاحها وصيانتها.

q. كيف يمكنني العثور على عنوان IP المحلي لموجه Cisco Small Business VoIP؟

ج.

يكون العثور على عنوان IP المحلي لموجه Cisco Small Business مفيدا عند الوصول إلى صفحة إعداد الموجه المستندة إلى الويب. سيقوم هذا بتعريف عنوان IP الذي تريد كتابته في شريط العناوين، في حالة نسيت عنوان IP الخاص بالموجه لديك.

يكون العثور على عنوان IP المحلي للموجه مفيدا عندما:

- تحديد عنوان IP الذي تريد كتابته على شريط عناوين مستعرض الويب عند الوصول إلى صفحة إعداد الموجه المستندة إلى الويب.

- تعيين عنوان IP ساكن إستاتيكي على كمبيوتر لتحديد نطاق IP والمعبر الافتراضي لتعيين الكمبيوتر.

للعثور على عنوان IP المحلي لموجه Cisco Small Business، أكمل الخطوات التالية:

1. توصيل الكمبيوتر بالموجه

2. تحقق مما إذا تم تعيين الكمبيوتر على DHCP

3. تحقق من عنوان IP الخاص بالموجه

توصيل الكمبيوتر بالموجه

قم بتوصيل الكمبيوتر بأي من منافذ الإيثرنت في الموجه ثم أكمل الخطوات المتبقية التالية.

تحقق مما إذا تم تعيين الكمبيوتر على DHCP؟

للحصول على عنوان IP تلقائيا، تحقق من خصائص TCP/IP لمحول الإيثرنت المثبت على الكمبيوتر.

تحقق من عنوان IP الخاص بالموجه

للعثور على عنوان IP المحلي لموجه Cisco Small Business، تحقق من إعدادات IP الخاصة بالكمبيوتر. للحصول على تعليمات، أكمل الخطوات التالية.

ملاحظة: للتحقق من عنوان IP الخاص بالكمبيوتر باستخدام Windows 98 أو ME، انقر هنا.

نظام التشغيل Windows 2000/XP

الخطوة 1:

انقر على بدء > تشغيل.

الخطوة 2:

عندما تفتح نافذة التشغيل، اكتب "cmd" في الحقل فتح، وانقر فوق موافق.

الخطوة 3:

عندما تظهر نافذة مطالبة MS DOS، اكتب "ipconfig/all"، واضغط [Enter].

الخطوة 4:

لاحظ أن البوابة الافتراضية هي عنوان IP المحلي للموجه الخاص بك.

نظام التشغيل Windows 98/ME

الخطوة 1:

انقر على بدء > تشغيل. تظهر نافذة مماثلة للخطوة 2.

الخطوة 2:

عندما تظهر نافذة التشغيل، اكتب "winipcfg" في حقل فتح، وانقر فوق موافق.

الخطوة 3:

عندما يظهر إطار تكوين IP، حدد محول الشبكة الذي يستخدمه الكمبيوتر من القائمة المنسدلة.

الخطوة 4:

لاحظ أن البوابة الافتراضية ستكون عنوان IP المحلي للموجه الخاص بك.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems