المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

Cisco PGW 2200 - تهيئة وحدات التحكم في الشبكة SS7 واستكشاف الأخطاء وإصلاحها في وضع إرسال الإشارات

برنامج SS7 COT يعمل

تكوين SS7 COT على Cisco PGW 2200

أستكشاف أخطاء SS7 COT وإصلاحها على Cisco PGW 2200 في وضع إرسال الإشارات

أستكشاف أخطاء برنامج SS7 COT وإصلاحها على برنامج Cisco PGW 2200 In Call Control

معلومات ذات صلة

المقدمة

يشرح هذا المستند كيفية عمل إختبار الاستمرارية (COT) ل Cisco PGW 2200 في وضع إرسال الإشارات الذي تم تكوينه. COT هو إجراء تشخيصي مؤتمت يتم إجراؤه في شبكة هاتف محولة عامة (PSTN) لنظام الإشارات 7 (SS7) بين المحولات لضمان أن الدوائر قيد الخدمة وعدم التعرض لفقدان الإشارة الزائد. يتم إجراء هذا التحقق من الصحة عن طريق إرسال نغمات عبر قناة الحامل. ويتم ذلك على أساس أخذ العينات. على سبيل المثال، في 10٪ من المكالمات (في Cisco PGW 2200، يتم تعريف معدل النسخ بواسطة CotPercentage).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يجب أن يكون لدى قراء هذا المستند معرفة بالمواضيع التالية:

- وحدة تحكم عبارة الوسائط الإصدار 7 من Cisco

- وحدة تحكم عبارة الوسائط الإصدار 9 من Cisco

- إختبار الاستمرارية

- وحدات التوقيت COT SS7 - ISUP (ارجع إلى ITU Q.704 - القسم 16.8 للحصول على مزيد من الإيضاح).

- إختبار COT - راجع ITU Q.784 - إستدعاء إختبار إستمرارية القسم 1.4.x واستدعاء فحص إستمرارية القسم 6.1.x.

- COT SS7 - تطبيق جزء مستخدم ISDN لنظام إرسال إشارات CCITT رقم 7 لاتصالات ISDN الدولية (راجع Q.767 ).

- GR-246-CORE المرفق ب - يشرح دقة إنشاء النغمة، واكتشاف ترددات الصوت، وانقطاع النغمة، ووقت التعرف على نهاية النغمة، ووقت التعرف على النغمة

المكونات المستخدمة

أسست المعلومة في هذا وثيقة على ال cisco PGW 2200 برمجية مفتاح.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

معلومات أساسية

ونظرا لأن مسار الحامل يختلف عن مسار إرسال الإشارات، فإن SS7 يتطلب وسائل خاصة للتحقق من قناة الحامل قبل إنشاء الاستدعاء.

COT مطلوب بواسطة Cisco PGW 2200 الذي ينشأ كطلب IAM أو كرسالة SS7 ISUP منفصلة باستخدام طلب التحقق من الاستمرارية (CCR) أو رسالة حجز الدائرة (CRM). هناك نوعان من COT هما أسلوبا الاسترجاع و الإرسال/الاستقبال (فحص النغمة) (راجع الجدول). يضع PGW 2200 من Cisco الوجهة الدائرة ذات الصلة إما في وضع الاسترجاع 2010 هرتز أو في وضع الإرسال/الاستقبال 1780 هرتز (راجع الجدول). يستخدم شكل الاسترجاع ل COT على 4 أسلاك معدنية. في الحالة ذات السلكين، عندما يرسل المحول الأصلي نغمة، يرسل المحول المتلقي نغمة تردد مختلفة في الاستجابة. هذا هو وضع جهاز الإرسال/الاستقبال ل COT. إذا فشل إختبار الدائرة أثناء COT، يتم إنشاء معلومات التنبيه مما يسمح لبرنامج التشخيص بالإنشغال خارج خط الاتصال، والذي يمكن فحصه باستخدام الأمر rtrv-alms بلغة الرجل-الجهاز (MML). يتم منع المكالمات من التوجيه إلى الدائرة وتفشل COT.

نوع COT (التكرار و/أو النغمة) NI2+

نغمة Rx

نغمة tx

أنشوطة

2010

2010

نغمة

1780

2010

Cisco PGW 2200 - تهيئة وحدات التحكم في الشبكة SS7 واستكشاف الأخطاء وإصلاحها في وضع إرسال الإشارات

يقوم تطبيق برنامج Cisco PGW2200 بتنفيذ مهام التحكم في الإشارات و/أو المكالمات. سيتحدث هذا القسم عن وضع إرسال الإشارات. يرسل ال cisco PGW 2200 أمر ni2+ إلى NAS أن يبث ويكشف الدرجة اللونية أو دائرة الاسترجاع.

- الإنهاء - يستقبل Cisco PGW 2200 IAM أو CCR أو CRM إشارة إلى أن COT مطلوب.

نغمة مفردة (أنشوطة)

- الإنشاء - يرسل PGW 2200 من Cisco IAM أو CCR أو CRM يشير إلى أن COT مطلوب.

- نغمة مفردة (أنشوطة)

- النسبة المئوية المستندة إلى (0 - 100٪)

- الأمر Cisco PGW 2200 MML tst-cot.

برنامج SS7 COT يعمل

راجع تتبع sniffer ل SS7 (Cisco Snooper PT-MTC) لرسالة SS7 IAM. يستخدم هذا للتحقق من الرسالة الموجودة في IAM على IND للتحقق من الاستمرارية والتي لها قيمة تساوي 1. وهذا يشير إلى أنك تحتاج إلى تنفيذ CCR مطلوب على هذه الدائرة.

ملاحظة: لا يتم إجراء أي إختبار إذا كانت القيمة تساوي 0 (0 continuity_check_not_required).

ISUP. -> IAM (01) CIC=0001

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            1

MESSAGE TYPE                   0x01 IAM - Initial_Address_Msg

NATURE_OF_CONNECTION           0x06

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x08

SATELLITE IND                  0 no_satellite_circuit_in_connection

CONTINUITY CHECK IND    1 Continuity_check_required_on_this_circuit

<snip>

******************       END_OF_MSG              ******************

14:37:21.854899  10.15.13.6:3001  10.15.13.132:3001

NMM....... -> NSCMD_REQ (03) PROT:43

OPER: COT_TP_IN (04)

IN_TONE: 218     OUT_TONE: 218

14:37:21.865164  10.15.13.132:3001  10.15.13.6:3001

NMM....... -> NSCMD_RES (02) PROT:43

OPER: COT_TP_IN (04) RESULT: SUCCESSFUL (02)

14:37:23.796451  214-110-005   214-110-035  ITU ISUP. -> COT (05) CIC=0001

SLS=123 Pr:2 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

يمكنك التحقق من الحالة على قناة واجهة ISDN لخادم الوصول إلى الشبكة (NAS) باستخدام الأمر show isdn service. يمكنك أيضا التحقق من حالة قناة B التي تقوم حاليا بإرسال إختبار COT إلى الحالة 5 [ تعليق التوصية].

nas#show isdn service 2

PRI Channel Statistics:

ISDN Se2:23 SC, Channel [1-24]

Configured Isdn Interface (dsl) 2

Channel State (0=Idle 1=Proposed 2=Busy 3=Reserved 4=Restart  5=Maint_Pend)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

State   :     0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Service State (0=Inservice 1=Maint 2=Outofservice)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

State   :     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Channel blocked? (0=No 1=Yes)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

تكوين SS7 COT على Cisco PGW 2200

إن يريد أنت أن يفحص التشكيل يستعمل MML، ركضت الأمر prov-rtrv:sigsvcprop أن يجد ال COT عملية إعداد. أنت تحتاج أن يحرر الخصائص.dat يستعمل MML أمر أن setup الأسلوب (أنشوطة أو نغمة) والدرجات (2010 و 1780) بشكل صحيح.

PGW2200a mml>prov-rtrv:sigsvcprop:name="ss7path"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-28 18:07:36.727 MET

M  RTRV

"session=cot11:sigsvcprop"

/*

ACCRespCatName = default

ACCRespCntlInhibit = 0

ACLDur = 5

ADigitCCPrefix = 0

AInternationalPrefix = NULL

ANationalPrefix = NULL

<snip>

COLDefaultAllowed = 0

CotInTone = 2010

CotOutTone = 2010

CotPercentage = 0

EchoCanRequired = 0

ExtCOT = Loop

<snip>

Info: Percentage (0-100) is the percentage of the trunk group COT has passed

ملاحظة: بشكل عام، أوامر MML ليست حساسة لحالة الأحرف (ExtCOT هو مثال على أمر حساس لحالة الأحرف). ومع ذلك، فإن قيم الخصائص حساسة لحالة الأحرف.

لتغيير القيمة:

PGW2200a  mml>prov-sta::srcver="active",dstver="cot11"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-28 18:05:49.681 MET

M  COMPLD

"PROV-STA"

;

PGW2200a mml>prov-ed:sigsvcprop:name="ss7path",ExtCOT="Loop"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-28 18:11:34.972 MET

M  COMPLD

"sigsvcprop:

WARNING: Restart may be needed based on the property(s) added/modified.

Refer to MGC Provisioning Guide."

;

PGW2200a mml>prov-ed:sigsvcprop:name="ss7path",CotInTone="2010"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-02-03 16:51:50.233 MET

M  COMPLD

"sigsvcprop:

WARNING: Restart may be needed based on the property(s) added/modified.

Refer to MGC Provisioning Guide."

;

PGW2200a mml>prov-cpy or prov-dply

ملاحظة: القيمتان الموجودتان هما 1780 و 2010 لنغمات COT. الجدول 4-4: تسرد "الخصائص القابلة للتوفير" الخصائص التي يمكن توفيرها وتشير إلى ما إذا كانت قيمة الخاصية المعدلة ستدخل حيز التنفيذ دون إيقاف برنامج "وحدة التحكم في عبارة الوسائط" وإعادة تشغيله.

في وحدة التخزين المتصلة بالشبكة (NAS)، لا توجد مهمة تكوين وحدة التحكم في الوصول (COT) مطلوبة. يرجى العلم أنك تستخدم الحل غير المتصل نوع محول ISDN من النوع basic-ni2c بين PGW 2200 و NAS.

أستكشاف أخطاء SS7 COT وإصلاحها على Cisco PGW 2200 في وضع إرسال الإشارات

إذا واجهت فشلا في إختبار COT، يمكن عرض هذا على Cisco PGW 2200 بطرق متنوعة. والأمر الأكثر بساطة هو إستخدام الأداة المساعدة MML وأمر MML rtrv-alms:cont لتلقي تحديثات التنبيه المستمرة.

PGW2200a mml>rtrv-alms:cont

Virtual Switch Controller 2003-12-20 091938

M  RTRV

;

Virtual Switch Controller 2003-12-20 092041.308

A  "dpc-ss7ALM=\"ISUP COT FAILURE

;

Virtual Switch Controller 2003-12-20 092043.488

A  "dpc-ss7ALM=\"ISUP COT FAILURE

;

1. مسح التنبيهات باستخدام أمر MML clr-alm:<comp>:"<alm cat>".

ملاحظة: تتم إزالة من Cisco PGW 2200 الإصدار 9.4(1) clr-alms من الأمر MML (ارجع إلى معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdy63984 (العملاء المسجلون فقط) للحصول على مزيد من المعلومات). يمكنك إسترداد حالة التنبيه الحالية أولا باستخدام RTRV-ALMS. إدخال تعليمات في نافذة مطالبة ml>يوفر لك قائمة بكافة أوامر MML.

2. حاول إعادة "رمز تعريف الدائرة" (CIC) إلى الخدمة (قد لا يتوافق الطرف البعيد).

1. على Cisco PGW 2200، أستخدم الأمر MML unblk-cic:<point code>:CIC=<number>. يمكنك بعد ذلك إسترداد حالة CIC باستخدام أمر MML rtrv-cic:<point code>:CIC=<number> أو إستخدام الأمر rtrv-tc:all.

2. على NAS، أستخدم أمر التكوين isdn service dsl <dsl #> b_channel <channel #> دولة <0=في الخدمة>المتاحة ضمن أمر الواجهة serial0:15 interface. يمكنك بعد ذلك إسترداد حالة القناة B باستخدام الأمر show isdn service في سجل وحدة التحكم.

على سبيل المثال:

AS5300(config-if)#isdn service dsl 0 b_channel 1 state 0

3. بعد ذلك، يمكنك أيضا تشغيل إختبار COT يدويا مرة أخرى. يمكن بدء إختبارات التحكم في الوصول (COT) اليدوية على Cisco PGW 2200 دون الحاجة إلى شبكة SS7 لبدء إختبار COT.

على سبيل المثال، في PGW2200a:

mml> tst-cot:

:CIC=

إذا واجهت مشاكل في COT، فعليك إصدار الأمر debug isdn q931 على NAS، كما هو موضح في هذا الشكل.

يوضح هذا الشكل الأمر MML tst-cot و CCR الذي تم إرساله إلى SS7، بما في ذلك إخراج الأمر debug isdn q931.

أستكشاف أخطاء برنامج SS7 COT وإصلاحها على برنامج Cisco PGW 2200 In Call Control

يحتوي هذا القسم على تدفق مكالمات MGCP COT لحالة التحكم في المكالمات PGW 2200. ينظم بروتوكول التحكم في عبارة الوسائط (MGCP) الاتصال بين وحدة تحكم عبارة الوسائط [Cisco PGW2200] وبوابة الوسائط [Cisco AS5xxx]. يعرض هذا القسم تفاصيل تتبع Cisco لمكالمة إعادة تسريحة باستخدام COT الاسترجاع واختبار MML اليدوي من PGW 2200.

في هذا الشكل، يتم بدء تشغيل COT بواسطة محول PSTN الذي يرسل طلب IAM. يبلغ محول PSTN هذا عن نتيجة الاختبار باستخدام رسالة SS7 COT في حال نجاحها أو رسالة إصدار SS7 في حال فشلها. يضع PGW 2200 من Cisco الدائرة ذات الصلة إما في وضع الاسترجاع أو في وضع جهاز إرسال/إستقبال. ال cisco PGW 2200 أن يستلم IAM يطلب COT (أو CCR رسالة) أول تدقيق ل ال extCOT معلم في ال /opt/CiscoMGC/etc/properties.dat مبرد.

مثال على مكالمة تسريحة الشعر مع Loopback COT

عند تلقي رسالة SS7 IAM باستخدام IND تحقق الاستمرارية = 1 الذي يعني الاستمرارية_check_required_on_this_circuit، يتعرف PGW 2200 على أنه تم طلب إختبار الاستمرارية. فيرسل على الفور رسالة CRCX CreateConnection إلى عبارة Cisco باستخدام M: loopback لوضع إسترجاع على خط الاتصال الوارد.

16:41:04.349197  1-021-1[02217]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> IAM (01) CIC=00093  CDPN=52929728 CGPN=3600

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x01 IAM - Initial_Address_Msg

NATURE_OF_CONNECTION           0x06

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x04

SATELLITE IND                  0 no_satellite_circuit_in_connection

CONTINUITY CHECK IND           1 Continuity_check_required_on_this_circuit

ECHO SUPPRESSOR IND            0 outgoing_half_echo_suppressor_not_included

FORWARD CALL IND.              0x07

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x28 0x01

NATL/INTL CALL IND             0 incoming_national_call

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               1 interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

ISDN PREFERENCE IND            0 isdn_up_pref_all_the_way

ISDN ACCESS IND.               1 originating_access_ISDN

SCCP Method                    0 no indication

CALLING PARTYS CATEGORY        0x09

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x00

CALLING PARTYS CATEGORY        0 Partys_Category_unknown_default

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   0x02

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x03

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   3 3_1_kHz_audio

INDEX TO CALLED PTY ADDRESS    0x02

INDEX TO OPTIONAL PART         0x08

CALLED PARTY NUMBER PARM       0x04

LENGTH:                        0x06 VAR.  DATA 0x01 0x13 0x25 0x29 0x79 0x82

ODD/EVEN IND                   0 even_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x01 subscriber_number

INTERNAL NETWORK PARM          0 routing to internal network number allowed

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        52929728

OPTIONAL PARAMETERS:

CALLING PARTY ADDRESS          0x0A

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x03 0x17 0x63 0x00

ODD/EVEN IND                   0 even_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x03 unique_national_number

NUMBER INCOMPLETE IND.         0 complete

PRESENTATION IND.              1 address_presentation_restricted

SCREENING IND.                 3 network_provided

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        3600

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:04.380800  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> CRCX 411 s3/ds1-1/31@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

L: e:off,fxr/fx:t38-loose

M: loopback

R:

S:

X: 19A

تعترف بوابة Cisco [200 OK] برسائل CRCX الخاصة بالاتصال، وترسل تعريف الاتصال الذي تم إنشاؤه حديثا ووصف الجلسة المستخدم في تلقي بيانات الصوت:

16:41:04.406307  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 411 OK

I: 2

v=0

o=- 2 0 IN IP4 10.48.84.26

s=Cisco SDP 0

c=IN IP4 10.48.84.26

t=0 0

m=audio 17906 RTP/AVP 0 8 99 101 2 102 4 103 104 105 106 18 0 125 100

a=rtpmap:99 G.726-16/8000

a=rtpmap:101 G.726-24/8000

a=rtpmap:102 G.723.1-H/8000

a=rtpmap:103 G.723.1-L/8000

a=rtpmap:104 G.729b/8000

a=rtpmap:105 G.723.1a-H/8000

a=rtpmap:106 G.723.1a-L/8000

a=rtpmap:125 G.nX64/8000

a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=fmtp:100 200-202

a=X-sqn:0

a=X-cap: 1 audio RTP/AVP 100

a=X-cpar: a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=X-cpar: a=fmtp:100 200-202

a=X-cap: 2 image udptl t38

16:41:04.430601  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> CRCX 412 s3/ds1-0/9@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

L: e:off,fxr/fx:t38-loose,nt:LOCAL

M: sendrecv

16:41:04.433474  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 412 OK

I: 3

v=0

o=- 3 0 LOCAL EPN S3/DS1-0/9

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-0/9

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.354843  1-021-1[02217]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> COT (05) CIC=00093

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

يمر COT ويرسل PSTN رسالة "إستمرارية مرت" (COT). يرسل PGW 2200 بعد ذلك رسالة تعديل اتصال إلى بوابة Cisco.

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x05 COT - Continuity_Msg

CONTINUITY IND.                1 continuity_check_successful

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:05.370661  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> MDCX 414 s3/ds1-1/31@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

I: 2

L: e:off,nt:LOCAL

M: sendrecv

R:

S:

X: 19D

v=0

o=- 3 0 LOCAL EPN S3/DS1-0/9

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-0/9

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.371148  1-003-1[02073]       1-010-1[02129]       ITU  ISUP. -> IAM (01) CIC=00040  CDPN=929728F CGPN=3600

SLS=08 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            40

MESSAGE TYPE                   0x01 IAM - Initial_Address_Msg

NATURE_OF_CONNECTION           0x06

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x00

SATELLITE IND                  0 no_satellite_circuit_in_connection

CONTINUITY CHECK IND           0 Continuity_check_not_required

ECHO SUPPRESSOR IND            0 outgoing_half_echo_suppressor_not_included

FORWARD CALL IND.              0x07

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x28 0x01

NATL/INTL CALL IND             0 incoming_national_call

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               1 interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

ISDN PREFERENCE IND            0 isdn_up_pref_all_the_way

ISDN ACCESS IND.               1 originating_access_ISDN

SCCP Method                    0 no indication

CALLING PARTYS CATEGORY        0x09

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x00

CALLING PARTYS CATEGORY        0 Partys_Category_unknown_default

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   0x02

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x03

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   3 3_1_kHz_audio

INDEX TO CALLED PTY ADDRESS    0x02

INDEX TO OPTIONAL PART         0x08

CALLED PARTY NUMBER PARM       0x04

LENGTH:                        0x06 VAR.  DATA 0x81 0x10 0x29 0x79 0x82 0x0F

ODD/EVEN IND                   1 odd_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x01 subscriber_number

INTERNAL NETWORK PARM          0 routing to internal network number allowed

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        929728F

EXTENSION DIGIT                F -ST

OPTIONAL PARAMETERS:

CALLING PARTY ADDRESS          0x0A

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x03 0x17 0x63 0x00

ODD/EVEN IND                   0 even_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x03 unique_national_number

NUMBER INCOMPLETE IND.         0 complete

PRESENTATION IND.              1 address_presentation_restricted

SCREENING IND.                 3 network_provided

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        3600

RESERVED/UNKNOWN OPT PARM      0x3D

LENGTH:                        0x01 OPT.  DATA 0x1F

RESERVED/UNKNOWN OPT PARM      0x39

LENGTH:                        0x02 OPT.  DATA 0x3D 0xC0

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:05.372707  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 414 OK

v=0

o=- 2 1 LOCAL EPN S3/DS1-1/31

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-1/31

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.623454  1-010-1[02129]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> ACM (06) CIC=00040

SLS=08 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            40

MESSAGE TYPE                   0x06 ACM - Address_Complete_Msg

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x02 0x14

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               1 terminating_access_ISDN

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

OPTIONAL BACKWARD CALL IND     0x29

LENGTH:                        0x01 OPT.  DATA 0x01

FORWARDING IND                 0 no_indication

INBAND INFO IND                1 inband_information

SIMPLE SEGMENTATION            0 no additional information will be sent

NET EXCESSIVE DELAY            0 no_indication

USER NETWORK INTERACTION       0 no_indication

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:05.640586  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> MDCX 416 s3/ds1-0/9@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

I: 3

L: e:off,nt:LOCAL

M: sendrecv

R:

X: 19F

v=0

o=- 2 1 LOCAL EPN S3/DS1-1/31

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-1/31

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.642898  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 416 OK

v=0

o=- 3 1 LOCAL EPN S3/DS1-0/9

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-0/9

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.660510  1-003-1[02073]       1-021-1[02217]       ITU  ISUP. -> ACM (06) CIC=00093

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x06 ACM - Address_Complete_Msg

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x02 0x14

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               1 terminating_access_ISDN

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

OPTIONAL BACKWARD CALL IND     0x29

LENGTH:                        0x01 OPT.  DATA 0x01

FORWARDING IND                 0 no_indication

INBAND INFO IND                1 inband_information

SIMPLE SEGMENTATION            0 no additional information will be sent

NET EXCESSIVE DELAY            0 no_indication

USER NETWORK INTERACTION       0 no_indication

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:15.384246  1-010-1[02129]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> ANM (09) CIC=00040

SLS=08 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            40

MESSAGE TYPE                   0x09 ANM - Answer_Msg

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 OPT.  DATA 0x02 0x04

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               0 terminating_access_non_ISDN

ACCESS TRANSPORT               0x03

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x1E 0x02 0x81 0x82

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:15.492711  1-003-1[02073]       1-021-1[02217]       ITU  ISUP. -> ANM (09) CIC=00093

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x09 ANM - Answer_Msg

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 OPT.  DATA 0x02 0x04

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               0 terminating_access_non_ISDN

ACCESS TRANSPORT               0x03

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x1E 0x02 0x81 0x82

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

يمكنك أيضا تشغيل الأمر MML tst-cot لتنفيذ إختبار إستمرارية على دائرة محول عن بعد محددة.

- التنسيق: tst-cot:<sig path>:CIC=<number>

- الوصف:

- * مسار SIG—اسم مكون MML لمسار إشارة مكون الإمداد.

- * CIC=<number>—قيمة رقمية تحدد رقم رمز تعريف دائرة ISUP.

على سبيل المثال، يقوم أمر MML هذا بتنفيذ إختبار إستمرارية على c7srv-bru7 ل CIC-2:

PGW2200a mml>tst-cot:c7srv-bru7:cic=2

MGC-01 - Media Gateway Controller 2002-09-19 13:26:51.530 WET

M RTRV

SCNF

"c7srv-bru7"

/* Passed */

;

PGW2200a mml>

من رسالة MGCP CRCX، يمكنك أن ترى CO1 من 2010 هرتز أو [CO2 من 1780 هرتز].

-----------------

MESSAGES DISPLAY

-----------------

Time stamp       Orig IP address      Dest IP address      Prot          Msg  Data

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

13:26:48.590752  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> CRCX 12587 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

C: 1AF

L: e:off

M: recvonly

R: T/co1(N)

S: T/co1

X: 312A

13:26:51.050405  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> CRCX 12587 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

C: 1AF

L: e:off

M: recvonly

R: T/co1(N)

S: T/co1

X: 312A

13:26:51.096961  10.48.84.110:2427    10.48.84.128:2427    MGCP...... -> 200 12587 OK

I: D

v=0

o=- 13 0 IN IP4 10.48.84.110

s=Cisco SDP 0

c=IN IP4 10.48.84.110

t=0 0

m=audio 19198 RTP/AVP 18 0 8 101 102 2 103 4 104 105 106 107 125

99

a=rtpmap:101 G726-16/8000

a=rtpmap:102 G726-24/8000

a=rtpmap:103 G7231-H/8000

a=rtpmap:104 G7231-L/8000

a=rtpmap:105 G729b/8000

a=rtpmap:106 G7231a-H/8000

a=rtpmap:107 G7231a-L/8000

a=rtpmap:125 GnX64/8000

a=rtpmap:99 telephone-event/8000

a=fmtp:99 0-15

a=X-sqn:0

a=X-cap: 1 image udptl t38

13:26:51.120463  3-005-2[06186]       3-005-1[06185]       ITU  ISUP. -> CCR (11) CIC=00002

SLS=02 Pr:0 Ni:NTL

13:26:51.517150  10.48.84.110:2427    10.48.84.128:2427    MGCP...... -> NTFY 4 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

X: 312A

O: T/co1

13:26:51.531608  3-005-2[06186]       3-005-1[06185]       ITU  ISUP. -> REL (0c) CIC=00002  Cause 16 = Normal Call Clearing

SLS=02 Pr:0 Ni:NTL

13:26:51.531939  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> 200 4 OK

C: 1AF

13:26:51.532220  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> DLCX 12589 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

C: 1AF

I: D

R:

S:

X: 312C

13:26:51.577503  10.48.84.110:2427    10.48.84.128:2427    MGCP...... -> 250 12589 OK

P: PS=0, OS=0, PR=0, OR=0, PL=0, JI=0, LA=0

13:26:51.652675  3-005-1[06185]       3-005-2[06186]       ITU  ISUP. -> RLC (10) CIC=00002

SLS=02 Pr:0 Ni:NTL

ملاحظة: إختبار الاستمرارية ليس جزءا من الإصدار الثالث من بروتوكول ISUP في المملكة المتحدة، ورسالة COT ليست رسالة صالحة لهذا البروتوكول.

معلومات ذات صلة

- الملاحظات الفنية للطراز PGW 2200

- أمثلة التكوين ل PGW 2200

- دعم تقنية الصوت

- دعم منتجات الاتصالات الصوتية واتصالات IP

- استكشاف أخطاء خدمة IP الهاتفية من Cisco وإصلاحها

- الدعم الفني - Cisco Systems