المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

تحقق من معلومات CDR على Cisco PGW 2200

معلومات ذات صلة

المقدمة

يشرح هذا المستند كيفية التحقق من إنشاء ملف تسجيل تفاصيل المكالمة (CDR) على Cisco PGW 2200. باستخدام Cisco PGW 2200 الإصدار 9.2(2) والإصدارات الأحدث، يتم إنشاء ملفات CDR على هيئة ملفات ثنائية. في هذه الحالة، يلزمك الحصول على Cisco Billing and Measurements Server (BAMS) الذي يجمع الملفات الثنائية من خلال FTP ويعالجها في ملف بتنسيق Bellcore AMA (BAF) قابل للقراءة. يشرح هذا المستند كيفية التحقق من الملفات الثنائية على Cisco PGW 2200.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يجب أن يكون لدى قراء هذا المستند معرفة بالمواضيع التالية:

- برنامج Cisco Media Gateway Controller Software، الإصدار 9

- Cisco Billing and Measurements Server

- قسم "تكوين إخراج ملف سجل تفاصيل المكالمة" في واجهات الفوترة

المكونات المستخدمة

أسست المعلومة في هذا وثيقة على ال cisco PGW 2200 برمجية إطلاق 9.3 و 9.4.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

تحقق من معلومات CDR على Cisco PGW 2200

أستخدم أداة TAC لاستخدام معلومات CDR لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها أو التحقق من الصحة. كما تقوم هذه الأداة بتحويل تنسيق الحاوية إلى تنسيق txt باستخدام الأمر /opt/toolkit/bin/mgc_toolkit، كما هو موضح في هذا المثال.

ملاحظة: لا يمكن إستخدام هذه الأداة لإنشاء تفاصيل يومية لسجل الفوترة. وذلك لأن وظيفة ProCLSH83.bin (الموجودة ضمن دليل /opt/toolkit/tcl/tclPro1.4/solaris-sparc/bin/) تستخدم نسبة مئوية كبيرة من موارد وحدة المعالجة المركزية. يمكن أن يؤدي إستخدام MGC_Toolkit في برنامج نصي إلى دفع Cisco PGW 2200 إلى الازدحام. إذا كنت ترغب في تحويل الملفات الثنائية لذاكرة CDR من Cisco PGW 2200 لعملاء الفوترة، فاستخدم تطبيق Cisco BAMS لهذا الحل. MGC_TOOLKIT هو جزء فقط لسيناريو أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

Connected to PGW2200A.cisco.com.

Escape character is '^]'.

SunOS 5.8

login: mgcusr

Password:

PGW2200A%  cd /opt/Toolkit/bin/

/opt/Toolkit/bin

mgcusr@PGW2200A% MGC_Toolkit cdrconvert -input /opt/CiscoMGC/var/spool/cdr_20020904155525_008040.bin

Reading the number 1 TLV record in filename:/opt/CiscoMGC/var/spool/cdr_20020904155525_008040.bin

message tag ID is :1090  (File_Header)

message tag 1090 length is : 93

tag ID is :4000   (Ver)

tag 4000 length is :1

Conversion Data Type: BE to IA5

tag 4000 value is : 1

tag ID is :4001   (Create_Tm)

tag 4001 length is :4

Conversion Data Type: BE to DT

tag 4001 value is : Jan 10 2002 GMT 23:07:26

tag ID is :4002   (Call_Ref_ID)

tag 4002 length is :8

Conversion Data Type: BE to HEX

tag 4002 value is : 0X0000000000000000

tag ID is :6001   (File_Start_Time)

tag 6001 length is :4

Conversion Data Type: BE to DT

tag 6001 value is : Jan 10 2002 GMT 23:07:26

!--- Delete the other information, otherwise you will have four pages of information. !--- The tool's MGCC_Toolkit is built to check whether or not the bin files are corrupt.

يمكنك أيضا إصدار الأمر toolbar.sh cdr تحت دليل /opt/toolkit/bin لتلقي المعلومات من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI):

mgc-bru-20%toolbar.sh cdr

ملاحظة: إذا كنت تريد الوصول إلى Cisco PGW 2200 من محطة UNIX، فعليك إصدار الأمر xhost +UNIX (للحصول على وصف لأمر المستخدم هذا، قم بإصدار الأمر man xhost) على محطة UNIX لديك. عند المطالبة، أستخدم اسم مستخدم mgcusr. لديه إعدادات بيئة خاصة لهذا التطبيق.

قم أيضا بإضافة أمر العرض على Cisco PGW 2200، كما هو موضح في هذا المثال:

% telnet pgw2200A

Connected to PGW2200A.cisco.com.

Escape character is '^]'.

SunOS 5.8

login: mgcusr

Password:

PGW2200A%  cd /opt/Toolkit/bin/

mgcusr@PGW2200A% setenv DISPLAY workstation_name:0.0

!--- Replace "workstation_name" with the workstation !--- where you wish to display this application.

mgcusr@PGW2200A% toolbar.sh cdr

هذا مثال على واجهة المستخدم الرسومية التي يتم توفيرها من خلال إصدار الأمر toolbar.sh cdr:

معلومات ذات صلة

- دعم تقنية الصوت

- دعم منتجات الاتصالات الصوتية واتصالات IP

- استكشاف أخطاء خدمة IP الهاتفية من Cisco وإصلاحها

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems