المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

وحدات DOCSIS 3.0 DownStream (DS) PHY النمطية ومعرفات Linecard ذات الصلة

وحدات PHY النمطية ل DOCSIS 3.0 UpStream (US) ومعرفات Linecard ذات الصلة

بطاقة الخط Cylons-R Remote PHY (RPHY) Linecard

المشرفون (SUP) وبطاقات الواجهة المادية للمشرف (PICs)

معلومات إضافية

المقدمة

يصف هذا المستند معرفات أجزاء (PIDs) أجهزة (HW) برنامج Cisco IOS® XE (SW) الإصدار الأخير من دعم الإصدار ل cBR-8 End-Sale (EoS).

المشكلة

يمكن أن يكون من الصعب تحديد متى يتم إيقاف دعم برنامج Cisco IOS XE SW ل cBR-8 EOs HW المحدد. يجب أن يتم اشتقاق هذا من خلال ربط تواريخ EoS الموضحة في إشعار EoS الخاص بالأجهزة مع مراجعة مستندات ملاحظات الإصدار وأدلة ترقية البرامج لعدة إصدارات cBR-8 من Cisco IOS XE. عند نشر إشعار EoS cBR-8 HW، فإن الإصدار الأخير من برنامج cBR-8 Cisco IOS XE SW الذي يدعم معرفات EoS غير معروف بعد. تحدد ملاحظات الإصدار الخاصة بالإصدار لبرنامج Cisco IOS XE SW-8 الحد الأدنى لإصدارات البرامج الثابتة (FW) المطلوبة أو الموصى بها لمكونات الأجهزة التي يدعمها هذا الإصدار المحدد. عندما يتم إيقاف دعم Cisco IOS XE لمعرف حماية مستوى التحكم (HW) cBR-8، يمكن أن تحذف ملاحظات الإصدار ودليل ترقية البرامج لذلك الإصدار مكون EoS للأجهزة ولكن لا تشير إليه بشكل محدد على أنه لم يعد مدعوما.

الحل

يتم تحديد آخر إصدار من برنامج Cisco IOS XE يدعم معرف حماية الأجهزة (PID) cBR-8 EoS في آخر عمود دعم إصدار SW من كل جدول في هذا القسم. لا يتم دعم إستخدام معرف HW الخاص بنظام EoS وإمكانية التشغيل البيني مع أي إصدار لاحق من Cisco IOS XE بشكل رسمي. يتم تحديد معرف إصدار HW (VID) الأخير من Linecard الذي يدعم وحدات EoS PHY بالإضافة إلى آخر HW VID لبطاقة Cylons-R Remote PHY Linecard في عمود دعم HW VID الأخير من Linecard لكل جدول في هذا القسم.

وحدات DOCSIS 3.0 DownStream (DS) PHY النمطية ومعرفات Linecard ذات الصلة

معرفات المنتج

إشعار EoS

إصدارات DS PHY FW الأخيرة

آخر دعم لإصدار SW

دعم Last Linecard HW VID

اليوم الأخير من دعم الأجهزة

CBR-D30-DS-MOD

cBR-D30-DS-MOD=

cBR-LC-8D30-16U30

cBR-LC-8D30-16U30=

أنظمة EoS للوحدة النمطية D3.0 DS PHY

Gemini 1 PSOC: 3.9

Gemini 1 CPLD: 0.7

Gemini 1 Micro: 1.e

Gemini 1 FPGA: 2.F

16٫7٫1 مليا

الطراز V08

30 يونيو، 2022 م

وحدات PHY النمطية ل DOCSIS 3.0 UpStream (US) ومعرفات Linecard ذات الصلة

معرفات المنتج

إشعار EoS

آخر دعم لإصدار SW

دعم Last Linecard HW VID

اليوم الأخير من دعم الأجهزة

cBR-D30-US-MOD

cbr-D30-US-MOD=

cBR-4D31-16U30-SP=

cBR-8D31-16U30-SP=

cBR-LC-4D31-16U30

cBR-LC-4D31-16U30=

cBR-LC-8D31-16U30

cBR-LC-8D31-16U30=

أنظمة EoS للوحدة النمطية D3.0 US PHY

16٫12٫1 هرتز 2

الطراز V08

30 سبتمبر، 2025 م

بطاقة الخط Cylons-R Remote PHY (RPHY) Linecard

PID

إشعار EoS

آخر دعم لإصدار SW

دعم Last Linecard HW VID

اليوم الأخير من دعم الأجهزة

cBR-CCAP-LC-40G-R

cBR-CCAP-LC-40G-R=

cbr-lc-40g-r-sp=

سايلونز-r EoS

الإصدار المستقبلي الذي سيتم تحديده

الطراز V08

30 سبتمبر، 2025 م

المشرفون (SUP) وبطاقات الواجهة المادية للمشرف (PICs)

PID

إشعار EoS

آخر دعم لإصدار SW

اليوم الأخير من دعم الأجهزة

cBR-CCAP-SUP-60G

cBR-CCAP-SUP-60G=

SUP60 EOs

16٫12٫1 هرتز 2

30 سبتمبر، 2025 م

cBR-CCAP-SUP-160G

cBR-CCAP-SUP-160G=

cbr-sup-160G-bun

SUP160 EOs

الإصدار المستقبلي الذي سيتم تحديده

28 فبراير، 2027 م

cbr-sup-8x10G-PIC

cbr-sup-8x10g-pic=

cBR-8x10G-PIC-BUN

SUP PIC 8x10 EOs

الإصدار المستقبلي الذي سيتم تحديده

28 فبراير، 2027 م

معلومات إضافية

- إشعارات نهاية العمر الافتراضي ونهاية البيع - Cisco Systems

- ملاحظات إصدار cBR-8 - Cisco Systems

- أدلة ترقية وتثبيت cBR-8 - سيسكو سيستمز

- دليل تثبيت الأجهزة cBR-8: كيفية طلب شراء شراء - أنظمة Cisco

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems