المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الإجراء

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء تغيير مستخدم مسؤول التطبيق الافتراضي في Cisco Unity Connection (CUC).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة من CUC.

المكونات المستخدمة

أسست المعلومة في هذا وثيقة على CUC 8.x وأعلى.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الإجراء

أكمل الخطوات التالية لتغيير اسم مستخدم مسؤول التطبيق الافتراضي:

الخطوة 1. إسترداد objectID الخاص بمستخدم مسؤول التطبيق الافتراضي من قاعدة بيانات Unity Connection.

admin:run cuc dbquery unitydirdb select name, value from vw_configuration where name='DefaultAdministrator'

name                  value

--------------------  ------------------------------------

DefaultAdministrator  03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e

الخطوة 2. إسترداد الاسم المستعار المقترن بمعرف كائن مسؤول التطبيق الافتراضي.

admin:run cuc dbquery unitydirdb select alias,objectid from vw_user where objectid='03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e'

alias  objectid

-----  ------------------------------------

admin  03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e

الخطوة 3. قم بتحديث علامة القراءة فقط الخاصة بالمستخدم الافتراضي لمسؤول التطبيق لجعله قابلا للتحرير.

admin:run cuc dbquery unitydirdb update tbl_user set readonly='0' where objectid='03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e'

Rows: 1

الخطوة 4. قم بتحديث المستخدم الافتراضي لمسؤول التطبيق والعنوان(pmailname@domain) في قاعدة بيانات Unity Connection. أختر اسم المستخدم المطلوب. في هذا المثال، يتم تحديث المسؤول إلى cucadmin.

admin:run cuc dbquery unitydirdb execute procedure csp_usermodify(pobjectid='03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e',palias='cucadmin',pdisplayname='cucadmin',pmailname='cucadmin')

Rows: 0

الخطوة 5. إستردت التقصير تطبيق مدير إسم وطبق من ال cisco CallManager (CCM) قاعدة معطيات.

admin:run sql select name, pkid from applicationuser

name                pkid

=================== ====================================

admin               06bae444-79f0-34bc-0b73-042e90ad941b

CCMSysUser          ffd322cd-a1c9-48ce-b23f-6d9475e3547e

WDSysUser           a3d8edb3-8dcd-4e70-a662-dc9afa7f81d3

CCMQRTSysUser       a024f7be-4f36-4373-80dc-a45cb4b891b9

IPMASysUser         d0b9ceb0-d752-46df-96b6-68d37aed70eb

WDSecureSysUser     aaecf22c-ba36-4afd-a8b1-85fb4f02c04f

CCMQRTSecureSysUser 3f2bd34b-c7a1-4b04-a6d4-f75c24c05782

IPMASecureSysUser   bd18e867-2c47-4a60-8740-83c36f178e99

TabSyncSysUser      826888c4-ef7b-48ea-99ba-a86de6c3b369

CUCService          c06dd551-7d3a-4d85-bae9-c450ff03b151

ملاحظة: عند إعادة إنشاء خادم CUC باستخدام اسم مستخدم جديد لمسؤول التطبيق وإجراء إستعادة نظام إسترداد البيانات بعد الكوارث (DRS) على النظام، يتم تحديث قاعدة بيانات CUC باسم المستخدم القديم. ومع ذلك، لا تزال قاعدة بيانات CCM تحتوي على اسم المستخدم الجديد.

الخطوة 6. قم بتحديث قاعدة بيانات CCM باستخدام مستخدم مسؤول التطبيق الجديد إذا كان الإدخال مختلفا.

admin:run sql update applicationuser set name='cucadmin' where pkid='06bae444-79f0-34bc-0b73-042e90ad941b'

Rows: 1

الخطوة 7. تغيير كلمة مرور مستخدم مسؤول التطبيق.

admin:utils cuc reset password cucadmin

Enter password:

Re-enter password:

cucadmin

09/10/2016 07:46:00.012 : Update SUCCEEDED

الخطوة 8. تأكيد أن نوع التشفير هو 4 لمصادقة ويب لمستخدم مسؤول التطبيق الافتراضي (CreditType 3 هو لكلمة مرور تطبيق ويب).

admin:run cuc dbquery unitydirdb select credentialtype,credentials,encryptiontype,objectid from vw_credential where userobjectid='03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e'

credentialtype  credentials                                                       encryptiontype  objectid

--------------  ----------------------------------------------------------------  --------------  ------------------------------------

3               06ab0cd9a8d8bcc1d7ff4999a2e42cbaebc0f5b2a4e87d27cca8b6dcfa351d73  4               6e871c82-e512-43f9-8134-211324ce2716

4               57346139caa53dab4f0eb08f18f70e20527e65fb                          3               f54833e7-8fc3-4e6e-8987-b12417f8d440

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.