المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

تكوين CUCM

تكوين CUSM

دمج CUCM مع CUSM

تكوين بوابات SRST/CME

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تكوين Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony (SRST) Manager (CUSM) للتكامل مع مدير الاتصالات الموحدة (CUCM) من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco Call Manager Express (CME)

- CUCM

- وسادة

- SRST

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- CUSM المثبت من قالب تطبيق المحاكاة الافتراضية المفتوح (OVA)

- CUCM الإصدار 8.6 أو إصدار أحدث

- CME الإصدار 8.6 أو إصدار أحدث

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يعمل CUSM كجزء من حل Cisco Enhanced Survivable Remote Site Telephony (E-SRST).

توفر حلول SRST و E-SRST وظائف الهاتف في مواقع الفروع البعيدة أثناء حالات انقطاع التيار بشبكة WAN المؤقتة التي تمنع الاتصال بين الموقع المركزي وموقع الفرع.

التكوين

يصف هذا القسم كيفية تكوين CUSM والمكونات المرتبطة للتكامل مع CUCM.

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للحصول على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا القسم.

تكوين CUCM

أتمت هذا steps in order to شكلت ال CUCM للتكامل مع CUSM:

1. قم بتسجيل الدخول إلى CUCM.

2. قم بإنشاء مستخدم تطبيق، ثم قم بتعيين دور الوصول القياسي إلى AXL API:

3. دخلت العرض شبكة ال0 أمر in order to دققت ما إذا ال CUCM عينت عن طريق مؤهل كامل domain name (FQDN) (مثل CCMpub.cisco.com). يجب تحديد خادم CUCM عبر FQDN.

4. تأكد من أن خادم نظام اسم المجال (DNS) الذي تحتوي النقاط CUCM عليه على البحث العكسي والأمامي الذي تم تكوينه لاسم مضيف CUCM أو عنوان IP. وإذا لم يحدث هذا فإن التكامل مع معيار CUSM سوف يفشل.

5. قم بتكوين تجمعات الأجهزة على CUCM حتى يتمكن CUSM من إسترداد مراجع SRST المقترنة بتجمعات الأجهزة وتوفير المواقع بشكل مناسب.

تكوين CUSM

أتمت هذا steps in order to شكلت CUSM:

1. انتقل إلى معالج إعداد CUSM وحدد إعدادات إدارة SRST العمومية:

1. قم بتعريف تفضيل إعداد الطيار للبريد الصوتي، ثم انقر التالي.

2. حدد ما إذا كنت ترغب في دمج مدير SRST وموجهات موقع الفرع عبر أمان طبقة النقل (TLS)، ثم انقر فوق إنهاء.

2. انتقل إلى النظام> إعدادات نظام اسم المجال.

3. إضافة خادم DNS.
ملاحظة: تأكد من أن خادم DNS لديه إدخالات للأمام والعكس لاسم مضيف CUCM أو عنوان IP.

4. قم بإضافة اسم المضيف والمجال الخاصين بمدير الفئة.

5. طقطقة يطبق.

6. تكوين إعدادات بروتوكول وقت الشبكة (NTP).
ملاحظة: هذه الخطوة إختيارية في هذه المرحلة، حيث يمكن تغييرها بعد الدمج.

7. انقر على شهادات TLS الموثوق بها (تأمين طبقة النقل).

8. انسخ شهادة tomcat.pem أو tomcat.der من CUCM إلى CUSM من أجل دمج الاثنين بنجاح عبر طبقة XML الإدارية (AXL). يمكن نسخ شهادة TLS ولصقها من CUCM مباشرة، أو يمكنك تنزيل الملف من CUCM وتحميله يدويا إلى CUSM.
ملاحظة: إذا قمت بنسخ/لصق الشهادة، أستخدم شهادة tomcat.pem. إذا أخترت تحميل الشهادة يدويا، أستخدم شهادة tomcat.der.

9. تأكد من أن الشهادة لها الاسم العام الصحيح (CN)، ويجب أن تتضمن اسم المضيف واسم المجال:

إذا لم يعكس CN اسم المضيف واسم المجال، فستواجه على الأرجح هذا الخطأ:

دمج CUCM مع CUSM

أكمل الخطوات التالية من أجل دمج CUCM مع CUSM:

1. من CUSM، انقر فوق تكوين وحدد وكلاء المكالمات المركزية.

2. أدخل اسم المضيف/عنوان IP الخاص بخادم CUCM.

3. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بمستخدم التطبيق الذي أنشأته على CUCM.

4. أدخل معلومات مجموعة CUCM.
ملاحظة: هناك خيار لإضافة خادم Publisher والمشترك عند هذه النقطة أيضا.

5. قم بتكوين الجدول وفقا ل CUSM الذي سيقوم باستطلاع CUCM عبر AXL للحصول على أي تغييرات في التكوين أو تحديثات.

6. قم بتمكين CUCM.

ملاحظة: على الرغم من أنه يمكنك إضافة خادم ناشر ومشترك، إلا أن CUSM لا يتبادل رسائل الاحتفاظ مع الخادمين. وهو يحاول فقط الاتصال بالخوادم عند محاولة إسترداد مراجع SRST بالقوة أو عندما يتطلب جدول الوقت الذي تم تكوينه على CUSM الاتصال ب CUCM.

تكوين بوابات SRST/CME

وتتوفر لدى الهيئة القدرة على توفير المواقع على النحو التالي:

- إي-سرست

- SRST فقط (إستدعاء-manager-إحتياطي)

- القوالب المخصصة التي تقوم بتكوينها

أتمت هذا steps in order to شكلت ال srst بوابة/CME:

1. قم بتمكين عبارة HTTP للعمل كخادم (خادم IP HTTP).

2. تكوين Telnet أو القشرة الآمنة (SSH).

ملاحظة: يجب تكوين SSH إذا كنت تستخدم TLS بين البوابة و CUSM.

يقوم CUSM بإكمال بقية التكوين الخاص بك استنادا إلى إختيار التزويد الخاص بك للموقع (SRST فقط، E-SRST، أو استنادا إلى قالب مخصص).

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.