المحتويات

المقدمة

تمكين سجلات التتبع

من واجهة المستخدم الرسومية

من واجهة سطر الأوامر

مجموعة سجل التتبع

من واجهة المستخدم الرسومية

من واجهة سطر الأوامر

من نظام الملفات العامة (PFS)

تسجيل دخول رسائل SIP

معلومات تخزين السجلات

COp 9. 0 والإصدارات الأحدث

إصدارات CUSP التي تسبق الإصدار 9.0

مجموعة السجلات في CUSP الإصدار 10.2.1

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند الخيارات المختلفة المتاحة في وكيل SIP الموحد (CUSP) من Cisco لتمكين سجلات التتبع وتجميعها. يمكن تمكين المسارات وتجميعها إما من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) أو واجهة سطر الأوامر (CLI). يشرح هذا المستند كل إجراء بالتفصيل.

تمكين سجلات التتبع

من واجهة المستخدم الرسومية

1. قم بتسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية (CUP) (http://<عنوان IP للوحدة النمطية CUSP>/).

2. انتقل إلى أستكشاف أخطاء < التتبع وإصلاحها.

3. حدد مربع تمكين التتبع، ثم حدد المكون (المكونات) المطلوب لاستكشاف المشكلة وإصلاحها وتعيين المستوى إلى تصحيح الأخطاء.

4. انقر فوق تحديث بعد إجراء التغييرات المطلوبة.

من واجهة سطر الأوامر

1. قم بالوصول إلى الوحدة النمطية CUSP وانتقل إلى وضع CUSP.

Router#service-module sM 2/0 session

Trying 10.106.122.8, 2131 ... Open

CUSP# cusp

CUSP(cusp)#

2. لتمكين التتبع، قم بتنفيذ الأمر trace enable:

CUSP(cusp)# trace enable

3. حدد مكون CUSP المطلوب وقم بتعيين مستوى التتبع على تصحيح الأخطاء.

4. أنت تحتاج أن يكرر الأمر سابق in order to مكنت يضبط لمكونات متعددة.

5. يمكنك عرض إعداد التتبع الحالي باستخدام الأمر show trace options.

مجموعة سجل التتبع

من واجهة المستخدم الرسومية

1. قم بتسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) CUSP.

2. انتقل إلى أستكشاف الأخطاء وإصلاحها > ملف السجل. يعرض هذا السجلات المجمعة. يمكنك إما عرض الملف أو تنزيله.

ملاحظة: CUSP، الإصدار 8.5(5) وفيما بعد يوفر الخيار لمسح المخزن المؤقت للسجل من واجهة المستخدم الرسومية (GUI). إذا كان إصدار CUSP أقدم من الإصدار 8.5(5)، فيجب مسح السجلات يدويا باستخدام واجهة سطر الأوامر.

3. دخلت in order to أمسحت ال log مع ال CLI، هذا أمر:

CUSP(cusp)# clear trace log

من واجهة سطر الأوامر

1. أستخدم هذا الأمر لعرض محتوى السجل:

2. اضغط على Ctrl+C لكسر التمرير.

3. إستخدام سجل تتبع العرض | p من أجل إظهار مخرجات التتبع صفحة تلو الأخرى.

من نظام الملفات العامة (PFS)

هناك طريقة أخرى لجمع سجلات التتبع. هذا من ملفات PFS، وهو نظام الملفات الذي يتم تشغيل CUSP عليه. يمكن الوصول إلى PFS باستخدام FTP.

1. قم بإنشاء اسم مستخدم وقم بتعيين امتياز PFS لهذا المستخدم.

2. قم بالوصول إلى عنوان URL هذا باستخدام بيانات الاعتماد المحددة في الخطوة السابقة. يمكنك تنزيل ملفات .log التي تحتوي على سجل التتبع. ftp://<ip of CUSP>/CUSP/log/trace/

تسجيل دخول رسائل SIP

بالإضافة إلى سجلات التتبع المذكورة في الأقسام السابقة، تتوفر أيضا سجلات رسائل بروتوكول بدء جلسة العمل (SIP) في CUSP. يعرض هذا السجل رسائل SIP التي تدخل وتخرج من CUSP فقط. أنت يستطيع مكنت SIP رسالة سجل من ال gui.

1. انتقل إلى أستكشاف الأخطاء وإصلاحها > سجلات رسائل SIP > عناصر التحكم.

2. لعرض سجلات رسائل SIP، انتقل إلى أستكشاف الأخطاء وإصلاحها > سجلات رسائل SIP > مكالمات البحث.

ملاحظة: لعرض كيفية معالجة CUSP لأساليب SIP، مثل جداول المسارات والتطبيع، يلزم وجود سجلات تتبع.

معلومات تخزين السجلات

COp 9. 0 والإصدارات الأحدث

في الإصدار 9 من CUSP (Virtual CUSP) والإصدارات الأحدث، يمكن زيادة حجم المخزن المؤقت للسجل حتى 5 جيجابايت. في هذا الإصدار، يمكنك توفير مساحة على القرص لتخزين السجلات وعدد ملفات السجل.

فيما يلي التكوين الذي يعمل على تعيين حجم السجل على 5 جيجابايت وعدد الملفات على 500.

توصي Cisco بأن يكون كل ملف سجل 10 ميجابايت للحصول على أداء أفضل.

إصدارات CUSP التي تسبق الإصدار 9.0

في الإصدارات الأقدم من CUSP، يتم تعيين حجم المخزن المؤقت للسجل على 200 ميجابايت، في CUSP 8.5.8 وفيما بعد يمكنك إستخدام أمر تتبع السجل وزيادته إلى 5 جيجابايت:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cusp/rel8_5/cli_commands/cli_commands/cusp_exec_cmds.html#63802

مجموعة السجلات في CUSP الإصدار 10.2.1

في الإصدار 10.2.1، هناك تحديد للبرامج مع تدوير السجل.

لا تتم كتابة السجلات الجديدة إذا امتلأ المخزن المؤقت بالإصدار 10.2.1 من CUSP.

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvs47162    أحلت 10.2.1v1 إطلاق بطاقة ل هذا خلل يثبت.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cusp/rel10_2/releasenotes/cusprn102.html#Cisco_Concept.dita_4e7c4d6b-10ed-4bcf-901c-019500ba20c7

تم إصلاح هذه المشكلة في 10.2.1 v1 أو تصحيحات أحدث.

بمجرد إجراء الترقية إلى الإصدار v1 أو الإصدار الأحدث، لتجميع أحدث السجلات، أستخدم واجهة سطر الأوامر (CLI) أو واجهة المستخدم الرسومية (GUI) فقط، نظرا لأن بروتوكول SFTP (مستخدم ملفات PFS) لا ينعكس في أحدث السجلات.

تجميع السجلات من خلال CLI:

1. أستخدم الأمر "show log" لعرض أحدث ملفات السجل

2. انسخ الملف إلى خادم SFTP

CUSP# copy log <logfilename> url sftp://<username>:<password>@<ftphost>/path/to/filename

تجميع السجلات من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI):

واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل CUSP: أستكشاف الأخطاء وإصلاحها > Cisco Unified SIP Proxy > ملف السجل > تنزيل ملف السجل

إذا قام المستخدم بتثبيت vCUSP جديد وتحسينات للإصدار 10.2.1v1 أو إصدار أحدث قبل امتلاء المخزن المؤقت، يمكن تجميع السجلات من خلال أي آلية لجمع السجلات ولا تتم مواجهة المشكلة أبدا.

معلومات ذات صلة

- مثال تكوين CUSP

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems