المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تغيير لغة العرض في Cisco Unified Attendant Console Advanced Client.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- وحدة تحكم الطلب التلقائي الموحدة Cisco Unified Attendant Console الإصدار المتقدم

المكونات المستخدمة

- Cisco Unified Attendant Console Advanced Client 14.0.2

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يدعم العميل المتقدم لوحدة تحكم الطلب التلقائي الموحدة Cisco Unified Attendant Console العديد من لغات العرض لاستيعاب المشغلين الذين يعملون في مناطق أو بيئات لغات مختلفة.

بمجرد تثبيت التطبيق، توجد طريقتان مختلفتان لتغيير لغة العرض:

1. قم بتعديل ملفات التطبيق.

2. أعد تثبيت التطبيق وحدد اللغة المطلوبة.

التكوين

الخطوة 1. الخروج من عميل وحدة تحكم الطلب التلقائي.

الخطوة 2. افتح ملف Windows واستكشف المسار "٪ProgramData٪\Cisco\CUACA". تستخدم ProgramData لتكون مجلدا مخفيا بشكل افتراضي.

الخطوة 3. افتح ملف OPR.cfg في محرر نصوص.

الخطوة 4. قم بتعديل DefaultLanguage="English" إلى قيمة اللغة المطلوبة وقم بحفظ التغييرات. معلومات اللغات مدرجة في هذا الجدول:

ملف CFG للمشغل

اللغة (المحلية)

عربية

العربية (السعودية)

صيني مبسط

الصينية (PRC) [اللغة الصينية المبسطة]

صيني تقليدي

الصينية (تايوان) [الصينية التقليدية]

دانماركي

دانماركي

هولندية

الهولندية (هولندا)

الإنجليزية

الإنجليزية

الفرنسية

الفرنسية (الباريسية)

الألمانية

الألمانية

إيطالي

إيطالي

اليابانية

اليابانية

كوري

كوري

برتغالي

البرتغالية (البرتغال)

روسي

روسي

الإسبانية

الإسبانية (التقليدية)

السويدية

السويدية

الخطوة 5. افتح عميل وحدة تحكم الطلب التلقائي.