المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

إضافة جهاز نسخ إحتياطي عبر إجراء واجهة المستخدم الرسومية

إضافة جهاز نسخ إحتياطي عبر إجراء واجهة سطر الأوامر

تحليل السجل لإضافة جهاز نسخ إحتياطي

بدء تشغيل النسخ الاحتياطي اليدوي من خلال إجراء واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

بدء النسخ الاحتياطي اليدوي من خلال إجراء واجهة سطر الأوامر

تمكين النسخ الاحتياطي المجدول عبر إجراء واجهة المستخدم الرسومية

تمكين النسخ الاحتياطي المجدول عبر إجراء واجهة سطر الأوامر

CUCM حذف مثال نسخ إحتياطي قديم

تحليل السجل الخاص بالنسخ الاحتياطي الجديد الناجح الذي تم إنشاؤه والنسخ الاحتياطي القديم الذي تم حذفه

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء إضافة جهاز نسخ إحتياطي إلى مدير الاتصالات الموحدة (CUCM) من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- مدير الاتصالات الموحدة من Cisco (CUCM)

- إدارة خادم بروتوكول نقل الملفات الآمن (SFTP)

المكونات المستخدمة

- Cisco Unified Communications Manager 11.5

- خادم Linux SFTP

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

إن الهدف من النسخ الاحتياطية المتوفرة في بيئتك مع أي برنامج هو أن تكون قادرا على الاسترداد في حالة وقوع كارثة. تعتبر عمليات النسخ الاحتياطي مهمة لمنع فقدان البيانات في حالة تلف البرامج أو فشل الأجهزة أو حدوث كوارث طبيعية.

مخطط CUCM و SFTP كما هو موضح في الصورة:

التكوين

إضافة جهاز نسخ إحتياطي عبر إجراء واجهة المستخدم الرسومية

الخطوة 1. انتقل إلى CUCM > نظام إستعادة البيانات بعد الكوارث > النسخ الاحتياطي > جهاز النسخ الاحتياطي وانقر فوق إضافة جديد كما هو موضح في الصور:

الخطوة 2. أضف اسم جهاز النسخ الاحتياطي وعنوان IP واسم المسار واسم المستخدم وكلمة المرور كما هو موضح في الصور:

- يجب أن يكون عنوان IP هو خادم SFTP الوجهة حيث يتم تخزين النسخ الاحتياطية.

- اسم المسار هو الدليل الموجود داخل خادم SFTP حيث يتم تخزين النسخ الاحتياطية.

- يجب أن يكون اسم المستخدم وكلمة المرور موجودين داخل خادم SFTP لأغراض المصادقة.

- يجب تعيين عدد النسخ الاحتياطية التي سيتم تخزينها في دليل الشبكة إلى عدد النسخ الاحتياطية التي يجب الاحتفاظ بها داخل دليل SFTP.

عند الانتهاء، انقر فوق حفظ.

تأكيد نجاح التحديث كما هو موضح في الصورة:

إضافة جهاز نسخ إحتياطي عبر إجراء واجهة سطر الأوامر

الخطوة 1. قم بتأمين Shell (SSH) في عنوان IP الخاص بناشر CUCM وصادق مع اسم مستخدم نظام التشغيل (OS) وكلمة المرور كما هو موضح في الصور:

الخطوة 2. أضف جهاز النسخ الاحتياطي مع الصياغة: يقوم جهاز التخزين المؤقت للاستعادة بإضافة شبكة <اسم جهاز النسخ الاحتياطي> <المسار> <ip-address الخاص بالخادم البعيد> <username> [عدد النسخ الاحتياطية] كما هو موضح في الصورة:

في وقت إجراء إضافة جهاز نسخ إحتياطي هذا، تحدث هذه الخطوات في CUCM:

1. الاتصال بخادم SFTP والمصادقة

2. نقل ملف إختبار إلى الدليل

3. قطع الاتصال بخادم SFTP

4. الاتصال بخادم SFTP والمصادقة

5. حذف ملف الاختبار في الدليل

6. قطع الاتصال بخادم SFTP

ملاحظة: في حالة فشل أي من هذه الخطوات، يتعذر على CUCM إضافة جهاز النسخ الاحتياطي.

تحليل السجل لإضافة جهاز نسخ إحتياطي

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

تم إرسال طلب UpdateDestination لإضافة وجهة نسخ إحتياطي جديدة

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2018-12-24 11:39:22,494 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfMessageValidator.validateMessage(): Starting introspection for Message ID = 3200 Message Body =

========== BEGIN msgSubUpdateDestination_REQ ==========

devicepath     : /UCM/Backups/

devicetype      : NETWORK

hostname  : 192.X.X.250

m_iBackupSetCount : 1

password : 8f5fcb108a798014abff9ab4fc006f2a83027d6c858f0ac9b2720a32ba1b8d3c

storagelocationname  : TAC-Backup

username   : cisco

version : 1.0.0

schedules : []

========== END msgSubUpdateDestination_REQ ==========

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

يحاول CUCM الاتصال بخادم SFTP

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2018-12-24 11:39:23,168 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfUtils:establishSftpConnection: Trying to connect to the SFTP server.

2018-12-24 11:39:23,171 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfUtils:establishSftpConnection: Connecting SFTP server...

++++++++++++++++++++++++++++

تم إكمال المصادقة بنجاح

++++++++++++++++++++++++++++

2018-12-24 11:39:23,373 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfUtils:establishSftpConnection: Authentication Completed Successfully, connected to remote server. Now opening a SFTP channel.

2018-12-24 11:39:23,580 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfUtils:sftpPutFile: SSH Authentication success for user cisco on 192.X.X.250

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

يقوم CUCM بنقل الملفات من: /common/drf/d3-sb-11pub_dUmI_DRF إلى الخادم: 192.x.250 /UCM/Backup/d3-sb-11pub_dUmI_DRF

يتم القيام بذلك لتأكيد ما إذا كان CUCM لديه امتيازات القراءة/الكتابة.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2018-12-24 11:39:23,581 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfUtils:sftpPutFile: Transferring files from: /common/drf/d3-sb-11pub_dUmmI_Drf to the server: 192.X.X.250 /UCM/Backups/d3-sb-11pub_dUmmI_Drf

2018-12-24 11:39:23,581 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfSftpProgressMonitor:: STARTING: 0 /common/drf/d3-sb-11pub_dUmmI_Drf -> /UCM/Backups/d3-sb-11pub_dUmmI_Drf total: 0

++++++++++

اكتملت عملية نقل الملفات

++++++++++

2018-12-24 11:39:23,585 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfSftpProgressMonitor:: ...File Transfer Completed

++++++++++++

يقوم CUCM بإغلاق ChannelSftp..

++++++++++++

2018-12-24 11:39:23,586 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfUtils:closeSFTPConnections: Closing ChannelSftp...

2018-12-24 11:39:23,586 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfUtils:closeSFTPConnections: Disconnecting Channel...

2018-12-24 11:39:23,586 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfUtils:closeSFTPConnections: Closing Session...

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

يحاول CUCM الاتصال بخادم SFTP

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2018-12-24 11:39:23,586 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfUtils:establishSftpConnection: Trying to connect to the SFTP server.

2018-12-24 11:39:23,587 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfUtils:establishSftpConnection: Connecting SFTP server...

++++++++++++++++++++++++++++

تم إكمال المصادقة بنجاح

++++++++++++++++++++++++++++

2018-12-24 11:39:23,733 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfUtils:establishSftpConnection: Authentication Completed Successfully, connected to remote server. Now opening a SFTP channel.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

يقوم CUCM بحذف الملفات /UCM/Backup/d3-sb-11pub_dUmI_DRF من الخادم: 192.X.250

يتم القيام بذلك لتأكيد ما إذا كان CUCM لديه امتيازات القراءة/الكتابة.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2018-12-24 11:39:24,277 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfUtils:sftpDeleteFile: Deleting files /UCM/Backups/d3-sb-11pub_dUmmI_Drf from the server: 192.X.X.250

+++++++++

تم الحذف بنجاح

+++++++++

2018-12-24 11:39:24,277 INFO [NetMessageDispatch] - drfutils.sftpDeleteFiles: Successfully deleted /UCM/Backups/d3-sb-11pub_dUmmI_Drf on the Server 192.X.X.250

++++++++++++

يقوم CUCM بإغلاق ChannelSftp..

++++++++++++

2018-12-24 11:39:24,278 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfUtils:closeSFTPConnections: Closing ChannelSftp...

2018-12-24 11:39:24,278 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfUtils:closeSFTPConnections: Disconnecting Channel...

2018-12-24 11:39:24,278 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfUtils:closeSFTPConnections: Closing Session...

2018-12-24 11:39:24,278 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfUtils:isSftpLocationAccessible: Closing SFTP Client...

بدء تشغيل النسخ الاحتياطي اليدوي من خلال إجراء واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

الخطوة 1. انتقل إلى CUCM > نظام إستعادة البيانات بعد الكوارث > النسخ الاحتياطي > النسخ الاحتياطي اليدوي كما هو موضح في الصور:

الخطوة 2. حدد جهاز النسخ الاحتياطي، والميزات التي سيتم نسخها إحتياطيا ثم انقر فوق بدء. لهذا المثال، يتم نسخ ميزة UCM فقط إحتياطيا كما هو موضح في الصورة:

- عندما تكون النسخة الاحتياطية قيد التقدم، سترى إشارة حالة كما هو موضح في الصورة:

- عند اكتمال النسخ الاحتياطي، سترى رسالة نجاح تشير إلى اكتمال النسخ الاحتياطي في CUCM كما هو موضح في الصورة:

- عند اكتمال النسخ الاحتياطي، سترى ملفات .tar في دليل SFTP كما هو موضح في الصورة. يتم إستخدام هذه الملفات لاحقا، إذا كانت الاستعادة مطلوبة:

بدء النسخ الاحتياطي اليدوي من خلال إجراء واجهة سطر الأوامر

الخطوة 1. قم بتأمين Shell (SSH) في عنوان IP الخاص بناشر CUCM وصادق باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور نظام التشغيل كما هو موضح في الصورة:

الخطوة 2. ابدأ النسخ الاحتياطي اليدوي باستخدام صياغة الأمر: إستخدام شبكة النسخ الاحتياطي بعد الكوارث_الاسترداد <featureList> <اسم جهاز النسخ الاحتياطي> كما هو موضح في الصورة:

- عندما تكون النسخة الاحتياطية قيد التقدم، سترى إشارة حالة باستخدام صياغة الأمر: باستخدام النسخ الاحتياطي لحالة ما بعد الاسترداد كما هو موضح في الصورة:

- عند اكتمال النسخ الاحتياطي، سترى رسالة نجاح باستخدام صياغة الأمر: باستخدام النسخ الاحتياطي لحالة الكوارث_الاسترداد كما هو موضح في الصورة:

تمكين النسخ الاحتياطي المجدول عبر إجراء واجهة المستخدم الرسومية

الخطوة 1. انتقل إلى CUCM > نظام إستعادة البيانات بعد الكوارث > النسخ الاحتياطي >مجدول >> إضافة جديد كما هو موضح في الصور:

الخطوة 2. قم بإضافة اسم لمهمة النسخ الاحتياطي التلقائي كما هو موضح في الصورة:

الخطوة 3. تحديد جهاز نسخ إحتياطي

الخطوة 4. حدد الميزات التي سيتم نسخها إحتياطيا

الخطوة 5. أختر تاريخ بدء واختر التردد:

الخطوة 6. حفظ

الخطوة 7. تمكين النسخ الاحتياطي المجدول:

تمكين النسخ الاحتياطي المجدول عبر إجراء واجهة سطر الأوامر

الخطوة 1. قم بتأمين Shell (SSH) في عنوان IP الخاص بناشر CUCM وصادق باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور نظام التشغيل كما هو موضح في الصورة:

الخطوة 2. إضافة النسخ الاحتياطي المجدول باستخدام صياغة الأمر: <schedulename><deviceName><featureList><datetime><datetimeالتردد> كما هو موضح في الصورة:

الخطوة 3. قم بتمكين النسخ الاحتياطي المجدول باستخدام صياغة الأمر: باستخدام جدول ما بعد الكوارث_الاسترداد enable <schedulename> كما هو موضح في الصورة:

CUCM حذف مثال نسخ إحتياطي قديم

تكوين جهاز النسخ الاحتياطي مع عدد عمليات النسخ الاحتياطي التي تم تعيينها على 1 كما هو موضح في الصورة:

يتوفر دليل النسخ الاحتياطي مع نسخة إحتياطية واحدة فقط (16 ملفا) كما هو موضح في الصورة:

يبدأ CUCM أولا في نقل ملفات النسخ الاحتياطي قبل حذف النسخ الاحتياطي القديم (يصل إلى 32 ملف):

بمجرد اكتمال النسخ الاحتياطي، تقوم DRS بحذف النسخ الاحتياطي القديم بحيث يتوافق مع عدد النسخ الاحتياطية التي سيتم تخزينها في دليل الشبكة (16 ملفا):

تحليل السجل الخاص بالنسخ الاحتياطي الجديد الناجح الذي تم إنشاؤه والنسخ الاحتياطي القديم الذي تم حذفه

++++++

الرسالة التي تراها عند بدء النسخ الاحتياطي اليدوي: بدء الاستخدام اليدوي

++++++

2018-12-25 11:11:59,486 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfMessageValidator.validateMessage(): Starting introspection for Message ID = 1700 Message Body =

========== BEGIN msgSubBackup_REQ ==========

m_bLeaveTempBackupDirectoryInPlace     : false

destinationId     : TAC-Backup

backupType : MANUAL

featuresTobeBackedup : [UCM]

========== END msgSubBackup_REQ ==========

++++++++

هذا هو الجهاز الذي تمت إضافته كجهاز نسخ إحتياطي: TAC-Backup

++++++++

2018-12-25 11:11:59,486 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfMessageHandler:HandleBackup: The backup is being processed for the device: TAC-Backup

++++++++++++

ضمان إمكانية الوصول إلى SFTP

++++++++++++

2018-12-25 11:11:59,487 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfMessageHandler:HandleBackup: Executing sftpLsFiles to make sure SFTP is accessible.

2018-12-25 11:11:59,487 INFO [NetMessageDispatch] - drfUtils:sftpLsFiles-: Executing JSCH SFTP ls command for: User: ciscoHostName: 192.X.X.250 from source :/UCM/Backups/ with pattern  -l

2018-12-25 11:11:59,487 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfUtils:establishSftpConnection: Trying to connect to the SFTP server.

++++++++++++++++++++++++++++++++

يتصل CUCM بخادم SFTP البعيد

++++++++++++++++++++++++++++++++

2018-12-25 11:11:59,617 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfUtils:establishSftpConnection: Authentication Completed Successfully, connected to remote server. Now opening a SFTP channel.

+++++++++++

عدد الميزات التي تم تحديدها:

تم العثور على 1 ميزات محددة

اسم الميزة: UCM

+++++++++++

2018-12-25 11:11:59,834 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfMessageHandler:setComponentBackupType: Found 1 features selected for Restore

2018-12-25 11:11:59,834 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfMessageHandler:setComponentBackupType: Feature Name: UCM. Server Name: D3-SB-11PUB. Component Name: CDPAGTDirectBackup set to : yes

2018-12-25 11:11:59,834 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfMessageHandler:setComponentBackupType: Feature Name: UCM. Server Name: D3-SB-11PUB. Component Name: SYSLOGAGTDirectBackup set to : yes

2018-12-25 11:11:59,834 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfMessageHandler:setComponentBackupType: Feature Name: UCM. Server Name: D3-SB-11PUB. Component Name: PLATFORMDirectBackup set to : yes

2018-12-25 11:11:59,834 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfMessageHandler:setComponentBackupType: Feature Name: UCM. Server Name: D3-SB-11PUB. Component Name: CLMDirectBackup set to : yes

2018-12-25 11:11:59,834 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfMessageHandler:setComponentBackupType: Feature Name: UCM. Server Name: D3-SB-11PUB. Component Name: CCMDBDirectBackup set to : yes

2018-12-25 11:11:59,834 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfMessageHandler:setComponentBackupType: Feature Name: UCM. Server Name: D3-SB-11PUB. Component Name: TCTDirectBackup set to : yes

2018-12-25 11:11:59,835 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfMessageHandler:setComponentBackupType: Feature Name: UCM. Server Name: D3-SB-11PUB. Component Name: CCMPREFSDirectBackup set to : yes

2018-12-25 11:11:59,835 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfMessageHandler:setComponentBackupType: Feature Name: UCM. Server Name: D3-SB-11PUB. Component Name: TFTPDirectBackup set to : yes

2018-12-25 11:11:59,835 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfMessageHandler:setComponentBackupType: Feature Name: UCM. Server Name: D3-SB-11PUB. Component Name: MOHDirectBackup set to : yes

2018-12-25 11:11:59,835 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfMessageHandler:setComponentBackupType: Feature Name: UCM. Server Name: D3-SB-11PUB. Component Name: ANNDirectBackup set to : yes

2018-12-25 11:11:59,835 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfMessageHandler:setComponentBackupType: Feature Name: UCM. Server Name: D3-SB-11PUB. Component Name: BATDirectBackup set to : yes

2018-12-25 11:11:59,835 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfMessageHandler:setComponentBackupType: Feature Name: UCM. Server Name: D3-SB-11PUB. Component Name: CEFDirectBackup set to : yes

2018-12-25 11:11:59,835 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfMessageHandler:setComponentBackupType: Feature Name: UCM. Server Name: D3-SB-11PUB. Component Name: REPORTERDirectBackup set to : yes

2018-12-25 11:11:59,835 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfMessageHandler:setComponentBackupType: Feature Name: UCM. Server Name: D3-SB-11PUB. Component Name: DNALIASLOOKUPDirectBackup set to : yes

2018-12-25 11:11:59,835 DEBUG [NetMessageDispatch] - drfMessageHandler:setComponentBackupType: Feature Name: UCM. Server Name: D3-SB-11PUB. Component Name: DNALIASSYNCDirectBackup set to : yes

+++++++++++++

تم العثور على 33 ملف في المسار المحدد

+++++++++++++

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 33 files found at the given path

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-24-13-21-17_D3-SB-11PUB_UCM_PLATFORM.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-24-13-21-17_D3-SB-11PUB_drfComponent.xml

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_REPORTER.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_CLM.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-24-13-21-17_D3-SB-11PUB_UCM_DNALIASSYNC.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-24-13-21-17_D3-SB-11PUB_UCM_REPORTER.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_MOH.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_BAT.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-24-13-21-17_D3-SB-11PUB_UCM_CCMDB.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-24-13-21-17_D3-SB-11PUB_UCM_SYSLOGAGT.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_CEF.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_CCMPREFS.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-24-13-21-17_D3-SB-11PUB_UCM_CCMPREFS.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_TCT.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-24-13-21-17_D3-SB-11PUB_UCM_CEF.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_PLATFORM.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_CDPAGT.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_ANN.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_SYSLOGAGT.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-24-13-21-17_D3-SB-11PUB_UCM_TFTP.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_TFTP.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_CCMDB.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-24-13-21-17_D3-SB-11PUB_UCM_ANN.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_DNALIASSYNC.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_DNALIASLOOKUP.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-24-13-21-17_D3-SB-11PUB_UCM_CDPAGT.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-24-13-21-17_D3-SB-11PUB_UCM_MOH.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-24-13-21-17_D3-SB-11PUB_UCM_CLM.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-24-13-21-17_D3-SB-11PUB_UCM_DNALIASLOOKUP.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-24-13-21-17_D3-SB-11PUB_UCM_BAT.tar

2018-12-25 11:16:23,886 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-24-13-21-17_D3-SB-11PUB_UCM_TCT.tar

++++++++++++++++++++++++++++++++

يتم إستخدام هذا الخيار لتعقب عدد النسخ الاحتياطية:

تحصل DRS على قائمة بمعرفات النسخ الاحتياطي السابقة الخاصة بها:

2018-12-24-13-21-17

2018-12-25-11-12-03

++++++++++++++++++++++++++++++++

2018-12-25 11:16:23,887 INFO [TarWorkerThread] - drfSftpManager:drfGetListOfBackups: Adding the backup id after the _pubhostname filtering:2018-12-24-13-21-17

2018-12-25 11:16:23,887 INFO [TarWorkerThread] - drfSftpManager:drfGetListOfBackups: Adding the backup id after the _pubhostname filtering:2018-12-25-11-12-03

+++++++

حجم القائمة : 1

+++++++

2018-12-25 11:16:24,852 INFO [TarWorkerThread] - drfSftpManager.RemoveOldBackupSet: list size : 1

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

إزالة CUCM: /UCM/النسخ الاحتياطي/2018-12-24-13-21-17_D3-SB-11PUB*

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2018-12-25 11:16:24,852 INFO [TarWorkerThread] - drfSftpManager.RemoveOldBackupSet: Removing: /UCM/Backups/2018-12-24-13-21-17_D3-SB-11PUB*

+++++++++++

تحتوي القائمة الآن على نسخة إحتياطية واحدة فقط

+++++++++++

2018-12-25 11:16:26,405 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 18 files found at the given path

2018-12-25 11:16:26,405 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_REPORTER.tar

2018-12-25 11:16:26,405 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_CLM.tar

2018-12-25 11:16:26,405 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_MOH.tar

2018-12-25 11:16:26,405 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_BAT.tar

2018-12-25 11:16:26,405 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_CEF.tar

2018-12-25 11:16:26,405 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_CCMPREFS.tar

2018-12-25 11:16:26,405 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_TCT.tar

2018-12-25 11:16:26,405 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_PLATFORM.tar

2018-12-25 11:16:26,405 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_CDPAGT.tar

2018-12-25 11:16:26,405 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_ANN.tar

2018-12-25 11:16:26,405 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_SYSLOGAGT.tar

2018-12-25 11:16:26,405 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_TFTP.tar

2018-12-25 11:16:26,405 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_CCMDB.tar

2018-12-25 11:16:26,405 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_DNALIASSYNC.tar

2018-12-25 11:16:26,405 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_UCM_DNALIASLOOKUP.tar

2018-12-25 11:16:26,405 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: 2018-12-25-11-12-03_D3-SB-11PUB_drfComponent.xml

2018-12-25 11:16:26,405 DEBUG [TarWorkerThread] - drfutils.sftpLsFiles-: Found 16 matching the search criteria.

++++++++++++

يقوم CUCM بإغلاق ChannelSftp..

++++++++++++

2018-12-25 11:16:26,405 DEBUG [TarWorkerThread] - drfUtils:closeSFTPConnections: Closing ChannelSftp...

2018-12-25 11:16:26,405 DEBUG [TarWorkerThread] - drfUtils:closeSFTPConnections: Disconnecting Channel...

2018-12-25 11:16:26,405 DEBUG [TarWorkerThread] - drfUtils:closeSFTPConnections: Closing Session...

+++++++++++++++

اكتملت عملية النسخ الاحتياطي

+++++++++++++++

2018-12-25 11:16:26,572 INFO [TarWorkerThread] - {STATE_IDLE} drfBackup:CompleteBackup(Device=-): === BACKUP operation COMPLETED ===

التحقق من الصحة

للتحقق من نجاح النسخ الاحتياطي، تحتاج إلى رؤية نجاح رسالة الحالة: تم إكمال النسخ الاحتياطي كما هو موضح في الصورة:

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لاستكشاف أخطاء النسخ الاحتياطية وإصلاحها في CUCM، يلزمك:

- السجلات المحلية ل DRF

- سجلات DRF الرئيسية

في RTMT، انتقل إلى Trace and Log Central > Collection Files > Cisco DRF Local و Cisco DRF Master لجميع الخوادم كما هو موضح في الصورة:

يمكنك العثور على تفاصيل حول كيفية تجميع المسارات ل CUCM 9.x أو إصدار أحدث

يوصى بالوصول إلى SFTP البعيد.