المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

LogPartitionHighWaterMarkExceeded

LogPartitionLowWaterMarkExceeded

الإجراء

ضبط علامة الماء المنخفضة

ضبط علامة الماء العالية

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء إنشاء مساحة قرص إضافية في قسم التسجيل ل Cisco Call Manager باستخدام إعدادات WaterMark المرتفعة والمنخفضة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco Call Manager، الإصدار 10.0.1-1000-24

- Cisco Real-Time Monitoring Tool (RTMT)، الإصدار 10.0(001)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

تلميح: تنطبق المعلومات الواردة في هذا المستند الفني أيضا على ضبط العلامة المائية في RTMT لخادم خدمة التواجد و IM من Cisco.

Low WaterMark هي قيمة مئوية لإجمالي مساحة قرص التسجيل التي تشير إلى امتلاء مساحة القرص بالنسبة المئوية المكونة من Low WaterMark عند تلقي تنبيه.

High WaterMark هي قيمة نسبة مئوية لإجمالي مساحة قرص التسجيل التي يتم إزالة ملفات السجل الأقدم منها.

تم تجاوز High WaterMark وتجاوز Low WaterMark وهي أحداث تشير إلى النسبة المئوية لمساحة القرص المستخدمة في قسم التسجيل.

LogPartitionHighWaterMarkExceeded

يشير هذا الحدث إلى أن النسبة المئوية لمساحة القرص المستخدمة في قسم السجل قد تجاوزت العلامة المائية المرتفعة التي تم تكوينها.

LogPartitionLowWaterMarkExceeded

يشير هذا الحدث إلى أن النسبة المئوية لمساحة القرص المستخدمة في قسم السجل قد تجاوزت Low WaterMark الذي تم تكوينه.

يمكن تكوين قيمة النسبة المئوية للعتبة لكلا الحدثين في RTMT استنادا إلى المتطلب. بشكل افتراضي، يتم تعيين High WaterMark على 95٪ من إجمالي تقسيم التسجيل ويتم تعيين Low WaterMark على 90٪ من إجمالي تقسيم التسجيل.

في بعض الأحيان، تنشأ حاجة للقيام بأنشطة معينة في إدارة المكالمات عندما لا تكون هناك مساحة كافية في قسم التسجيل ويلزم إنشاء مساحة إضافية. وخلال هذه الأحداث، يمكن إنشاء مساحة إضافية في قسم التسجيل عن طريق تعديل قيم العتبة الخاصة بعالي WaterMark و LowWaterMark على التوالي.

عند خفض قيمة الحد الفاصل ل High WaterMark، فإنها تقوم بإزالة ملفات السجلات القديمة، وبالتالي إنشاء مساحة إضافية على القرص في قسم التسجيل.

الإجراء

ضبط علامة الماء المنخفضة

قم بتشغيل RTMT، وسجل الدخول إلى المجموعة المطلوبة. في اللوحة اليسرى، انتقل إلى النظام > أداة > التنبيه المركزي.

في الجزء الأيمن، تحت يمين النظام، انقر فوق LogPartitionLowWaterMarkExceeded > تعيين تنبيه/خصائص.

انقر فوق Next (التالي).

بشكل افتراضي، يتم تعيين Low WaterMark على 90٪.

قم بتعيين Low WaterMark إلى قيمة أقل، بناء على متطلباتك ثم انقر فوق التالي.

انقر فوق Next (التالي).

انقر فوق حفظ.

ضبط علامة الماء العالية

عندما تكون في الجزء الأيمن، أسفل يمين النظام، انقر فوق LogPartitionHighWaterMarkExceeded > تعيين تنبيه/خصائص.

انقر فوق Next (التالي).

بشكل افتراضي، يتم تعيين High WaterMark على 95٪.

قم بتعيين High WaterMark إلى قيمة أقل، بناء على متطلباتك، ثم انقر فوق التالي.

انقر فوق Next (التالي).

انقر فوق حفظ.

التحقق من الصحة

يتم إنشاء مساحة القرص الإضافية في قسم التسجيل. بعد ضبط علامات الماء المرتفعة والمنخفضة، يمكن التحقق منها من خلال أمر show status على CLI في مدير المكالمات.

قبل تعديل WaterMark.

admin:show status

Host Name          : publisher

Date               : Thu Jul 21, 2016 16:07:16

Time Zone          : India Standard Time (Asia/Kolkata)

Locale             : en_US.UTF-8

Product Ver        : 10.0.1.10000-24

Unified OS Version : 10.0.0.0-2

Uptime:

16:07:17 up 72 days, 21:01,  1 user,  load average: 0.21, 0.16, 0.11

CPU Idle:   93.06%  System:   02.40%    User:   04.29%

IOWAIT:   00.25%     IRQ:   00.00%    Soft:   00.00%

Memory Total:        8062096K

Free:         133808K

Used:        7928288K

Cached:        3312040K

Shared:              0K

Buffers:         342228K

Total            Free            Used

Disk/active         22187548K        9256672K       12705464K (58%)

Disk/inactive       22187548K       20884420K         176064K (1%)

Disk/logging        77201424K       47443520K       25836240K (36%)

بعد تعديل WaterMark.

admin:show status

Host Name          : publisher

Date               : Thu Jul 21, 2016 16:35:48

Time Zone          : India Standard Time (Asia/Kolkata)

Locale             : en_US.UTF-8

Product Ver        : 10.0.1.10000-24

Unified OS Version : 10.0.0.0-2

Uptime:

16:35:49 up 72 days, 21:29,  1 user,  load average: 0.09, 0.12, 0.16

CPU Idle:   98.61%  System:   00.88%    User:   00.51%

IOWAIT:   00.00%     IRQ:   00.00%    Soft:   00.00%

Memory Total:        8062096K

Free:        1957460K

Used:        6104636K

Cached:        1477332K

Shared:              0K

Buffers:         360100K

Total            Free            Used

Disk/active         22187548K        9256660K       12705476K (58%)

Disk/inactive       22187548K       20884420K         176064K (1%)

Disk/logging        77201424K       54805132K       18474628K (26%)

كما هو موضح في إخراج حالة العرض، تم تغيير قيمة النسبة المئوية لقسم القرص/التسجيل المستخدم من 36٪ إلى 26٪.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.