المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

تنزيل صورة ISO لبرنامج الاسترداد

تحميل صورة ISO إلى DataStore ل ESXi

إعدادات VM المطلوبة قبل الاسترداد

متطلبات ما بعد الاسترداد

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية الحصول على برنامج الاسترداد وتشغيله ل Cisco Unified Communications Manager (CUCM).

معلومات أساسية

يوضح هذا المستند كيفية الحصول على برنامج الاسترداد وتشغيله لبرنامج Cisco Unified Communications Manager (CUCM)، بالإضافة إلى التغييرات المطلوبة لإعدادات الجهاز الظاهري (VM) قبل الاسترداد وبعده.

يتم حفظ صور ISO الخاصة ببرنامج الاسترداد في بيئة بيانات ESXi.

تعد مخططات البيانات حاويات منطقية، مماثلة لأنظمة الملفات، والتي تخفي تفاصيل كل جهاز تخزين وتوفر نموذجا موحدا لتخزين ملفات الأجهزة الافتراضية. كما يمكن إستخدام مخططات البيانات لتخزين الصور ISO وقوالب VM والصور المرنة.

يتم إستخدام عميل vSphere للوصول إلى أنواع أجهزة التخزين المختلفة التي يكتشفها مضيف ESXi، ولنشر مخططات البيانات عليها.

تنزيل صورة ISO لبرنامج الاسترداد

للحصول على صورة ISO لبرنامج الاسترداد:

1. من الصفحة الرئيسية ل Cisco، انتقل إلى الصفحة الرئيسية للتنزيلات > منتجات > الاتصالات الموحدة > التحكم في المكالمات > مدير الاتصالات الموحدة (CallManager).

2. طقطقت ال CUCM مناسب صيغة وأنزلت ال إستعادة برمجية:

3. قم بتنزيل صورة برنامج Recovery ISO واحفظها في Datastore ESXi.

تحميل صورة ISO إلى DataStore ل ESXi

أكمل هذه الخطوات لتحميل صورة ISO ببرنامج الاسترداد إلى مركز البيانات عبر الإصدار 5.0 من عميل vSphere:

1. تسجيل الدخول إلى عميل vSphere:

2. انقر فوق مجموعات Datastore و Datastore:

3. انقر بزر الماوس الأيمن فوق مركز البيانات الذي تريد تحميل الملف إليه ثم انقر فوق إستعراض مركز البيانات:

4. أختر المجلد الذي تريد تحميل صورة ISO إليه:

5. انقر فوق علامة التبويب تحميل الملفات:

6. إستعراض إلى موقع المجلد حيث يتم حفظ الصورة على جهازك:

7. بمجرد أن تقوم بتحديد الملف، تظهر رسالة منبثقة. أختر نعم:

وبعد ذلك، تبدأ صورة ISO في التحميل إلى مكدس البيانات:

إعدادات VM المطلوبة قبل الاسترداد

أتمت هذا steps in order to ضمنت أن ال VM عملية إعداد صحيح قبل أن يركض أنت الإستعادة برمجية:

1. من عميل vSphere، انتقل إلى جهاز CUCM VM.

2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الجهاز الظاهري الذي ترغب في تشغيل برنامج الاسترداد من أجله، ثم قم بإيقاف تشغيل الجهاز الظاهري:

3. انقر بزر الماوس الأيمن وتصفح لتحرير الإعدادات:

4. من علامة التبويب الأجهزة، حدد محرك أقراص CD/DVD، وحدد خانة الاختيار الاتصال عند التشغيل، ثم استعرض إلى صورة recovery.iso التي قمت بحفظها في مخزن البيانات:

5. من علامة التبويب خيارات، حدد خيارات التمهيد، وحدد خانة الاختيار فرض إعداد BIOS، وحدد موافق، وقم بتشغيل الجهاز الظاهري:

6. يجري تمهيد الجهاز الظاهري في وضع BIOS. انتقل إلى قائمة التشغيل:

7. أستخدم رمز زائد (+) لنقل خيار محرك الأقراص المضغوطة إلى أعلى القائمة:

8. اضغط على مفتاح F10، وسيتم مطالبتك بحفظ هذا الإعداد:

يتم تحميل النظام الآن مع محرك أقراص CD-ROM حيث يوجد برنامج الاسترداد. عند تمهيد النظام، سترى الخيارات المعروضة في الصورة التالية.

9. أختر الخيار F (اضغط على مفتاح F):

يبدأ التحقق من نظام الملفات:

بمجرد اكتمال التحقق من نظام الملفات، يتم إرجاعك إلى القائمة الرئيسية:

10. أخترت خيار Q (صحافة Q مفتاح) in order to خرجت الإستعادة برمجية برمجية. يتم مطالبتك بعد ذلك بإعادة تشغيل النظام، كما هو موضح هنا:

متطلبات ما بعد الاسترداد

ملاحظة: قبل متابعة إعادة التشغيل، تأكد من إلغاء تحديد خانة الاختيار فرض إدخال إلى BIOS.

أتمت هذا steps بعد أن يركض أنت إستعادة برمجية:

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق برنامج VM، وانتقل إلى تحرير الإعدادات > الخيارات > خيارات متقدمة > خيارات التمهيد، وتأكد من أنه في المرة التالية التي يتم فيها تمهيد الجهاز الظاهري، يتم فرض الإدخال في شاشة إعداد BIOS في مربع الاختيار غير محدد:

2. من علامة التبويب الأجهزة"، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار متصل وConnect في وضع التشغيل على:

3. انتقل إلى إعادة تشغيل النظام:

1. انقر بزر الماوس الأيمن على CUCM VM.

2. قم بإيقاف تشغيل الجهاز.

3. قم بتشغيل الجهاز.

ملاحظة: على الرغم من أن برنامج الاسترداد يساعد في إصلاح أخطاء نظام الملفات ونقل النظام خارج وضع القراءة فقط، إلا أن Cisco توصي كأفضل ممارسة بأنه إما أن تتم ترقية الخادم إلى مستوى التصحيح التالي أو يتم إعادة بنائه.