المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

جدول كود السبب الداخلي

المقدمة

يصف هذا المستند قيم كود السبب ل Q.850 المعروفة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند. ومع ذلك، فإن معرفة SIP و H.323 هي المفضلة.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يعكس كل بروتوكول بدء جلسة عمل (SIP) ورمز السبب القياسي H.323 طبيعة الفشل الداخلي المرتبط بدقة. هذه الإمكانية تجعل بروتوكولات التحكم في المكالمات H.323 و SIP متوافقة مع أكواد السبب التي يتم إنشاؤها للمشاكل الشائعة. لكل حالة من حالات الفشل المدرجة، تقترن الفئة القياسية بوصف فئة قياسي وقيمة رمز السبب للفئة Q.850 ووصف لهذه القيمة.

جدول كود السبب الداخلي

الفئة القياسية

وصف الفئة القياسي

Q.850 كود السبب

وصف سبب إصدار Q.850

رقم غير مخصص (غير معين)

تتضمن السيناريوهات النموذجية الحالات التي لا يكون فيها الرقم موجودا في جدول التوجيه، أو عندما لا يوجد مسار متاح عبر شبكة ISDN.

1

الإشارة إلى أنه لا يمكن الوصول إلى الوجهة المطلوبة من قبل جهة الاتصال لأن الرقم غير معين.

لا يوجد مسار إلى شبكة عبور محددة (إستخدام وطني)

تتضمن السيناريوهات النموذجية ما يلي:

- تم طلب رمز شبكة عبور غير صحيح

- لا تخدم شبكة النقل هذا الجهاز

- شبكة النقل غير موجودة

2

يشير إلى أنه يتم طلب البوابة لتوجيه المكالمة عبر شبكة متوسطة غير معروفة.

فشل تحليل عنوان الوجهة

تتضمن السيناريوهات النموذجية ما يلي:

- نظام اسم المجال (DNS)

- هدف جلسة عمل غير صالح في التكوين

3

cc_cause_no_route

يشير إلى أنه لا يمكن الوصول إلى الطرف المستدعي لأن الشبكة التي تم توجيه الاستدعاء من خلالها لا تخدم الوجهة المطلوبة.

إرسال نغمة معلومات خاصة

يحتوي السيناريو النموذجي على الرقم المطلوب الذي ينطبق عليه شرط خاص.

4

يشير إلى أنه لا يمكن الوصول إلى الطرف المسمى لأسباب ذات طبيعة طويلة الأجل وأنه يجب إعادة نغمة المعلومات الخاصة إلى الطرف المتصل.

بادئة خط الاتصال غير المطلوبة (إستخدام وطني)

يحتوي السيناريو النموذجي على بادئة خط الاتصال الخطأ التي تم طلبها.

5

يشير إلى التضمين الخاطئ لبادئة خط اتصال في رقم طرف مسمى.

القناة غير مقبولة

السيناريو النموذجي هو قناة فاشلة على الشبكة.

6

يشير إلى أن القناة التي تم تحديدها مؤخرا غير مقبولة للكيان المرسل للاستخدام في هذه المكالمة.

يتم منح المكالمة وتسليمها عبر قناة قائمة

السيناريو النموذجي هو إستدعاء ناجح.

7

الإشارة إلى أنه قد تم منح الطرف المستدعي المكالمة الواردة وأن المكالمة الواردة متصلة بقناة تم إنشاؤها بالفعل مع الطرف المستدعي لإجراء مكالمات مماثلة.

شفعة

السيناريو النموذجي هو لخدمات الطوارئ.

8

يشير إلى أن الاستدعاء تم إبطاله مسبقا.

دائرة إحتياطية محجوزة لإعادة الاستخدام

السيناريو النموذجي هو لخدمات الطوارئ.

9

يشير إلى أن الاستدعاء قد تم إخلاؤه مسبقا وأن الدائرة محجوزة لإعادة الاستخدام بواسطة تبادل استئباري.

مسح عادي للمكالمات

السيناريو النموذجي هو إيقاف أحد المشاركين في المكالمة مؤقتا.

16

يشير إلى أنه تم مسح المكالمة لأن أحد الأطراف المعنية بالمطالبة قد طلب مسح المكالمة.

المستخدم مشغول

السيناريو النموذجي هو المستخدم بالفعل على الهاتف.

17

الإشارة إلى أن الطرف المستدعي غير قادر على قبول مكالمة أخرى بسبب مواجهة حالة انشغال المستخدم. يمكن إنشاء قيمة السبب هذه بواسطة الطرف المتصل أو بواسطة الشبكة. في الحالة التي يحدد فيها الطرف المتصل أن المستخدم مشغول، يلاحظ أن المعدات المستدعية متوافقة مع المكالمة.

لا يوجد مستخدم يستجيب

السيناريو النموذجي هو أن المستخدم لم يرد على الهاتف.

18

يستخدم عند عدم إستجابة الطرف المستدعي لرسالة إنشاء المكالمة بإشارة تنبيه أو اتصال ضمن الوقت المخصص. الرقم الذي تم طلبه يحتوي على قناة نشطة، لكن الطرف البعيد يختار عدم الإجابة.

لا توجد إجابة من المستخدم (تم تنبيه المستخدم)

السيناريو النموذجي هو أن المستخدم لم يرد على الهاتف.

19

يستخدم عند تنبيه الطرف المستدعي ولكنه لا يستجيب مع إشارة اتصال خلال الوقت المخصص. لا يتم إنشاء هذا السبب بواسطة إجراءات Q.931 ولكن يمكن إنشاؤه بواسطة وحدات توقيت الشبكة الداخلية.

المشترك غائب

السيناريو النموذجي هو فقد المستخدم الاتصال بالشبكة أو خروجه عن النطاق.

20

يستخدم عند تسجيل الخروج من محطة متنقلة، ولا يتم الحصول على جهة اتصال لاسلكية من محطة متنقلة، أو في حالة عدم إمكانية توجيه جهة اتصال شخصية مؤقتا على أي واجهة شبكة.

تم رفض المكالمة

السيناريو النموذجي هو أن المشترك لديه قيد خدمة لا يقبل هذا الاستدعاء.

21

يشير إلى أن الجهاز الذي أرسل رمز السبب هذا لا يرغب في قبول هذه المكالمة، رغم أنه يمكنه قبول المكالمة لأن الجهاز الذي أرسل السبب غير مشغول أو غير متوافق.

يمكن أيضا إنشاؤها بواسطة الشبكة التي تشير إلى مسح المكالمة بسبب قيد خدمة إضافي. يمكن أن يحتوي حقل التشخيص على معلومات إضافية حول الخدمة التكميلية وسبب الرفض.

تم تغيير الرقم

السيناريو النموذجي هو أن المشترك قام بتغيير رقمه.

22

تم إرجاعه إلى جهة اتصال عندما لا يتم تعيين الرقم المستدعي الذي تشير إليه جهة الاتصال. يمكن تضمين رقم الطرف المسمى الجديد إختياريا في حقل التشخيص هذا.

إعادة التوجيه إلى وجهة جديدة

السيناريو النموذجي هو إعادة توجيه المكالمة.

23

يستخدم بواسطة آلية بروتوكول ISUP عام تقرر أنه يجب إرسال المكالمة إلى رقم مسمى مختلف.

خطأ في توجيه Exchange

السيناريو النموذجي هو تحميل الشبكة بشكل زائد.

25

يشير إلى أنه لا يمكن الوصول إلى الوجهة التي أشارت إليها جهة الاتصال لأن تبادل متوسط قد أطلق المكالمة لأنه وصل إلى حد في تنفيذ إجراء عداد الخطوة.

مسح المستخدم غير المحدد

السيناريو النموذجي هو اسم فشل الرقم.

26

الإشارة إلى أنه لم يتم منح الرقم المستدعي المكالمة الواردة.

فشل المقبس

تتضمن السيناريوهات النموذجية ما يلي:

- فشل اتصال مقبس بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP)

- حدثت مشكلة أثناء إرسال إعداد H.323

- مشكلة في إرسال دعوة SIP

- حدث خطأ في الإرسال أو التلقي على مأخذ التوصيل المتصل

27

cc_cause_destination_out_of_order

يشير إلى أنه لا يمكن الوصول إلى الوجهة التي يشير إليها المنشئ لأن واجهة الوجهة لا تعمل بشكل صحيح.

يتعذر تسليم رسالة إرسال الإشارات إلى الطرف البعيد.

تنسيق رقم غير صالح

السيناريو النموذجي هو اتصال المتصل باستخدام رقم نوع الشبكة (المؤسسة) بدلا من رقم غير معروف أو وطني.

28

الإشارة إلى أنه لا يمكن الوصول إلى الطرف المستدعي لأن رقم الطرف المستدعي ليس بتنسيق صحيح أو غير مكتمل.

تم رفض المنشأة

السيناريو النموذجي هو أن خدمة الشبكة غير موجودة في الوظيفة.

29

يشير إلى أنه لا يمكن توفير الخدمة التكميلية التي يطلبها المنشئ بواسطة الشبكة.

الاستجابة لاستعلام الحالة

السيناريو النموذجي هو إرجاع رسالة حالة.

30

يتم تضمينه في رسالة "الحالة" عندما يكون السبب لرسالة "الحالة" هو الاستلام المسبق لرسالة "استعلام الحالة".

عادي، غير محدد

السيناريو النموذجي هو عملية عادية.

31

يبلغ عن حدث عادي فقط عندما لا ينطبق سبب آخر في الفئة العادية.

لا تتوفر دائرة/قناة

السيناريو النموذجي ليس هناك قنوات B متوفرة لإجراء المكالمة المحددة.

34

تشير إلى عدم توفر دائرة أو قناة مناسبة لمعالجة المكالمة في الوقت الحالي.

الشبكة خارج النظام

السيناريو النموذجي هو فشل الشبكة.

38

يشير إلى أن الشبكة لا تعمل بشكل صحيح وأن الشرط من المحتمل أن يستمر لفترة ممتدة.

اتصال وضع الإطار الدائم خارج الخدمة

السيناريو النموذجي هو عطل المعدات أو المقطع.

39

متضمن في رسالة "الحالة" للإشارة إلى أن اتصال وضع إطار تم إنشاؤه بشكل دائم خارج الخدمة.

اتصال وضع الإطار الدائم قيد التشغيل

السيناريو النموذجي هو التشغيل العادي.

40

متضمن في رسالة حالة للإشارة إلى أن اتصال وضع إطار تم إنشاؤه بشكل دائم قيد التشغيل وقادر على حمل معلومات الاتصال.

فشل مؤقت

السيناريو النموذجي هو فشل الشبكة.

41

يشير إلى أن الشبكة لا تعمل بشكل صحيح وأن الشرط من المحتمل أن يتم حله بسرعة.

إزدحام معدات التحويل

السيناريو النموذجي هو إرتفاع حركة المرور

42

تشير إلى أن معدات التحويل التي تولد هذا السبب تشهد حركة مرور عالية.

تم تجاهل معلومات الوصول

عادة ما يتم الإبلاغ عن السيناريو النموذجي عندما يزيل محول ISDN الطرفي البعيد بعض المعلومات قبل التحويل الترادفي للمكالمة.

43

يشير إلى أن الشبكة لم تتمكن من تسليم معلومات الوصول إلى الطرف المستدعي كما هو مطلوب.

الدائرة/القناة المطلوبة غير متوفرة

يحدث السيناريو النموذجي أثناء حالات التوهج عندما يتم تحديد كلا الجانبين من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى. قم بتغيير إتجاه التوزيع بحيث يكون أحد الطرفين من أعلى إلى أسفل والآخر من أسفل إلى أعلى.

44

تم إرجاعه عندما لا يمكن توفير الدائرة أو القناة المشار إليها بواسطة الكيان المطلوب بواسطة الجانب الآخر من الواجهة.

تم حظر إستدعاء الأولوية

السيناريو النموذجي هو المتصل المشغول ومستوى الأولوية للمكالمة النشطة مساو للمكالمة الواردة أو أعلى منها.

46

ويشير إلى عدم وجود دوائر وقائية أو إلى أن الطرف المسمى مشغول بنداء المستوى الوقائي المتساوي أو الأعلى.

فشل تخصيص الموارد الداخلية

تتضمن السيناريوهات النموذجية ما يلي:

- نفدت الذاكرة

- الوصول الداخلي إلى مقبس TCP غير متوفر

47

cc_cause_no_resouce

يشير إلى حدث 'مورد غير متوفر'.

خطأ جودة الخدمة

السيناريو النموذجي هو خطأ في جودة الخدمة (QoS).

49

cc_CAUSE_QOS_UNAVAILABLE

الإشارة إلى عدم إمكانية توفير جودة الخدمة المطلوبة.

المرفق المطلوب غير مشترك

السيناريو النموذجي هو محاولة المتصل إستخدام خدمة غير مسموح بها.

50

يشير إلى أن الطرف طلب خدمة تكميلية غير مخول باستخدامها.

المكالمات الصادرة المحظورة ضمن مجموعة المستخدمين المغلقة (CUG)

السيناريو النموذجي هو أن تكوين المشترك يحتوي على هذا التحديد.

53

يشير إلى أنه على الرغم من أن طرف الاتصال عضو في CUG لاستدعاء CUG الصادر، إلا أنه غير مسموح بالمكالمات الصادرة لهذا العضو من CUG.

المكالمات الواردة المحظورة ضمن مجموعة المستخدمين المغلقة (CUG)

السيناريو النموذجي هو أن تكوين المشترك يحتوي على هذا التحديد.

55

يشير إلى أنه على الرغم من أن الطرف المتصل عضو في CUG لاستدعاء CUG الوارد، إلا أنه غير مسموح بالمكالمات الواردة لهذا العضو في CUG.

القدرة لحاملها غير مصرح بها

السيناريو النموذجي هو أن المتصل غير مخول لاستخدام إمكانية الحامل.

57

يشير إلى أن الطرف قد طلب قدرة لحاملها يتم تنفيذها على المعدات ولكن غير مصرح باستخدامها.

القدرة لحاملها غير متوفرة في الوقت الحالي

السيناريو النموذجي هو إجراء مكالمة مع قدرة الحامل التي لا يملك مزود الخدمة القدرة على توفيرها.

58

يشير إلى أن الطرف طلب قدرة لحاملها يتم تنفيذها بواسطة المعدات وغير متوفرة حاليا.

عدم التناسق في معلومات الوصول الصادر المعينة وفئة المشترك

السيناريو النموذجي هو خطأ في الشبكة.

62

يشير إلى وجود عدم تناسق في معلومات الوصول الصادر المعينة وفئة المشترك.

الخدمة أو الخيار غير متوفر، غير محدد

السيناريو النموذجي هو أن الخدمة غير متوفرة.

63

الإبلاغ عن حدث خدمة أو خيار غير متوفر فقط عندما لا يتم تطبيق أي سبب آخر في الخدمة أو الخيار غير المتوفر.

فشل تفاوض الوسائط

تتضمن السيناريوهات النموذجية ما يلي:

- لم يحدث تطابق في برنامج الترميز.

- مشكلة H323 أو H245 التي تؤدي إلى فشل مفاوضات الوسائط.

65

Cc_CAUSE_BEARER_CAPABILITY_NOT_IMPLEMENTATION

يشير إلى أن المعدات التي أرسلت هذا السبب لا تدعم القدرة المطلوبة لحاملها.

نوع القناة غير منفذ

السيناريو النموذجي هو عدم العثور على تطابق نوع القناة.

66

يشير إلى أن الجهاز الذي أرسل هذا السبب لا يدعم نوع القناة المطلوب.

لم يتم تنفيذ المرفق المطلوب

السيناريو النموذجي هو عدم العثور على تطابق نوع الخدمة.

69

يشير إلى أن الجهاز الذي أرسل هذا السبب لا يدعم الخدمة التكميلية المطلوبة.

لا تتوفر سوى إمكانية الحصول على المعلومات الرقمية المقيدة (الاستخدام الوطني)

السيناريو النموذجي هو خطأ توجيه.

70

يشير إلى أن الطرف المتصل قد طلب خدمة حاملها غير المقيد ولكن الجهاز الذي أرسل هذا السبب يدعم فقط الإصدار المقيد للسعة الحامل المطلوبة.

لم يتم تنفيذ الخدمة أو الخيار، غير محدد

السيناريو النموذجي هو عدم تنفيذ الخدمة.

79

الإبلاغ عن حدث خدمة أو خيار لم يتم تنفيذه فقط في حالة عدم تطبيق أي سبب آخر في الخدمة أو الخيار الذي لم يتم تنفيذه في الفئة.

قيمة مرجع الاستدعاء غير صالحة

السيناريو النموذجي هو أن المحول الطرفي البعيد لم يتعرف على مرجع الاستدعاء لرسالة مرسلة بواسطة البوابة.

81

يشير إلى أن الجهاز الذي أرسل السبب قد تلقى رسالة مع مرجع اتصال غير مستخدم حاليا على واجهة شبكة المستخدم.

القناة المحددة غير موجودة

السيناريو النموذجي هو خطأ PRI كسور.

82

يشير إلى أنه تمت محاولة إجراء مكالمة على قناة لم يتم تكوينها.

توجد مكالمة معلقة، ولكن هوية الاستدعاء هذه لا

السيناريو النموذجي هو عدم تطابق معرف المكالمة.

83

يشير إلى أنه تمت محاولة إستئناف الاستدعاء بهوية إستدعاء تختلف عن تلك المستخدمة لأي مكالمات معلقة حاليا.

هوية المكالمة قيد الاستخدام

السيناريو النموذجي هو خطأ الجهاز.

84

يشير إلى أن الشبكة قد تلقت طلبا تم إيقافه مؤقتا يحتوي على هوية مكالمة قيد الاستخدام بالفعل لمكالمة معلقة.

لم يتم إيقاف المكالمة مؤقتا

السيناريو النموذجي هو خطأ الجهاز.

يشير إلى أن الشبكة قد تلقت طلب إستئناف إستدعاء يحتوي على عنصر معلومات هوية مكالمة لا يشير إلى أي مكالمة معلقة.

تم مسح المكالمة التي تحتوي على هوية المكالمة المطلوبة

تتضمن السيناريوهات النموذجية ما يلي:

- مهلة الشبكة

- تم مسح المكالمة بواسطة مستخدم بعيد

- يرسل SIP UAC طلبا إلى UAS دون إستجابة

86

يشير إلى أن الشبكة قد تلقت عنصر معلومات هوية مكالمة يشير إلى مكالمة معلقة تم مسحها في الوقت نفسه مع تعليقها.

المستخدم ليس عضوا في مجموعة المستخدمين المغلقة (CUG)

السيناريو النموذجي هو عدم تخويل المتصل.

87

يشير إلى أن المستخدم المستدعى لاستدعاء CUG الوارد ليس عضوا في CUG المحدد.

وجهة غير متوافقة

تتضمن السيناريوهات النموذجية ما يلي:

- الرقم المطلوب غير قادر على هذا النوع من الاتصال

- يقوم المتصل باستدعاء سطر مقيد في الوضع غير المقيد

- المتصل يتصل بهاتف POTS باستخدام وضع غير مقيد

88

الإشارة إلى أن الجهاز الذي أرسل هذا السبب قد تلقى طلبا لإنشاء مكالمة بها سمات توافق لا يمكن إستيعابها.

مجموعة المستخدمين المغلقة غير الموجودة (CUG)

السيناريو النموذجي هو خطأ في التكوين أو الطلب.

90

يشير إلى أن CUG المحدد غير موجود.

تحديد شبكة النقل غير صالح (إستخدام وطني)

تتضمن السيناريوهات النموذجية ما يلي:

- خطأ في الشبكة

- عدم تطابق التعريف

91

يشير إلى أنه تم تلقي تعريف شبكة النقل بتنسيق غير صحيح.

تم تلقي خطأ رسالة غير صالح

السيناريو النموذجي هو تلقي رسالة غير صحيحة.

95

CC_CAUSE_INVALID_Message

يشير إلى حدث رسالة غير صالح.

خطأ IE إلزامي مفقود

تتضمن السيناريوهات النموذجية ما يلي:

- حقل جهة الاتصال الإلزامية مفقود في رسالة SIP

- النص الأساسي لبروتوكول وصف جلسة العمل (SDP) مفقود

96

CC_CAUSE_MANDATORY_IE_ مفقود

يشير إلى أن الجهاز الذي أرسل رمز السبب هذا قد تلقى رسالة تفتقد إلى عنصر معلومات (IE). يجب أن يكون IE هذا موجودا في الرسالة قبل معالجة الرسالة.

نوع الرسالة غير موجود أو لم يتم تنفيذه

السيناريو النموذجي هو أن معلومات نوع الرسالة مفقودة.

97

الإشارة إلى أن الجهاز الذي أرسل هذا السبب قد تلقى رسالة تفتقد إلى عنصر معلومات يجب أن يكون موجودا في الرسالة قبل معالجة الرسالة.

الرسالة غير متوافقة مع حالة الاستدعاء أو نوع الرسالة غير موجودة أو لم يتم تنفيذها

تتضمن السيناريوهات النموذجية ما يلي:

- عدم تطابق بروتوكول ISDN

- انتهاك جهاز حالة ISDN

98

يشير إلى أن الجهاز الذي أرسل هذا السبب قد تلقى رسالة بحيث لا تشير الإجراءات إلى أن هذه رسالة مسموح بتلقيها أثناء حالة الاستدعاء هذه.

عنصر أو معلمة معلومات غير موجودة أو لم يتم تنفيذها

السيناريو النموذجي هو عدم تطابق عنصر.

99

يشير إلى أن الجهاز الذي أرسل هذا السبب قد تلقى رسالة تتضمن عناصر معلومات أو معلمات لم يتم التعرف عليها لأن أسماء عناصر المعلومات أو المعلمات غير معرفة أو معرفة ولكن لم يتم تنفيذها بواسطة الجهاز.

خطأ غير صالح في محتويات IE

السيناريو النموذجي هو وجود حقل اتصال SIP، ولكن التنسيق سيئ.

100

محتويات CC_CAUSE_INVALID_IE_

يشير إلى أن الجهاز الذي أرسل رمز السبب هذا قد تلقى IE تم تنفيذه. ومع ذلك، فإن الجهاز الذي أرسل رمز السبب هذا لم ينفذ حقلا واحدا أو أكثر من الحقول المحددة.

رسالة في حالة الاتصال غير الصالحة

السيناريو النموذجي هو تلقي رسالة غير متوقعة غير متوافقة مع حالة الاستدعاء.

101

cc_cause_message_in_incomp_call_state

الإشارة إلى أنه قد تم تلقي رسالة غير متوافقة مع حالة الاستدعاء.

فشل مهلة إعداد المكالمة

تتضمن السيناريوهات النموذجية ما يلي:

- لا إجراء مكالمة H.323

- لم يتم تلقي رسالة تنبيه أو اتصال H.323 من بوابة الإنهاء

- وصل مؤقت انتهاء صلاحية دعوة SIP إلى الحد الأقصى لعدد عمليات إعادة المحاولة المسموح بها

102

cc_cause_recovery_on_ timer_expiry

يشير إلى أنه قد تم بدء الإجراء عند انتهاء صلاحية وحدة توقيت بالاقتران مع الإجراءات التي تتعامل مع الأخطاء.

المعلمة غير موجودة أو لم يتم تنفيذها (الاستخدام الوطني)

السيناريو النموذجي هو عدم تطابق في التكوين.

103

يشير إلى أن الجهاز الذي أرسل هذا السبب قد تلقى رسالة تتضمن معلمات لم يتم التعرف عليها لأن المعلمات لم يتم تعريفها أو تم تعريفها ولكن لم يتم تنفيذها على الجهاز.

تم تجاهل رسالة ذات معلمة غير معروفة

السيناريو النموذجي عبارة عن معلمة غير معروفة.

110

يشير إلى أن الجهاز الذي أرسل هذا السبب قد تجاهل رسالة مستلمة تتضمن معلمة لم يتم التعرف عليها.

خطأ بروتوكول، غير محدد

السيناريو النموذجي هو خطأ بروتوكول.

111

الإبلاغ عن حدث خطأ بروتوكول فقط عندما لا يتم تطبيق سبب آخر في فئة خطأ البروتوكول.

خطأ داخلي

السيناريو النموذجي هو فشل الجهاز في إرسال رسالة إلى شبكة هاتف محولة عامة (PSTN).

127

cc_cause_interworking

يشير إلى أنه قد تم العمل البيني مع الشبكة التي لا توفر أسباب الإجراءات التي تتخذها. ولا يمكن التحقق من السبب المحدد.