المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

كيفية إستخدام المصفوفة

مصفوفة التوافق

توافق CUACS مع CUCM

توافق CUACS مع CUCM و Windows

توافق الإصدار 10.0.1 من CUACS مع CUCM و Windows

توافق الإصدار 10.5.1 من CUACS مع CUCM و Windows

توافق CUACS الإصدار 10.5.1 SR1 مع CUCM و Windows

توافق CUACS الإصدار 10.6.0 مع CUCM و Windows

توافق CUACS الإصدار 11.0.1 مع CUCM و Windows

توافق CUACS الإصدار 11.0.2 مع CUCM و Windows

توافق CUACS الإصدار 11.0.3 مع CUCM و Windows

توافق CUACS الإصدار 12.0.x مع CUCM و Windows

المقدمة

يصف هذا المستند التوافق بين معيار وحدة تحكم الطلب التلقائي الموحدة (CUACS) من Cisco و Cisco Unified Communications Manager (CUCM) وجهاز Microsoft Windows. لا توفر معلومات فيما يتعلق بالتثبيت. ارجع إلى "ملاحظات الإصدار" و"دليل التثبيت" لمعرفة جميع المتطلبات قبل تثبيت الخادم.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة من CUCM و CUAC.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

كيفية إستخدام المصفوفة

ابحث عن إصدار Cuacs الذي تقوم بتشغيله على المحور Y في الجدول. تحقق من إصدار CUCM المدعوم على المحور X. في الجداول X تعني مدعوم.

مصفوفة التوافق

توافق CUACS مع CUCM

هذه هي مصفوفة توافق CUACS مع CUCM:

CUCM

>>>>>

كيوكاز

7.1(5) * *

8-س-1*

8.0(3)*

8.5***

8.6

9.0.1

9.1(1)

9.1(2)

10.0(1) ****

10.5(1) ****

10.5(2)

11.0.1

11.5.x

12.0.1

10.0.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.5.1SR1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.6.0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

X

X

X

11.0.2

X

X

X

X

X

X

X

X

11.0.3

X

X

X

X

X

X

X

X

12.0.x

X

X

X

X

X

X

* غير مدعوم عند التشغيل ضمن نظام تشغيل (OS) إصدار 64 بت.

** غير مدعوم عندما تعمل بنظام التشغيل Windows 7 (إصدار 32 بت) أو أي نظام تشغيل آخر إصدار 64 بت. Cisco Unified Presence، الإصدار 7.1.5 غير مدعوم.

*** مدعوم على تحديث الخدمة (SU) 1 وأعلى.

**** الإصدار الوحيد من CUCM المدعوم بموجب نظام التشغيل Windows 8 (إصدار 64 بت). مدعوم على نظام التشغيل Windows 8.1 عند التشغيل مع CUCM 10.5.1 والإصدارات الأحدث.

توافق CUACS مع CUCM و Windows

هذه مصفوفة التوافق لإصدارات محددة من CUACS مع CUCM و Windows.

توافق الإصدار 10.0.1 من CUACS مع CUCM و Windows

إصدار CUCM

Windows XP إصدار 32 بت

Windows Vista إصدار 32 بت

نظام التشغيل Windows 7 إصدار 32 بت

نظام التشغيل Windows 7 إصدار 64 بت

Windows 8 إصدار 64 بت

7.1(5)*

X

X

8.0(1)

X

X

X

8.0(3)

X

X

X

8.5(1) * *

X

X

X

X

8.6(1)

X

X

X

X

8.6(2)

X

X

X

X

9.0(1)

X

X

X

X

9.1(1)

X

X

X

X

9-1 (2)

X

X

X

X

10.0(1)

X

X

X

X

X

* الإصدار 7.1(5) من CUP غير مدعوم.

** يتم دعم الإصدار 8.5(1) من CUCM على SU1 والإصدارات الأحدث.

توافق الإصدار 10.5.1 من CUACS مع CUCM و Windows

إصدار CUCM

Windows Vista إصدار 32 بت و WOW64

Windows 7 إصدار 32 بت و WOW64

Windows 8 إصدار 32 بت و WOW64

نظام التشغيل Windows 8.1

7.1(5)*

X

8.0(1)

X

8.0(3)

X

8.5(1) * *

X

X

8.6(1)

X

X

8.6(2)

X

X

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9-1 (2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5(1)

X

X

X

X

* الإصدار 7.1(5) من CUP غير مدعوم.

** يتم دعم الإصدار 8.5(1) من CUCM على SU1 والإصدارات الأحدث.

توافق CUACS الإصدار 10.5.1 SR1 مع CUCM و Windows

إصدار CUCM

Windows Vista إصدار 32 بت و WOW64

Windows 7 إصدار 32 بت و WOW64

Windows 8 إصدار 32 بت و WOW64

Windows 8.1 إصدار 32 بت و WOW64

7.1(5)*

X

8.0(1)

X

8.0(3)

X

8.5(1) * *

X

X

8.6(1)

X

X

8.6(2)

X

X

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9-1 (2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5(1)

X

X

X

X

* الإصدار 7.1(5) من CUP غير مدعوم.

** يتم دعم الإصدار 8.5(1) من CUCM على SU1 والإصدارات الأحدث.

توافق CUACS الإصدار 10.6.0 مع CUCM و Windows

إصدار CUCM

Windows Vista إصدار 32 بت و WOW64

Windows 7 إصدار 32 بت و WOW64

Windows 8 إصدار 32 بت و WOW64

Windows 8.1 إصدار 32 بت و WOW64

7.1(5)*

X

8.0(1)

X

8.0(3)

X

8.5(1) * *

X

X

8.6(1)

X

X

8.6(2)

X

X

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9-1 (2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5(x)

X

X

X

X

* الإصدار 7.1(5) من CUP غير مدعوم.

** يتم دعم الإصدار 8.5(1) من CUCM على SU1 والإصدارات الأحدث.

توافق CUACS الإصدار 11.0.1 مع CUCM و Windows

إصدار CUCM

Windows Vista إصدار 32 بت و WOW64

Windows 7 إصدار 32 بت و WOW64

Windows 8 إصدار 32 بت و WOW64

Windows 8.1 إصدار 32 بت و WOW64

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9-1 (2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

توافق CUACS الإصدار 11.0.2 مع CUCM و Windows

إصدار CUCM

Windows Vista إصدار 32 بت و WOW64

Windows 7 إصدار 32 بت و WOW64

Windows 8 إصدار 32 بت و WOW64

Windows 8.1 إصدار 32 بت و WOW64

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9-1 (2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

11.5.1*

X

X

X

X

أحلت خلل CSCva24885 إذا قمت بتشغيل إصدار CUCM 11.5 قبل 11.5 (1.13032-4).

توافق CUACS الإصدار 11.0.3 مع CUCM و Windows

إصدار CUCM

Windows Vista إصدار 32 بت و WOW64

Windows 7 إصدار 32 بت و WOW64

Windows 8 إصدار 32 بت و WOW64

Windows 8.1 إصدار 32 بت و WOW64

Windows 10 إصدار 32 بت و WOW64

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9-1 (2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

X*

11.0.1

X

X

X

X

X

11.5.1*

X

X

X

X

X

أحلت خلل CSCva24885 إذا قمت بتشغيل إصدار CUCM 11.5 قبل 11.5 (1.13032-4).

* مدعوم ل CUCM الإصدار 10.5.2.14900-16 أو إصدار أحدث

يجب الوفاء بالمتطلبات الموضحة تحت وصف المشاكل الإضافي قبل إجراء عمليات التثبيت والترقية الجديدة إلى CUACS 11.0(3).

توافق CUACS الإصدار 12.0.x مع CUCM و Windows

إصدار CUCM

نظام التشغيل Windows 7 SP-1

Windows 8.1 Update 1

نظام التشغيل Windows 10 (وضع سطح المكتب)

10.0(1)

X

10.5.1

X

X

10.5.2

X

X

X*

11.0.1

X

X

X**

11.5.1

X

X

X

12.0.1

X

X

X

* مدعوم ل CUCM الإصدار 10.5.2.14900-16 أو إصدار أحدث.

** مدعوم ل CUCM الإصدار 11.0.1.2900-14 أو إصدار أحدث.