المحتويات

المقدمة

لماذا تجمع VCS أفضل من آلية "حارس البوابة البديل ل H.225"؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بالتوجيه السريع لخادم إتصالات الفيديو TelePresence من Cisco.

س. لماذا تجمع VCS أفضل من آلية H.225 البديلة ل Gatekeeper؟

أ. تجميع VCS هو نموذج نشط حيث تكون جميع VCSs في المجموعة متاحة دائما للخدمة. في طراز "برنامج حماية البوابة البديل"، يكون برنامج "حماية البوابة من خلال تجاوز الأعطال" في الأساس بمثابة وضع الاستعداد السريع الذي قد يستغرق ما يصل إلى 20 دقيقة ليصبح نشطا في حالة فشل برنامج حماية البوابة التابع لعنصر التحكم.

يمكن توزيع مجموعات أدوات التحكم في الوصول (VCS) عبر مراكز البيانات مما يزيد من موثوقية الخدمة.في نموذج برنامج حماية البوابة البديل، يلزم أن يكون كل من برنامج حماية البوابة والبوابة البديلة (حل العبوة 2) على الشبكة الفرعية نفسها، وبالتالي على نفس الموقع.

تسمح لك مجموعات VCS بتحميل المشاركة من خلال توزيع حمل العمل عبر نظائر مختلفة. من السهل جدا إضافة سعة إضافية بإضافة VCS أخرى.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems