المحتويات

المقدمة

هل يمكنني إجراء مكالمات في حالة فشل برنامج "Configuration Master" VCS في نظام مجموعة أو في حالة خروجه من الخدمة؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بالتوجيه السريع لخادم إتصالات الفيديو TelePresence من Cisco.

س. هل يمكنني إجراء مكالمات في حالة فشل "مدير التكوين" في نظام المجموعة أو في حالة خروجه من الخدمة؟

ج. نعم. ال VCS رئيسي استعملت فقط أن يدير تشكيل تغير ل VCSs في المجموعة.

ومع ذلك، في حالة فشل أي من نقاط الوصول الخاصة في مجموعة ما، فإنه يتعين على نقاط النهاية المسجلة إلى تلك نقاط الوصول الخاصة الظاهرية (VCS) إعادة التسجيل إلى إحدى نقاط الوصول الخاصة الظاهرية (VCS) الأخرى في المجموعة قبل إجراء مزيد من المكالمات. يجب أن تقوم نقاط نهاية H.323 بإعادة التسجيل إلى VCS آخر تلقائيا، لكن معظم نقاط نهاية SIP ستحتاج إلى إعادة التكوين اليدوي.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems