المحتويات

المقدمة

هل يجب أن تكون جميع شبكات VCS الموجودة في نظام مجموعة ما في الشبكة الفرعية نفسها؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بالتوجيه السريع لخادم إتصالات الفيديو TelePresence من Cisco.

س. هل يجب أن تكون كافة الأجهزة الافتراضية في نظام مجموعة ما في الشبكة الفرعية نفسها؟

أ. لا، يمكن أن تكون النظراء في مجموعة VCS في شبكات فرعية منفصلة. تتواصل نظراء VCS مع بعضهم البعض باستخدام رسائل H.323 و SSH، والتي يمكن إرسالها عبر حدود الشبكة الفرعية.

لاحظ أن حراس بوابات Tandberg وحراس البوابات المناوبين التابعين لجهات أخرى يتصرفون بشكل مختلف ويجب أن يقيموا في الشبكة الفرعية نفسها.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems