المحتويات

المقدمة

هل الارتباطات والأنابيب الموجودة على VCS أحادية الإتجاه أو ثنائية الإتجاه؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بالتوجيه السريع لخادم إتصالات الفيديو TelePresence من Cisco.

س. هل الروابط والأنابيب في VCS باتجاه واحد أو باتجاه إثنين؟

أ. تستخدم الارتباطات الموجودة على VCS لإنشاء إتصالات توجيه بين منطقة فرعية من طرف ومنطقة فرعية أخرى أو منطقة أخرى من الطرف الآخر. تعرف كل نهاية من الارتباط باسم 'node'. يتم تطبيق الأنابيب على الارتباطات للحد من النطاق الترددي المتاح بين عقدتي التشغيل.

كل الروابط والأنابيب مزدوجة الإتجاه. على سبيل المثال، إذا كان لديك إرتباط تم تكوينه مع العقدة 1 كمنطقة فرعية في HQ والعقدة 2 كمنطقة فرعية، فهذا سيعني أنه يمكن لحركة المرور التدفق من منطقة HQ الفرعية إلى المنطقة الفرعية للفرع وكذلك من المنطقة الفرعية الفرعية للفرع إلى المنطقة الفرعية ل HQ. ستؤثر أي مواسير يتم تطبيقها على هذا الارتباط على النطاق الترددي في كلا الاتجاهين.

لعرض قائمة بكافة الارتباطات التي تم تكوينها على تسلسل التحقق من الإطارات (VCS) بما في ذلك أي مواسير قد تم تطبيقها على كل إرتباط، انتقل إلى صفحة الارتباطات (تكوين تسلسل التحقق من الهوية (VCS) > النطاق الترددي > الارتباطات). يمكنك إنشاء روابط جديدة وتحرير الروابط الموجودة من هذه الصفحة.

لعرض قائمة بكافة الأنابيب التي تم تكوينها على VCS، ولإنشاء ممرات بيانات جديدة وتحرير الأنابيب الموجودة، انتقل إلى صفحة الأنابيب (تكوين VCS > النطاق الترددي > الأنابيب).

للحصول على معلومات كاملة حول إستخدام المناطق الفرعية والمناطق والروابط والأنابيب وتكوينها، راجع قسم التحكم في النطاق الترددي في دليل مسؤول أدوات التحكم في الشبكة الخاصة الظاهرية (VCS).

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems