المحتويات

المقدمة

هل أحتاج إلى إعادة تمهيد VCS بعد تحميل برنامج نصي ل CPL؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بالتوجيه السريع لخادم إتصالات الفيديو TelePresence من Cisco.

س. هل أحتاج إلى إعادة تمهيد VCS بعد تحميل برنامج نصي ل CPL؟

أ. لا. سيقوم VCS باستطلاع التغييرات الخاصة بالبرنامج النصي ل CPL كل 5 ثوان، لذلك بغض النظر عن كيفية تحميل البرنامج النصي ل CPL (على سبيل المثال، من خلال واجهة الويب أو النسخ باستخدام SCP)، سيبدأ VCS على الفور تقريبا باستخدام البرنامج النصي ل CPL المحدث.

لاحظ أن هذا السلوك يختلف عن "برنامج حماية البوابة من Tandberg" ووحدة التحكم في الحدود. على هذه المنتجات، يمكن تنفيذ برنامج CPL النصي على الفور إذا تم تحميله عبر واجهة الويب، ولكن إذا تم تحميله عبر SCP، فسيتطلب النظام إعادة تمهيد للبرنامج النصي ليسري.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems