المحتويات

المقدمة

هل سيتوقف VCS عن العمل إذا فشل إتصاله ب TMS؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

يتعلق هذا المقال بمنتجات Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway و Cisco TelePresence Management Suite.

س. هل سيتوقف VCS عن العمل إذا فشل إتصاله ب TMS؟

ألف - سيستمر نظام مراقبة الأصول المالية في العمل دون فقدان الخدمة في حالة فشل نظام إدارة الأصول. ينطبق هذا حتى إذا كان VCSs مجموعة.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems