المحتويات

المقدمة

هل يمكنني الحصول على VCS كبديل ل "حارس البوابة" أو "مراقب الحدود"؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بالتوجيه السريع لخادم إتصالات الفيديو TelePresence من Cisco.

س. هل يمكنني الحصول على VCS كبديل ل "حارس البوابة" أو "مراقب الحدود"؟

أ. رقم في H.323، الوحدات التي تعمل كبوابات (مثل Tandberg VCS و Tandberg Gatekeeper و Tandberg Border Controller) يمكن تكوينها كوحدات بديلة. في حالة فشل إحدى الوحدات، يمكن أن تتولى الوحدة الأخرى عملية توجيه المكالمات بشكل طبيعي. وهذا يتطلب أن يكون لكلا الوحدتين تكوين متماثل، أو قد يتغير توجيه المكالمات عند بدء نقاط النهاية باستخدام البديل. نظرا لأن أدوات التحكم في الوصول الخاصة بالمنفذ (VCS) وأمان البوابات ووحدات التحكم في الحدود تعد جميعها منتجات مختلفة، فلا يمكن أن يكون لها التكوين نفسه ولا يمكن إستخدامها كبدائل.

لا يمكن أن يكون ل VCS إلا VCSs أخرى كبدائل لها، وحدة التحكم في الحدود يمكن أن يكون لها فقط وحدات تحكم الحدود الأخرى كبدائل لها، ويستطيع برنامج حماية البوابة أن يكون لديه فقط بوابات أخرى كبدائل له.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems