المحتويات

المقدمة

لماذا يفشل DTMF في العمل من خلال Codian ISDN GW من نقطة نهاية IP؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتصل هذه المقالة بمنتجات Cisco TelePresence ISDN GW 3241 و Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321.

س. لماذا يفشل DTMF في العمل من خلال Codian ISDN GW من نقطة نهاية IP؟

أ. لا تقوم بوابة ISDN للكوديان بتحويل DTMF خارج النطاق إلى DTMF داخل النطاق لمكالمات الفيديو.

إصدارات عبارة ISDN قبل الإصدار 1.4 المعلن عنها خارج النطاق DTMF لمكالمات الفيديو؛ باستخدام هذا البرنامج، أختارت معظم نقاط نهاية IP إستخدام DTMF خارج النطاق تفضيلا على DTMF داخل النطاق وبالتالي يعمل DTMF مع الرد التلقائي لعبارة ISDN ولكن لن يتم الكشف عنها بواسطة نقاط النهاية على جانب ISDN من الشبكة.

ستؤدي الترقية إلى 1.4 أو إصدارا أعلى إلى إيقاف إعلان عبارة ISDN ل DTMF خارج النطاق لمكالمات الفيديو؛ وسيتعين على نقاط نهاية IP إستخدام DTMF داخل النطاق، والذي سيقوم ISDN GW بتوجيهه إلى نقطة نهاية ISDN.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems