المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

قيود

التكوين

الرسم التخطيطي لبنية الأجهزة

التكوين

إرشادات عامة لمزامنة ساعة الشبكة

مثال 1. اسحب الزلاقة من مصدر على NIM واحقنها في آخر

مثال 2. مزامنة ساعة التوقيت مع مصدر مختلف لكل NIM.

التحقق من الصحة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند آلية ساعة الواجهة T1/E1 وتكوين مزامنة متعددة الساعات لموجهات Cisco C8300.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

واجهة المعدل الأولي (PRI)

شبكة الخدمات الرقمية المتكاملة (ISDN)

تبادل الفروع الخاصة (PBX)

المكونات المستخدمة

ينطبق هذا المستند على موجهات الصوت التي تحتوي على بطاقتي وحدة واجهة الشبكة (NIM)، بما في ذلك:

- الأنظمة الأساسية لحافة السلسلة Cisco Catalyst 8300 Series

- موجهات Cisco 4000 Family Integrated Services

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

تتضمن موجهات Cisco C8300 بنية مختلفة مقارنة بالأجيال السابقة من الموجهات. لاستخدام ميزة التوقيت الزمني من مصادر متعددة، يتطلب كل مصدر وحدة واجهة شبكة. على NIM واحد، يجب أن تستخدم جميع خطوط T1/E1 ذات المنافذ الصوتية مصدر الساعة نفسه على الجانب البعيد. إذا كان الموجه يتضمن أكثر من وحدة نمطية NIM، فيمكنك تكوين مصادر ساعة متعددة.

ملاحظة: يمكنك تكوين مصدر ساعة واحدة لكل وحدة نمطية ل NIM، مما يعني أن عدد مصادر الساعة يطابق عدد وحدات NIM في الموجه.

عندما تقوم بدمج النظام الأساسي C8300 مع تكوين PRI، راجع مواصفات كل نموذج:

الطراز

الوصف

C8300-2N2S-4T2X

فتحتا SM و 2 NIM ومنافذا إيثرنت 10 جيجابت و 4 منافذ إيثرنت 1 جيجابت

C8300-2N2S-6T

فتحتا SM و 2 NIM و 6 منافذ إيثرنت 1 جيجابت

C8300-1N1S-4T2X

فتحة SM واحدة وفتحة NIM واحدة ومنفذا إيثرنت 10 جيجابت و 4 منافذ إيثرنت 1 جيجابت

C8300-1N1S-6T

فتحة SM واحدة وفتحة NIM واحدة ومنفذا إيثرنت 10 جيجابت و 4 منافذ إيثرنت 1 جيجابت

استنادا إلى هذه المواصفات، يمكنك تكوين ميزة تعدد الساعات فقط على الطرازين C8300-2N2S-4T2X و C8300-2N2S-6T.

قيود

يوضح هذا القسم القيود الخاصة بتكوين مزامنة ساعة الشبكة على موجه.

- يمكنك تكوين منفذين لكل NIM كمصادر ساعة على موجه.

- يوصى بعدم تكوين مصادر إدخال متعددة بنفس الأولوية لأن هذا يؤثر على TSM (تأخير رسالة التحويل).

- لا يتم إعتبار جودة مصدر الساعة بواسطة الموجه. رسائل حالة المزامنة (SSMs)، التي تقوم بإعلام عناصر الشبكة المجاورة بمستوى جودة الساعة، غير معتمدة من قبل الموجه. يحدد الموجه مصدر الساعة استنادا إلى التوفر والأولوية المكونة.

التكوين

الرسم التخطيطي لبنية الأجهزة

يشرح هذا القسم بنية واجهات T1/E1 على موجه C8300-2N2S.

مخطط بنية الأجهزة C8300-2N2S

يتيح مجمع ساعة اللوحة الخلفية (MUX) مزامنة الساعة عبر الوحدات النمطية، ولكن المزامنة مع اللوحة الخلفية إختيارية. إذا قمت بتخصيص كل وحدة نمطية لمصدر ساعة مختلف، فيمكن للوحدة النمطية الاتصال بأجهزة مختلفة توفر إشارات الساعة المقابلة.

يجب عليك التخطيط بعناية لمزامنة الساعة وتقييم جدوى الساعات المتعددة لطراز النظام الأساسي الخاص بك. قد تتسبب مزامنة الساعة غير الصحيحة في حدوث انزلاقات في السطر، مما قد يقلل من جودة الصوت ويعيق إرسال الفاكس.

التكوين

عند تكوين وحدات التحكم متعددة الساعات ل T1/E1، تواجه سيناريوهين محتملين:

1. اسحب ساعة اليد من مصدر على NIM وحقنها في آخر.

2. مزامنة ساعة التوقيت مع مصدر مختلف لكل NIM.

إرشادات عامة لمزامنة ساعة الشبكة

- يجب تكوين الأمر العام التلقائي لمزامنة ساعة الشبكة في كلا السيناريوهين. يضمن هذا الأمر بدء ساعة التوقيت على الوحدات النمطية. على حسب إصدار Cisco IOS® XE، من الممكن أن يتم تعطيل هذا الأمر بشكل افتراضي.

- إذا لم يتم تكوين أمر مشاركة مزامنة ساعة الشبكة لوحدة نمطية NIM، فإن تلك الوحدة تعمل كمجال ساعة خاص بها.

- يقوم أمر وحدة التحكم في الأولوية [t1|e1] slot/bay/port لساعة الشبكة بتكوين مصدر ساعة اللوحة الخلفية وتعيين أولويته.

- إذا كان NIM الخاص بك يحتوي على أكثر من منفذين T1/E1، فيمكنك ترك المنافذ الإضافية باستخدام التكوين الافتراضي (سطر مصدر الساعة).

- لتوفير إمكانية إيقاف الخط، أستخدم الأمر: شبكة مصدر الساعة

- يطبق الأمر الداخلي لمصدر الساعة على البيانات T1/E1 فقط ولا يتم إستخدامه لصوت T1/E1. يمكنك تشغيل كل من البيانات والصوت على نفس وحدة NM.

- لاسترداد مصدر الساعة من السطر، أستخدم الأمر: خط مصدر الساعة [أساسي | ثانوي]

ملاحظة: عند إستعادة عملية تسجيل الدخول من السطر، قم دائما بتحديد مصدر إدخال أساسي. تكوين مصدر إدخال ثانوي إختياري.

مثال 1. اسحب الزلاقة من مصدر على NIM واحقنها في آخر

بالنسبة لهذا السيناريو، يتم سحب ميزة التوقيت المتزامن من ISDN 1 PBX إلى NIM 1 وفي الوقت نفسه، تقوم NIM 2 باستخدام نفس عملية التوقيت من خلال سحب الإشارة من ساعة اللوحة الخلفية.

مزامنة الساعة من NIM إلى آخر

Router(config)# network-clock synchronization automatic

Router(config)# network-clock synchronization participate 0/1

Router(config)# network-clock input-source 1 controller T1 0/1/0

Router(config)# network-clock synchronization participate 0/2

Router(config)# controller T1 0/1/x

Router(config-controller)# clock source line primary

Router(config)# controller T1 0/2/x

Router(config-controller)# clock source network

مثال 2. مزامنة ساعة التوقيت مع مصدر مختلف لكل NIM.

في هذا التكوين، تستخدم كل NIM السطر كمصدر لساعة العمل ولا تقوم بالمزامنة مع اللوحة الخلفية. يتزامن NIM 1 مع ISDN 1 PBX كمصدر لساعة العمل، بينما تتزامن NIM 2 مع ISDN 2 PBX كمصدر لساعة العمل.

مزامنة ساعة المصادر المختلفة لكل NIM

Router(config)# network-clock synchronization automatic

Router(config)# no network-clock synchronization participate 0/1

Router(config)# no network-clock synchronization participate 0/2

Router(config)# controller T1 0/1/0

Router(config-controller)# clock source line primary

Router(config)# controller T1 0/2/0

Router(config-controller)# clock source line primary

ملاحظة: للحصول على أمثلة تكوين NIM واحد، يمكنك الرجوع إلى: مزامنة الشبكة لموجهات الخدمات المتكاملة Cisco 4000 Series Integrated Services Routers

التحقق من الصحة

يوفر الأمر show controller t1 معلومات حول حالة أجهزة وحدة التحكم وهو مفيد للمهام التشخيصية، بما في ذلك تلك التي يتم تنفيذها بواسطة الدعم الفني. يوفر هذا الأمر أيضا:

- إحصائيات حول الارتباط T1. إذا حددت فتحة ورقم منفذ، فإنه يعرض إحصائيات لكل فاصل زمني مدته 15 دقيقة.

- معلومات أستكشاف أخطاء طبقة إرتباط البيانات الفعلية وإصلاحها.

- معلومات تنبيه محلية أو عن بعد، إن وجدت، على خط T1.

للتحقق من مزامنة الساعة داخل وحدات التحكم، قم بمراقبة عداد ثوان الإزاحة. تشير القيمة 0 لهذا العداد إلى مزامنة الساعة المناسبة.

تلميح: أستخدم الأمر clear counters لإعادة تعيين عدادات T1. يساعدك مسح العدادات على مراقبة ما إذا كان سطر T1/E1 يمر بأي حالات انزلاق بسهولة. تذكر أن هذا الأمر يقوم أيضا بإعادة ضبط جميع عدادات الواجهات الأخرى.

هنا مثال على إخراج الأمر show isdn status. في هذا المثال، يكون عداد "ثوان الانزلاق" هو 0 لكل وحدة تحكم، مما يؤكد أن الساعات يتم مزامنتها.

C8300#show controller t1

T1 0/1/0 is up

Applique type is Channelized T1

Cablelength is long gain36 0db

No alarms detected.

alarm-trigger is not set

Soaking time: 3, Clearance time: 10

AIS State:Clear  LOS State:Clear  LOF State:Clear

Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Network.

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

Data in current interval (14 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

T1 0/1/1 is up

Applique type is Channelized T1

Cablelength is long gain36 0db

No alarms detected.

alarm-trigger is not set

Soaking time: 3, Clearance time: 10

AIS State:Clear  LOS State:Clear  LOF State:Clear

Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

Data in current interval (13 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

T1 0/1/2 is up

Applique type is Channelized T1

Cablelength is long gain36 0db

No alarms detected.

alarm-trigger is not set

Soaking time: 3, Clearance time: 10

AIS State:Clear  LOS State:Clear  LOF State:Clear

Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

Data in current interval (12 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

معلومات ذات صلة

- ورقة بيانات الأنظمة الأساسية لحافة السلسلة Cisco Catalyst 8300 Series

- اعتبارات تصميم ساعة خط T1/PRI على ISR4K

- مزامنة الشبكة لموجهات الخدمات المتكاملة Cisco 4000 Series Integrated Services Routers

- تكوين الوحدة النمطية لواجهة شبكة WAN والصوت من الجيل الرابع Cisco T1/E1 Voice and WAN Network Interface Module