المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الحل

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند الإجراءات التي يجب إتخاذها لتمكين المستخدمين النهائيين المحليين لإدارة الاتصالات الموحدة (CUCM) من Cisco (وليس بروتوكول الوصول إلى الدليل خفيف الوزن (LDAP) الذي تمت مزامنته) لتسجيل الدخول إلى Jabber في مجموعة تم تمكين تسجيل الدخول الأحادي (SSO).

يطبق على Jabber ل Windows فقط.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- مدير الاتصالات الموحدة من Cisco

- تسجيل دخول أحادي (SSO)

- Cisco Jabber

- موجه أوامر Windows (CMD)

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الحل

سابقا، كانت معلمة SSO_Enabled Jabber متاحة للاستخدام ضمن ملف تكوين Jabber (Jabber-config.xml) لتعطيل ميزة SSO لمستخدمين محددين عبر حقل دعم Cisco داخل تكوين جهاز Jabber ضمن CUCM، ولكن تم إهمال هذه المعلمة منذ مارس 2021، ارجع إلى دليل مرجع المعلمة ل Jabber 12.9.

يتكون الحل الوحيد من تعطيل ميزة SSO بالكامل في عميل الكمبيوتر المحلي عبر محول تثبيت CMD:

msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi CLEAR=1 SSO_ENABLED=FALSE

بدلا من ذلك، يمكن تعديل ملف Jabber bootstrap (jabber-bootstrap.properties) الموجود في C:\ProgramData\Cisco Systems\Cisco Jabber يدويا (السطر 28) كما هو موضح هنا:

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

SSO_Enabled: FALSE

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

EnableDPIAware: TRUE

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

STARTUP_AUTHENTICATION_REQUIRED: FALSE

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

UXModel: Modern

NOT_SPECIFIED

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.