المحتويات

المقدمة

إجراء إسترداد كلمة المرور

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إعادة ضبط كلمة مرور النظام الأساسي Cisco UCDM إذا نسيت كلمة المرور ولم تتمكن من الوصول إلى CLI عبر مستخدم النظام الأساسي.

إجراء إسترداد كلمة المرور

يصف هذا القسم إجراء إسترداد كلمة مرور Cisco UDCM.

ملاحظة: لا ينطبق هذا الإجراء إلا على CUCDM 10.1.x و 10.6 GROUP الإصدار 1.99-21ubuntu3.17 و 3.18.

1. قم بتعطيل الاتصالات، إن أمكن، من خلال تعطيل الشبكة. وهذا يضمن عدم فقدان الحركات.

2. قم بتسجيل الدخول إلى VMWare واختر الجهاز الظاهري (VM) ل Cisco UCDM.

3. يختار déclic ال VM ويحرر عملية إعداد.

4. انقر صفحة الخيارات، واختر خيارات التمهيد وحدد خانة الاختيار في قسم فرض إعداد BIOS. وفي المرة التالية التي يتم فيها تمهيد الجهاز الافتراضي، يتم فرض إدخال الجهاز إلى نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS).

5. افتح شاشة عرض Cisco UCDM (إطلاق وحدة تحكم الجهاز الظاهري).

6. انقر زر إعادة التشغيل (إعادة تشغيل Guest).

7. يدخل الجهاز الظاهري إلى نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) ويخرج من دون إجراء أي تغييرات. (يلزم تنفيذ الخطوة التالية بسرعة قبل تمهيد النظام).

8. اضغط E على وحدة تحكم تمهيد Group.

9. انتقل إلى السطر الثاني إلى الأخير، والذي يبدأ ببيئة لينوكس.

10. انتقل إلى نهاية السطر إلى "init=/bin/bash" كما هو موضح في هذه الصورة.

11. اضغط على Ctrl-X لتمهيد النظام.

12. أدخل التحميل -o إعادة التحميل، rw / بمجرد تمهيد النظام.

13. أدخل النظام الأساسي لكلمة المرور وأدخل كلمة مرور جديدة للنظام.

14. اكتب sync لفرض مزامنة نظام الملفات.

15. اكتب exit ثم قم بإيقاف تشغيل الجهاز الظاهري وعلى الجهاز الظاهري.

16. عندما يتم تمهيد النظام، أختر نظام التشغيل Ubuntu مع نظام التشغيل Linux 3.2.0-70- الافتراضي.

يمكنك الآن تسجيل الدخول كمستخدم للنظام الأساسي مع تعيين كلمة المرور في الخطوة رقم 13.