المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المواصفات

سعة

عناصر صفحة مهمة

المتطلبات

إتصالات المجموعة والمنافذ

التكوينات

إنشاء مجموعة جديدة

إضافة نظراء إضافيين إلى المجموعة

فرض التحقق من TLS

تغيير النظير الأساسي

تغيير نظام المجموعة لاستخدام FQDNs

تخطيط عنوان نظام المجموعة ل Expressway-E

نظام مجموعة مزود ببطاقة واجهة شبكة (NIC) واحدة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ما الذي يؤدي إلى إعادة ضبط المصنع؟

فشل إعادة ضبط المصنع

إعادة تشغيل التسلسل

الإنذارات والتحذيرات

إنذارات شائعة

القضايا الرئيسية ذات الصلة بالنظام

تفاصيل السجلات

مقاطع الفيديو

المقدمة

يوضح هذا المستند الكيفية التي تم بها تصميم مجموعات Expressway لتوسيع مرونة سعة تثبيت Expressway.

معلومات أساسية

السعة. يمكن أن تزيد مجموعة Expressway من قدرة نشر Expressway بمقدار أربعة أضعاف، وذلك مقارنة بأي طريق سريع واحد. يتم ربط Expressway في إستخدام عرض النطاق الترددي لمشاركة نظام المجموعة بالإضافة إلى التوجيه والمنطقة و FindMe والتكوين الآخر.

المرونة. يمكن أن يوفر نظام مجموعة Expressway إمكانية التكرار أثناء وجود Expressway في وضع الصيانة، أو في حالة تعذر الوصول إليه بسبب وجود شبكة أو انقطاع طاقة، أو سبب آخر. يمكن تسجيل نقاط النهاية لأي من النظراء في نظام المجموعة. إذا فقدت نقاط النهاية الاتصال بنظيرتها الأولية، فيمكنها إعادة التسجيل لأخرى في المجموعة.

المواصفات

يمكن ان يكون الطريق السريع جزءا من مجموعة من ستة طرق سريعة. عندما تقوم بإنشاء نظام مجموعة تقوم بترشيح نظير واحد كنظام أساسي، والذي يتم نسخ التكوين الخاص به منه إلى النظراء الآخرين. يجب أن يكون لكل نظير من نظراء Expressway في المجموعة نفس إمكانيات التوجيه، وإذا كان بإمكان أي Expressway توجيه مكالمة إلى وجهة، فمن المفترض أن جميع نظراء Expressway في هذه المجموعة يمكنهم توجيه مكالمة إلى تلك الوجهة.

سعة

لا توجد زيادة في السعة بعد أربعة أقران. على سبيل المثال، في مجموعة مكونة من ستة نظراء، لا يضيف كل من طريقي المرور السريع الخامس والسادس سعة إستدعاء إضافية إلى المجموعة. وتحسنت القدرة على التكيف مع النظراء الإضافيين، ولكن ليس مع القدرة.

- بالنسبة للأجهزة الافتراضية الصغيرة (VM)، يعمل نظام المجموعة على توفير وحدات إحتياطية فقط وليس على نطاق واسع، ولا تتوفر سعة إضافية من خلال نظام المجموعة.

- يتم توضيح السعة المستندة إلى 4 أنداد من تكوين نظام المجموعة في الصورة التالية:

عناصر صفحة مهمة

المتطلبات

- المعرفة الأساسية بالقشرة الآمنة (SSH)

- يجب أن يحتوي نظام المجموعة على عقدة Expressway-C فقط أو عقد Expressway-E فقط.

- يجب أن يستخدم جميع النظراء نفس إصدار البرنامج.

- يستخدم جميع النظراء النظام الأساسي للأجهزة أو الجهاز أو الجهاز الظاهري (VM) مع إمكانات مكافئة.

- تدعم خدمة Expressway تأخير رحلة الذهاب والعودة الذي يصل إلى 80 مللي ثانية.

- تم تمكين وضع H323 على كل نظير.

- كل الأقران لديهم نفس مجموعة مفاتيح الخيار المثبتة، مع الاستثناءات التالية:

- لخادم التحكم في الفيديو (VCS): تراخيص المكالمات المباشرة وغير التبادلية

- ل Expressway: جلسات الوسائط الثرية

- للحصول على ترخيص Expressway: تراخيص تسجيل نظام الغرف وأجهزة الكمبيوتر المكتبية

يجب أن تكون كافة مفاتيح الترخيص الأخرى متطابقة على كل نظير.

- يجب ألا تكون هناك ترجمة عنوان الشبكة (NAT) بين نظائر نظام المجموعة.

ملاحظة: إذا كان Expressway-E يستخدم وحدة تحكم واجهة شبكة (NIC) واحدة، فيجب عليه إستخدام IP العامة. إذا كان Expressway-E يستخدم بطاقة واجهة شبكة (NIC) مزدوجة، فيجب إستخدام الواجهة الداخلية لإنشاء نظام المجموعة.

- يجب تكوين عنوان IP وخدمة اسم المجال (DNS) وبروتوكول وقت الشبكة (NTP).

إتصالات المجموعة والمنافذ

التكوينات

إنشاء مجموعة جديدة

1. افتح واجهة ويب Expressway.

2. انتقل إلى النظام > التجميع.

3. أدخل القيم التالية:

ملاحظة: يجب إنشاء مجموعة من نظير واحد (أساسي) أولا، وإعادة تشغيل الأساسي، قبل إضافة النظراء الآخرين. يمكنك إضافة المزيد من النظراء بعد إنشاء مجموعة واحدة.

التكوين الأساسي: 1

إصدار IP لنظام المجموعة: أختر IPv4 أو IPv6 للمطابقة مع نظام عنوان الشبكة.

خيارات وضع التحقق من TLS: متساهل (افتراضي) أو فرض.

يعني التساهل أن الأقران لا يثبتون شهادات بعضهم البعض عند إنشاء إتصالات طبقة النقل داخل المجموعة الآمنة (TLS).

الإنفاذ أكثر أمانا، ولكنه يتطلب أن يكون لكل نظير شهادة صالحة وأن يكون المرجع المصدق (CA) موثوقا به من قبل جميع النظراء الآخرين.

عنوان النظير 1: أدخل عنوان هذا Expressway (النظير الأساسي). إذا تم تعيين وضع التحقق من TLS على فرض، فيجب عليك إدخال اسم مجال مؤهل بالكامل (FQDN) يطابق الاسم الشائع للموضوع (CN) أو اسم موضوع بديل (SAN) في شهادة هذا النظير.

4. حدد حفظ.

5. أعد تشغيل الخادم.

6. انتقل إلى الصيانة > خيارات إعادة التشغيل، ثم حدد إعادة التشغيل وأكد على موافق.

7. تحقق من صحة الشهادة، كما هو موضح في الصورة التالية:

إضافة نظراء إضافيين إلى المجموعة

لإضافة نظير إضافي، اتبع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى النظام > التجميع على الطريق السريع الرئيسي.

2. في الحقل الفارغ الأول، أدخل عنوان نظير Expressway الجديد.

3. حدد حفظ.

4. يجب أن يشير النظير 1 إلى هذا النظام. يجب أن يشير النظير الجديد إلى غير معروف وبعد ذلك مع التحديث إلى فشل لأنه لم ينضم بشكل كامل إلى نظام المجموعة بعد.

5. انتقل إلى النظام > التجميع على أحد النظراء المرؤوسين الموجودين بالفعل في المجموعة، وقم بتحرير الحقول التالية:

6. كرر الخطوة السابقة لكل من النظراء المرؤوسين الموجودين بالفعل في نظام المجموعة.

7. حدد حفظ.

8. ويثير الطريق السريع جهاز إنذار عن فشل الاتصال العنقودي. يتم مسح التنبيه بعد إعادة التشغيل المطلوبة.

9. قم بإعادة تشغيل Expressway.

10. بعد إعادة التشغيل، انتظر حوالي دقيقتين - هذا هو التردد الذي يتم من خلاله نسخ التكوين من الأساسي.

11. تحقق من صحة حالة قاعدة بيانات نظام المجموعة.

12. تأكد من تكرار التكوين على نظير تبعي.

فرض التحقق من TLS

تحذير: قبل المتابعة، تحقق من إحتواء شبكات منطقة التخزين (SAN) الخاصة بالشهادات على شبكات FQDN الموجودة في حقول عنوان N للنظير. يجب أن ترى رسائل الحالة الخضراء للتجميع والشهادة بجوار كل حقل عنوان قبل المتابعة.

1. في النظير الأساسي، قم بتعيين وضع التحقق من TLS للفرض.

تحذير: يظهر تحذير إذا كانت أي شهادات غير صالحة ويمنع نظام المجموعة من العمل بشكل صحيح في وضع التحقق من TLS الذي تم فرضه.

2. يتم نسخ وضع التحقق من TLS الجديد في نظام المجموعة بالكامل.

3. تحقق من أن وضع التحقق من TLS هو الآن فرض على كل نظير آخر.

4. حدد حفظ ثم أعد تشغيل النظير الأساسي.

5. بعد عودة النظير الأساسي إلى الخط، قم بإعادة تشغيل كل نظير واحدا تلو الآخر.

6. انتظر حتى يتم تثبيت نظام المجموعة، ثم تحقق من أن حالة التجميع والشهادة خضراء لجميع النظراء.

تغيير النظير الأساسي

ملاحظة: يمكنك إجراء هذه العملية حتى إذا لم يكن النظير الأساسي الحالي يمكن الوصول إليه.

1. على الطريق السريع الأساسي الجديد، انتقل إلى النظام>التجميع.

2. من القائمة المنسدلة تكوين أساسي حدد رقم معرف إدخال النظير الذي يقول هذا النظام.

3. حدد حفظ.

ملاحظة: أثناء تنفيذ هذه العملية، تجاهل أي تحذيرات على Expressway تشير إلى عدم تطابق أساسي لنظام المجموعة أو خطأ في النسخ المتماثل لنظام المجموعة.

4. على كافة نظائر Expressway الأخرى، ابدأ مع النظير الأساسي القديم (إذا كان لا يزال يمكن الوصول إليه).

5. انتقل إلى النظام >التجميع.

6. من القائمة المنسدلة تكوين أساسي حدد رقم معرف Expressway الأساسي الجديد.

7. حدد حفظ.

8. تأكد من قبول التغيير على التكوين الأساسي ، انتقل إلى النظام>التجميع ثم قم بتحديث الصفحة.

9. إذا لم تقبل أي طرق سريعة التغيير، فكرر الإجراء نفسه.

10. تحقق من صحة تقارير حالة قاعدة بيانات نظام المجموعة على أنها نشطة.

تغيير نظام المجموعة لاستخدام FQDNs

ملاحظة: أثناء تنفيذ هذا الإجراء، تتأثر الاتصالات بين النظراء بشكل مؤقت، وهذا يعني أنه من المتوقع أن تظهر تنبيهات تستمر حتى اكتمال التغييرات ويوافق نظام المجموعة على العناوين الجديدة.

1. قم بتسجيل الدخول إلى كافة نظائر نظام المجموعة وانتقل إلى نظام > تجميع.

2. أختر عنوان النظير الذي تم تغييره. ومن المطلوب تشغيله لبدء عنوان النظير 1.

3. على كل نظير في المجموعة اتبع الإجراء التالي:

4. قم بتغيير حقل عنوان النظير المختار من عنوان IP إلى FQDN الخاص به.

5. حدد حفظ.

6. قم بالتبديل إلى النظير الذي تم تعريفه بواسطة عنوان النظير الذي تم تغييره ثم أعد تشغيل الخادم.

7. انتظر حتى يتم حل أية تنبيهات عنقودية عابرة.

8. أختر عنوان النظير التالي الذي سيتم تغييره ثم كرر الخطوات من 3 إلى 7.

9. كرر هذا الإجراء حتى تقوم بتغيير جميع عناوين الأقران وإعادة تشغيل كافة الأقران.

تخطيط عنوان نظام المجموعة ل Expressway-E

بالنسبة لعمليات النشر الآمنة مثل Mobile و Remote Access (MRA)، يجب أن يكون لكل نظير من نظراء ExpressWay-E شهادة تحتوي على شبكة منطقة تخزين (SAN) تحتوي على FQDN العامة. يتم تعيين FQDN في DNS العامة إلى عنوان IP العام ل Expressway-E.

ملاحظة: إذا كنت تريد تجميع نظراء Cisco Expressway-E ولا تحتاج إلى التحقق من TLS فيما بينهم، فيمكنك تكوين نظام المجموعة باستخدام عناوين IP الخاصة للعقد. لا تحتاج إلى تعيين عنوان نظام المجموعة.

تعد تعيينات عناوين نظام المجموعة بمثابة أزواج FQDN:IP التي يتم مشاركتها حول نظام المجموعة، زوج واحد لكل نظير. يستشير النظراء جدول التعيين قبل أن يستفسروا عن DNS، وإذا عثروا على تطابق، فإنهم لا يستفسرون DNS.

إذا أخترت فرض TLS، يجب على النظراء أيضا قراءة الأسماء من حقل SAN لشهادات بعضهم البعض، وفحص كل اسم مقابل جانب FQDN من التخطيط.

يوصى بشدة بإدخال التعيينات على النظير الأساسي. تنسخ تعيينات العناوين بشكل ديناميكي من خلال نظام المجموعة. لتكوين تخطيط الأجهزة، اتبع الإجراء التالي:

1. قم بالانتقال إلى النظام > التجميع على النظير الأساسي، ثم قم بتغيير تعيين عنوان نظام المجموعة الذي تم تمكينه للأسفل إلى تشغيل (الوضع الافتراضي هو إيقاف التشغيل). يتم عرض حقول تعيين عنوان نظام المجموعة.

2. قم بتحرير التعيينات بحيث تتطابق شبكات FQDN العامة الخاصة بنظراء Expressway-E مع عناوين IP الخاصة ببطاقات واجهة الشبكة (NICs) الداخلية الخاصة بها.

3. حدد حفظ.

تحذير: لا تحاول إستخدام DNS العامة لتعيين FQDN العامة الخاصة بالأقران إلى عناوين IP الخاصة الخاصة بهم، يمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى قطع الاتصال الخارجي.

نظام مجموعة مزود ببطاقة واجهة شبكة (NIC) واحدة

إذا كنت تريد أن تقوم نظائر Expressway-E في مجموعة ما بالتحقق من هويات بعضها البعض باستخدام الشهادات، يمكنك السماح لهم باستخدام DNS لحل مجموعات FQDN النظيرة لعناوين IP العامة الخاصة بهم. هذه طريقة مقبولة تماما لتشكيل مجموعة إذا كانت عقد Expressway-E:

- بطاقة واجهة شبكة (NIC) واحدة

- ما من ساكن إستاتيكي nat يشكل

- عناوين IP الموجهة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ما الذي يؤدي إلى إعادة ضبط المصنع؟

إذا قمت بمسح كافة حقول عنوان النظير من صفحة التجميع وحفظ التكوين، فإن Expressway يقوم بشكل افتراضي بإعادة ضبط المصنع نفسه في المرة التالية التي تقوم فيها بإعادة التشغيل. وهذا يعني أنه يتم حذف جميع عمليات التكوين، باستثناء تكوين الشبكة الأساسي لواجهة شبكة المنطقة المحلية 1 (LAN1)، والتي تتضمن جميع عمليات التكوين التي تم إجراؤها بعد مسح الحقول وإعادة التشغيل التالية.

تلميح: إذا كنت بحاجة إلى تجنب إعادة ضبط المصنع، قم باستعادة حقول عنوان النظير لنظام المجموعة. استبدل عناوين النظير الأصلية بنفس الترتيب، ثم احفظ التكوين لمسح الشعار.

يتم تشغيل إعادة ضبط المصنع تلقائيا عند إعادة تشغيل النظير، لإزالة البيانات الحساسة وتكوين نظام المجموعة. تؤدي إعادة الضبط إلى مسح كل التكوين باستثناء معلومات الشبكة الأساسية التالية:

ملاحظة: إذا كنت تستخدم خيار بطاقة واجهة الشبكة (NIC) المزدوجة، فكن على دراية بإزالة تكوين شبكة LAN2 بالكامل بواسطة إعادة الضبط.

- عناوين IP · المسؤول وحسابات وكلمات مرور الجذر

- مفاتيح SSH

- مفاتيح الخيار

- تم تمكين الوصول الآمن إلى بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTPS)

- تم تمكين الوصول إلى SSH

ملاحظة: من الإصدار X12.6، تؤدي إعادة ضبط المصنع إلى إزالة إعدادات شهادة الخادم والمفتاح الخاص المقترن ومخزن ثقة CA من النظير. في إصدارات برامج Expressway السابقة، يتم الاحتفاظ بهذه الإعدادات.

فشل إعادة ضبط المصنع

قد تفشل إعادة ضبط المصنع، وقد يحدث ذلك إذا كان Expressway عبارة عن جهاز تثبيت جديد من أجهزة المحاكاة الافتراضية المفتوحة (OVA) ولم تتم ترقيته.

لإصلاح هذه المشكلة، يرجى اتباع أي من الخيارات التالية:

- قم بترقية جميع العقد إلى نفس إصدار البرنامج باستخدام ملف tar.gz. عند نهاية عملية الترقية، قم بإعادة تشغيل الخادم، مما يؤدي إلى تشغيل إعادة تعيين المصنع.

- قم بتحميل ملف tar.gz مباشرة إلى مجلد إعادة ضبط المصنع باستخدام WinSCP (/mnt/harddisk/factory-reset/). ثم قم بإعادة التشغيل لبدء إعادة ضبط المصنع أو قم بإصدار إعادة ضبط المصنع من واجهة سطر الأوامر.

ملاحظة: تأكد من إجراء عمليات النسخ الاحتياطي المناسبة قبل الترقية أو تغيير الشهادة أو عندما يكون هناك تحذير إعادة ضبط المصنع.

إعادة تشغيل التسلسل

إذا كانت هناك حاجة إلى إعادة تشغيل نظام المجموعة أو أي نظير، فاتبع الخطوات التالية:

1. قم بإعادة تشغيل النظير الأساسي، وانتظر إمكانية الوصول إليه عبر واجهة الويب.

2. التحقق من حالة النسخ المتماثل لنظام المجموعة على الوضع الأساسي والحالة لجميع النظراء. انتظر بضع دقائق، وقم بتحديث واجهات ويب النظير من حين لآخر.

3. قم بإعادة تشغيل النظراء الآخرين، إذا لزم الأمر، مرة واحدة في كل مرة. في كل مرة، انتظر بضع دقائق بعد أن يتم الوصول إليه وقم بالتحقق من حالة النسخ المتماثل الخاصة به.

ملاحظة: قد تحتاج إلى الانتظار حوالي 5 دقائق بعد إجراء أي تغييرات في المجموعة قبل أن يبلغ نظائر Expressway عن حالة ناجحة.

الإنذارات والتحذيرات

يتم عرض تنبيهات أخطاء نظام المجموعة بالتنسيق: خطأ النسخ المتماثل لنظام المجموعة: (تفاصيل) يلزم إجراء المزامنة اليدوية للتكوين، فيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

- خطأ في نسخ نظام المجموعة: يلزم إجراء مزامنة يدوية للتكوين.

- خطأ النسخ المتماثل لنظام المجموعة: لا يمكن العثور على ملف تكوين نظير أساسي أو هذا التابع، يلزم إجراء المزامنة اليدوية للتكوين.

- خطأ النسخ المتماثل لنظام المجموعة: معرف التكوين الأساسي غير متناسق، يلزم إجراء المزامنة اليدوية للتكوين.

- خطأ في النسخ المتماثل لنظام المجموعة: يتعارض تكوين هذا النظير مع تكوين النظام الأساسي، يلزم إجراء المزامنة اليدوية للتكوين.

إذا أخبر احد المرؤوسين في الطريق السريع التنبيه المذكور، فاتبع الاجراء التالي:

1. قم بتسجيل الدخول كمسؤول على SSH أو واجهة سطر الأوامر الأخرى.

2. قم بتشغيل الأمر التالي: xcommand forceConfigUpdate

ملاحظة: تأكد من إجراء عمليات النسخ الاحتياطي المناسبة قبل الترقية أو تغيير الشهادة أو عندما يكون هناك تحذير إعادة ضبط المصنع.

3. يقوم هذا الأمر بحذف تكوين Expressway التابع ثم إرغامه على تحديث التكوين الخاص به من Expressway الرئيسي.

إذا إستمرت المشكلة، فقد تكون مرتبطة بمفتاح التشفير لكل نظير نظام مجموعة. يحدث عادة عند ترقية الأقران بالترتيب الخاطئ، ولا يتم مزامنة الأقران المرؤوسين مع الأساسي. لذلك إذا لم يعمل xcommand forConfigUpdate، اتبع الإجراء التالي:

1. قم بتسجيل الدخول إلى النظير الأساسي وتحقق من أنه في حالة جيدة.

2. تأكد من أن تكوين نظام المجموعة يوضح أن هذا النظير هو الأساسي.

3. قم بترقية الأساسي مرة أخرى، أستخدم نفس الحزمة التي أستخدمتها أصلا للترقية.

يعمل تنبيه النسخ المتماثل على مسح الأمر بعد ترقية النظير الأساسي وإعادة تشغيله. يحدث هذا عادة في غضون عشر دقائق بعد إعادة التشغيل، ولكنه قد يصل إلى عشرين دقيقة بعد إعادة التشغيل.

إنذارات شائعة

تكوين تكوين تجميع غير صالح: يجب تشغيل وضع H.323 - تستخدم المجموعات إتصالات H.323 بين النظراء.

للتأكد من أن وضع H.323 قيد التشغيل، انتقل إلى التكوين > البروتوكولات > H.323.

فشل قاعدة بيانات Expressway: الرجاء الاتصال بممثل دعم Cisco.

لاستكشاف أخطاء هذا النوع من التنبيه وإصلاحها، اتبع الإجراء التالي:

1. قم بأخذ لقطة للنظام وتقديمها إلى مندوب الدعم الذي تتعامل معه.

2. قم بإزالة Expressway من نظام المجموعة.

3. إستعادة قاعدة بيانات Expressway's من نسخة إحتياطية تم الحصول عليها على هذا Expressway سابقا.

4. قم بإضافة Expressway مرة أخرى إلى نظام المجموعة.

الطريقة الثانية ممكنة إذا لم تسترد قاعدة البيانات:

1. أخذ لقطة للنظام وتقديمها إلى مركز المساعدة الفنية (TAC).

2. قم بإزالة Expressway من نظام المجموعة.

3. قم بتسجيل الدخول كجذر، ثم قم بتشغيل الأمر التالي clusterdb_destroy_and_purge_data.sh.

4. إستعادة قاعدة بيانات Expressway's من نسخة إحتياطية تم الحصول عليها على هذا Expressway سابقا.

5. قم بإضافة Expressway مرة أخرى إلى نظام المجموعة.

ملاحظة: تأكد من إجراء عمليات النسخ الاحتياطي المناسبة قبل الترقية أو تغيير الشهادة أو عندما يكون هناك تحذير إعادة ضبط المصنع.

تحذير: Clusterdb_destroy_and_purge_data.sh خطير كما يبدو — أستخدم هذا الخيار كحل أخير.

القضايا الرئيسية ذات الصلة بالنظام

ملاحظة: تنطبق المعلومات التالية على الإصدار X14 وما بعده.

فشل تحديث تنبيهات الملفات الأساسية على Expressway في سيناريو عقدة واحدة.

اتبع الإجراء التالي لاستكشاف أخطاء هذا النوع من التنبيه وإصلاحها:

1. قم بتسجيل الدخول كمسؤول من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI) (متوفر بشكل افتراضي عبر بروتوكول SSH ومن خلال المنفذ التسلسلي على إصدارات الأجهزة).

2. قم بتشغيل الأمر التالي: xCommand ForceSystemKeyUpdate.

فشل تحديث تنبيهات الملفات الأساسية في Expressways في سيناريو نظام المجموعة.

اتبع الإجراء التالي لاستكشاف أخطاء هذا النوع من التنبيه وإصلاحها:

1. سجل الدخول إلى العقدة كمسؤول من خلال CLI (متوفر بشكل افتراضي عبر SSH ومن خلال المنفذ التسلسلي على إصدارات الأجهزة) حيث لا يتم رفع هذا التنبيه.

2. قم بتشغيل الأمر التالي: xCommand ForceSystemKeyUpdate.

تفاصيل السجلات

مثل أي سجل آخر على Expressway، يمكنك تمكين سجلات التشخيص، باستخدام مكبات TCP.

في الحالة العادية يتم عرض مزامنة DB على العقدة الرئيسية في السجلات كالإخراج التالي:

2020-07-21T15:16:50.321-05:00 expc01 replication: UTCTime="2020-07-21 20:16:50,321" Module="developer.replication" Level="INFO" CodeLocation="clusterconfigurationsynchroniser(270)" Detail="Starting synchronisation"

2020-07-21T15:16:50.330-05:00 expc01 replication: UTCTime="2020-07-21 20:16:50,330" Module="developer.replication" Level="INFO" CodeLocation="clusterconfigurationutils(750)" AlternateIPAddresses="[u'(10.15.13.15 expc01)', u'(10.15.13.16 expc02)']" ConfigurationMasterIndex="0" LocalPeerIndex="0"

2020-07-21T15:16:50.433-05:00 expc01 replication: UTCTime="2020-07-21 20:16:50,433" Module="developer.replication" Level="INFO" CodeLocation="clusterconfigurationsynchroniser(257)" Detail="This peer is the cluster master, local configuration has already been replicated to the other peers"

2020-07-21T15:16:50.437-05:00 expc01 replication: UTCTime="2020-07-21 20:16:50,437" Module="developer.replication" Level="INFO" CodeLocation="clusterconfigurationsynchroniser(336)" Detail="Synchronisation completed successfully"

ومن منظور عقدة النظير، يتم عرض هذا الإخراج كالتالي:

2020-07-21T15:16:46.900-05:00 expc02 replication: UTCTime="2020-07-21 20:16:46,899" Module="developer.replication" Level="INFO" CodeLocation="clusterconfigurationsynchroniser(270)" Detail="Starting synchronisation"

2020-07-21T15:16:46.908-05:00 expc02 replication: UTCTime="2020-07-21 20:16:46,908" Module="developer.replication" Level="INFO" CodeLocation="clusterconfigurationutils(750)" AlternateIPAddresses="[u'(10.15.13.15 expc01)', u'(10.15.13.16 expc02)']" ConfigurationMasterIndex="0" LocalPeerIndex="1"

2020-07-21T15:16:46.947-05:00 expc02 replication: UTCTime="2020-07-21 20:16:46,946" Module="developer.replication" Level="INFO" CodeLocation="clusterconfigurationsynchroniser(254)" Detail="This peer is not the cluster master, local configuration is already up to date"

2020-07-21T15:16:46.950-05:00 expc02 replication: UTCTime="2020-07-21 20:16:46,950" Module="developer.replication" Level="INFO" CodeLocation="clusterconfigurationsynchroniser(336)" Detail="Synchronisation completed successfully"

يتم عرض قطع اتصال النظير في الإخراج التالي:

2020-08-12T14:57:43.353-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 19:57:43,353" Module="developer.clusterdb.cdb" Level="INFO" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.159.0>" Detail="Processed mnesia_down event from accessible node" Node="clusterdb@expc02.apolo.local"

2020-08-12T14:57:43.354-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 19:57:43,353" Module="developer.clusterdb.cdb" Level="ERROR" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.159.0>" Detail="Inconsistent Database" Context="from mnesia system - mnesia down" Node="clusterdb@expc02.apolo.local"

2020-08-12T14:57:43.354-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 19:57:43,354" Module="developer.clusterdb.cdb" Level="INFO" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.159.0>" Detail="Connecting database on mnesia running_partitioned_network event" Node="clusterdb@expc02.apolo.local"

2020-08-12T14:57:43.354-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 19:57:43,354" Module="developer.clusterdb.cdb" Level="INFO" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.14215.425>" Detail="Ready to perform node connection transaction" Node="clusterdb@expc02.apolo.local"

2020-08-12T14:57:43.354-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 19:57:43,354" Module="developer.clusterdb.cdb" Level="INFO" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.14215.425>" Detail="Running node connection transaction" Node="clusterdb@expc02.apolo.local"

2020-08-12T14:57:43.354-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 19:57:43,354" Module="developer.clusterdb.synchronise" Level="WARN" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.14215.425>" Detail="Failed connecting to node" Node="clusterdb@expc02.apolo.local" Reason="{ badrpc, { EXIT, { aborted, { noproc, { gen_server, call, [ kernel_safe_sup, { start_child, { dets_sup, { dets_sup, start_link,  }, permanent, 1000, supervisor, [ dets_sup ] } }, infinity ] } } } } }"

2020-08-12T14:57:43.524-05:00 expc01 alarm: Level="WARN" Event="Alarm Raised" Id="20006" UUID="0f96695e-d954-4f6f-85c1-2ef1eae6f764" Severity="warning" Detail="Cluster database communication failure: The database is unable to replicate with one or more of the cluster peers" UTCTime="2020-08-12 19:57:43,524"

2020-08-12T14:57:43.771-05:00 expc01 alarm: Level="WARN" Event="Alarm Raised" Id="20004" UUID="3bca6888-f622-11df-93be-07cc953d7b99" Severity="warning" Detail="Cluster communication failure: The system is unable to communicate with one or more of the cluster peers" UTCTime="2020-08-12 19:57:43,771"

2020-08-12T14:57:53.872-05:00 expc01 tvcs: UTCTime="2020-08-12 19:57:53,871" Module="network.h323" Level="INFO":  Action="Sent" Dst-ip="10.15.13.16" Dst-port="1719" Detail="Sending RAS SCI  SeqNum=52319 Retransmit=True"

2020-08-12T14:57:54.872-05:00 expc01 tvcs: UTCTime="2020-08-12 19:57:54,871" Module="network.h323" Level="INFO":  Action="Sent" Dst-ip="10.15.13.16" Dst-port="1719" Detail="Sending RAS LRQ  SeqNum=52320 Retransmit=True"

2020-08-12T14:57:56.872-05:00 expc01 tvcs: UTCTime="2020-08-12 19:57:56,871" Module="network.h323" Level="INFO":  Action="Sent" Dst-ip="10.15.13.16" Dst-port="1719" Detail="Sending RAS LRQ  SeqNum=52320 Retransmit=True"

2020-08-12T14:57:57.871-05:00 expc01 tvcs: UTCTime="2020-08-12 19:57:57,871" Module="network.h323" Level="INFO":  Action="Sent" Dst-ip="10.15.13.16" Dst-port="1719" Detail="Sending RAS SCI  SeqNum=52319 Retransmit=True"

2020-08-12T14:57:58.871-05:00 expc01 tvcs: Event="External Server Communications Failure" Reason="gatekeeper timed out" Service="NeighbourGatekeeper" Detail="name:10.15.13.16:1719" Level="1" UTCTime="2020-08-12 19:57:58,871"

2020-08-12T14:57:58.871-05:00 expc01 tvcs: UTCTime="2020-08-12 19:57:58,871" Module="network.h323" Level="INFO":  Action="Sent" Dst-ip="10.15.13.16" Dst-port="1719" Detail="Sending RAS LRQ  SeqNum=52320 Timeout=True"

2020-08-12T14:57:59.601-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 19:57:59,601" Module="developer.clusterdb.peernameresolver" Level="INFO" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.145.0>" Detail="Triggering forced peer update of peers which failed DNS and queueing next run" Queue-Time-ms="300000"

2020-08-12T14:58:01.871-05:00 expc01 tvcs: UTCTime="2020-08-12 19:58:01,871" Module="network.h323" Level="INFO":  Action="Sent" Dst-ip="10.15.13.16" Dst-port="1719" Detail="Sending RAS SCI  SeqNum=52319 Timeout=True"

يظهر التغيير إلى فرض TLS على العقدة الرئيسية في الإخراج التالي:

2020-08-12T15:13:24.970-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 20:13:24,969" Module="developer.cdbtable.cdb.clusterConfiguration" Level="DEBUG" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.345.0>" Detail="Inserting into table" TableName="clusterConfiguration"

2020-08-12T15:13:24.976-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 20:13:24,975" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.345.0>" Detail="xconfiguration clusterConfiguration tls_verify - changed from: Permissive to: Enforcing"

2020-08-12T15:13:24.976-05:00 expc01 httpd[15060]: web: Event="System Configuration Changed" Detail="configuration/cluster/tls_verify - changed from: 'Permissive' to: 'Enforcing'" Src-ip="10.15.13.30" Src-port="53155" User="admin" Level="1" UTCTime="2020-08-12 20:13:24"

2020-08-12T15:13:24.979-05:00 expc01 management: UTCTime="2020-08-12 20:13:24,978" Module="developer.management.databasemanager" Level="INFO" CodeLocation="databasemanager(312)" Detail="Cluster configuration change detected"

2020-08-12T15:13:24.980-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 20:13:24,980" Module="developer.cdbtable.cdb.clusterConfiguration" Level="DEBUG" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.345.0>" Detail="Inserting into table" TableName="clusterConfiguration"

2020-08-12T15:13:24.986-05:00 expc01 management: UTCTime="2020-08-12 20:13:24,986" Module="developer.management.databasemanager" Level="INFO" CodeLocation="databasemanager(405)" Detail="TLS Verify change status" Startup="False" New="True"

2020-08-12T15:13:25.022-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 20:13:25,022" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.557.0>" Detail="xconfiguration alternatesConfiguration - Changed"

2020-08-12T15:13:25.022-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 20:13:25,022" Module="developer.clusterdb.peernameresolver" Level="INFO" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.145.0>" Detail="Notifying databasemanager (Management Framework)"

2020-08-12T15:13:25.022-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 20:13:25,022" Module="developer.clusterdb.alternatesmanager" Level="INFO" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.142.0>" Detail="alternate peer changed info recieved"

2020-08-12T15:13:25.031-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 20:13:25,031" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.557.0>" Detail="xconfiguration alternatesConfiguration - Changed"

2020-08-12T15:13:25.192-05:00 expc01 management: UTCTime="2020-08-12 20:13:25,192" Module="developer.diagnostics.alarmmanager" Level="INFO" CodeLocation="alarmmanager(173)" Detail="Raising alarm" UUID="e2b8e3d1-b731-4d7d-b606-4682a8f0c2e6" Parameters="null"

2020-08-12T15:13:25.195-05:00 expc01 management: Level="WARN" Event="Alarm Raised" Id="20007" UUID="e2b8e3d1-b731-4d7d-b606-4682a8f0c2e6" Severity="warning" Detail="Restart required: Cluster configuration has been changed, however a restart is required for this to take effect" UTCTime="2020-08-12 20:13:25,194"

ومن منظور عقدة النظير يتم عرضها في الإخراج التالي:

2020-08-12T15:13:24.976-05:00 expc02 UTCTime="2020-08-12 20:13:24,976" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@expc02.apolo.local" PID="<0.390.0>" Detail="xconfiguration clusterConfiguration tls_verify - changed from: Permissive to: Enforcing"

2020-08-12T15:13:24.979-05:00 expc02 management: UTCTime="2020-08-12 20:13:24,978" Module="developer.management.databasemanager" Level="INFO" CodeLocation="databasemanager(312)" Detail="Cluster configuration change detected"

2020-08-12T15:13:24.982-05:00 expc02 management: UTCTime="2020-08-12 20:13:24,982" Module="developer.management.databasemanager" Level="INFO" CodeLocation="databasemanager(405)" Detail="TLS Verify change status" Startup="False" New="True"

2020-08-12T15:13:25.040-05:00 expc02 UTCTime="2020-08-12 20:13:25,040" Module="developer.clusterdb.peernameresolver" Level="INFO" Node="clusterdb@expc02.apolo.local" PID="<0.136.0>" Detail="Notifying databasemanager (Management Framework)"

2020-08-12T15:13:25.040-05:00 expc02 UTCTime="2020-08-12 20:13:25,040" Module="developer.clusterdb.alternatesmanager" Level="INFO" Node="clusterdb@expc02.apolo.local" PID="<0.143.0>" Detail="alternate peer changed info recieved"

2020-08-12T15:13:25.041-05:00 expc02 UTCTime="2020-08-12 20:13:25,041" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@expc02.apolo.local" PID="<0.543.0>" Detail="xconfiguration alternatesConfiguration - Changed"

2020-08-12T15:13:25.042-05:00 expc02 UTCTime="2020-08-12 20:13:25,042" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@expc02.apolo.local" PID="<0.543.0>" Detail="xconfiguration alternatesConfiguration - Changed"

2020-08-12T15:13:25.046-05:00 expc02 UTCTime="2020-08-12 20:13:25,046" Module="developer.clusterdb.alternatesmanager" Level="INFO" Node="clusterdb@expc02.apolo.local" PID="<0.143.0>" Detail="alternate peer changed info recieved"

2020-08-12T15:13:25.047-05:00 expc02 UTCTime="2020-08-12 20:13:25,046" Module="developer.clusterdb.peernameresolver" Level="INFO" Node="clusterdb@expc02.apolo.local" PID="<0.136.0>" Detail="Notifying databasemanager (Management Framework)"

2020-08-12T15:13:25.047-05:00 expc02 UTCTime="2020-08-12 20:13:25,047" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@expc02.apolo.local" PID="<0.543.0>" Detail="xconfiguration alternatesConfiguration - Changed"

2020-08-12T15:13:25.049-05:00 expc02 UTCTime="2020-08-12 20:13:25,049" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@expc02.apolo.local" PID="<0.543.0>" Detail="xconfiguration alternatesConfiguration - Changed"

2020-08-12T15:13:25.136-05:00 expc02 management: UTCTime="2020-08-12 20:13:25,136" Module="developer.diagnostics.alarmmanager" Level="INFO" CodeLocation="alarmmanager(173)" Detail="Raising alarm" UUID="e2b8e3d1-b731-4d7d-b606-4682a8f0c2e6" Parameters="null"

2020-08-12T15:13:25.139-05:00 expc02 management: Level="WARN" Event="Alarm Raised" Id="20007" UUID="e2b8e3d1-b731-4d7d-b606-4682a8f0c2e6" Severity="warning" Detail="Restart required: Cluster configuration has been changed, however a restart is required for this to take effect" UTCTime="2020-08-12 20:13:25,139"

مقاطع الفيديو

المقابلات التالية يمكن أن تكون مفيدة:

كيفية إنشاء نظير وإضافته إلى مجموعة Expressway

إزالة نظير من مجموعة Expressway

إصلاح خطأ النسخ المتماثل في Expressway "يتعارض تكوين النظير مع الأساسي"

إجراء إعادة تشغيل نظام مجموعة Expressway

كيفية ترقية مجموعة Expresswayإنشاء CSR لـ MRA/ الطرق السريعة المجمعة (Clustered Expressways)