المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

إجراء إعادة تعيين النسخ المتماثل لقاعدة بيانات CER

خطوات الملخص

الخطوات التفصيلية

من واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بالخادم الأساسي، قم بحذف الإدخالات الموجودة في الجدول المؤقت

من كل من خدمات إعادة تشغيل واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بالخادمين الأساسي والثانوي

من النسخ المماثل لإعادة تعيين واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بالخادم الأساسي

من واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بالخادم الثانوي قم بإعادة تشغيل الخادم

تحقق من النسخ المتماثل بمجرد أن تصبح الخدمة الثانوية كاملة

كرر العملية إذا لزم الأمر

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية إعادة ضبط نسخ قاعدة بيانات Cisco Emergency Responder (CER).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة، ومع ذلك، فإن الإصدار المستخدم لإنشاء هذا المستند هو CER الإصدار 10.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

إجراء إعادة تعيين النسخ المتماثل لقاعدة بيانات CER

خطوات الملخص

الخطوة 1. قم بتحديد الإدخالات على جدول قاعدة البيانات المؤقت باستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI) للعقدة الأساسية ل CER.

الخطوة 2. قم بإعادة تشغيل الخدمات في العقد الأساسية والثانوية.

الخطوة 3. إعادة ضبط التضمين من واجهة سطر الأوامر للعقدة الأساسية ل CER.

الخطوة 4. أعد تمهيد العقدة الثانوية.

الخطوة 5. فحص النسخ المتماثل

الخطوة 6. كرر العملية إذا لزم الأمر

الخطوات التفصيلية

من واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بالخادم الأساسي، قم بحذف الإدخالات الموجودة في الجدول المؤقت

أستخدم الأمر تشغيل sql delete من cerremote لحذف الإدخالات في جدول قاعدة البيانات المؤقت ثم تأكيد عدم وجود إدخالات في جدول cerremote باستخدام الأمر تشغيل sql select name من cerremote.

من كل من خدمات إعادة تشغيل واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بالخادمين الأساسي والثانوي

أستخدم الأوامر أدناه لإعادة تشغيل الخدمات على كل من العقد الأساسية والثانوية:

- إعادة تشغيل خدمة UTILS Cisco Emergency Responder

- utils service restart Cisco Tomcat

- إعادة تشغيل الخدمة بواسطة Cisco DB Replicator

- إعادة تشغيل خدمة UTILS أو إيقاف خدمة Cisco IDS و Utils خدمة بدء cisco IDS

من النسخ المماثل لإعادة تعيين واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بالخادم الأساسي

من واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بالعقدة الأساسية، أستخدم الأمر إعادة تعيين التطبيق الكل لإعادة ضبط النسخ المتماثل في نظام المجموعة.

من واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بالخادم الثانوي قم بإعادة تشغيل الخادم

ما إن تنتهي إعادة الضبط على الأساسي يتم عرض مطالبة لإعادة تشغيل العقدة الثانوية. عند هذه النقطة، قم بإعادة تحميل الثانوي من واجهة سطر الأوامر باستخدام الأمر فوق إعادة تشغيل النظام.

تحقق من النسخ المتماثل بمجرد أن تصبح الخدمة الثانوية كاملة

بمجرد أن يكون الخادم الثانوي في وضع الخدمات الكاملة، تحقق من نسخ قاعدة البيانات من واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بالإعداد الأساسي باستخدام الأمر باستخدام حالة التضمين.

هناك أمر عرض ملف في مخرجات من أمر الحالة. أستخدم الأمر عرض الملف لتأكيد عدم وجود مشاكل.

برنامج File View ActiveModel er/trace/dbl/sdi/ReplicationStatus.YYYY_MM_DD_HH_MM_SS.out

يمكن ملاحظة أن النسخ المتماثل لا يتم إعداده بشكل صحيح إذا تم رؤية المخرجات التالية بدلا من ربطها كما هو موضح أعلاه.

SERVER                 ID STATE    STATUS     QUEUE  CONNECTION CHANGED

-----------------------------------------------------------------------

g_cer10_cer10_0_2_10000_11    2 Active   Local           0

g_cersub_cer10_0_2_10000_11    3 Active   Connecting 165527

SERVER                 ID STATE    STATUS     QUEUE  CONNECTION CHANGED

-----------------------------------------------------------------------

g_cer10_cer10_0_2_10000_11    2 Active   Local           0

g_cersub_cer10_0_2_10000_11    3 Active   Disconnect      0

كرر العملية إذا لزم الأمر

إذا لم تنجح عملية النسخ، فقد تحتاج إلى تكرار هذا الإجراء ما يصل إلى مرتين إضافيتين.  إذا لم ينجح النسخ المتماثل بعد تنفيذ هذا الإجراء 3 مرات، فقم بحذف المشترك وإعادة تثبيته.