المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

مستوى النظام

مستوى المستخدم

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات اللازمة لتغيير مؤقت تسجيل خروج المستخدم الخامل في مدير الشبكة المتطورة القابلة للبرمجة (EPNM).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بمدير EPN.

ملاحظة: الحاجة إلى إمكانية الوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة بشركة EPNM.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى EPNM.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

يجب إجراء هذا التغيير على مستويين (مستوى النظام ومستوى المستخدم).

مستوى النظام

انتقل إلىAdministration > Setting > System Settings.تحتGeneral,تحديد Serverوتغيير قيمة المهلة كما هو موضح في هذه الصورة:

مستوى المستخدم

انقر أيقونة الإعدادات في أعلى اليمين وحددMy Preferences.

قم بتغيير قيمة المهلة كما تريد وانقرSave.

قم بتسجيل الخروج وتسجيل الدخول مرة أخرى لكي تصبح التغييرات نافذة المفعول.