المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

كيف يتم إنشاء هذا الخادم؟

الخطوة 1. قم بتنزيل البرنامج المطلوب.

احصل على Linux ISO

تنزيل الاسكواش

الخطوة 2. قم بتركيب Linux ISO وتثبيت Squash.

تثبيت خادم Linux

تثبيت الإسكواش

الخطوة 3. تكوين الشبكة في نظام التشغيل.

1. تحقق من الشبكة.

2. تعيين IP والبوابة على الواجهة.

كيف أن يرفع ويفصل ISO إلى bin مبرد؟

كيف يتم تحميل ISO؟

كيف أن يلغي ال iso أن يلغي مبرد؟

الخطوة 1. قم بتحميل ISO.

الخطوة 2. انسخ المفتاح من مجلد القرص المضغوط إلى الموقع الجذر.

الخطوة 3. تشغيل البرنامج النصي.

تنزيل الملفات

المقدمة

يصف المستند إجراء إنشاء خادم Linux وإلغاء تحميل ملف cimc.bin وbios.bin من HUU ISO.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- UCS

- لينكس

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- أي جهاز افتراضي أو جهاز بموارد لتثبيت RHEL

- تنزيل RHEL ISO

- تنزيل RPM الإسكواش

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

كيف يتم إنشاء هذا الخادم؟

الخطوة 1. قم بتنزيل البرنامج المطلوب.

احصل على Linux ISO

تنزيل ISO من هذا الارتباط العمومي:

https://archive.org/download/rhel-server-7.5-x86_64-dvd/rhel-server-7.5-x86_64-dvd.iso

أو

التنزيل من مختبرك أو مؤسستك، إذا كان متوفرا بالفعل

تنزيل الاسكواش

http://mirror.centos.org/centos/7/os/x86_64/Packages/squashfs-tools-4.3-0.21.gitaae0aff4.el7.x86_64.rpm

الخطوة 2. قم بتركيب Linux ISO وتثبيت Squash.

تثبيت خادم Linux

دليل التثبيت السريع

https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/installation_guide/chap-simple-install

تثبيت الإسكواش

rpm -ivh squashfs-tools-4.3-0.21.gitaae0aff4.el7.x86_64.rpm

الخطوة 3. تكوين الشبكة في نظام التشغيل.

1. تحقق من الشبكة.

[root@localhost ~]# ip address | grep mtu

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000

2: ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000

Here interface to be used is ens192

2. تعيين IP والبوابة على الواجهة.

في هذا المثال،

ens192 is the network interface

192.168.1.2 is the IP assigned to interface

192.168.1.1 is the Gateway

255.255.255.255 or /24 is the Subnet

3. أضف عنوان IP.

ip address add 192.168.1.2/24 dev ens192

4. أضف البوابة الافتراضية.

ip route add default via 192.168.1.1 dev ens192

5. تحقق من إمكانية الوصول.

عبارة ping: ping 192.168.1.1

الخادم جاهز الآن.

كيف أن يرفع ويفصل ISO إلى bin مبرد؟

كيف يتم تحميل ISO؟

قم بتحميل ISO(ex.ucs-c220m4-huu-4.1.2f.iso) إلى خادم Linux باستخدام عميل SFTP (مثل Filezilla)

بيانات اعتماد SFTP هي الجذر/كلمة المرور (يتم تعيينها أثناء تثبيت نظام التشغيل) ورقم المنفذ هو 22

انتظر حتى يكتمل التحميل...

كيف أن يلغي ال iso أن يلغي مبرد؟

SSH إلى IP الخاص بخادم Linux مع بيانات اعتماد الجذر

الخطوة 1. قم بتحميل ISO.

mount -t iso9660 /root/ucs-c220m4-huu-4.1.2f.iso /media/

الخطوة 2. انسخ المفتاح من مجلد القرص المضغوط إلى الموقع الجذر.

cp /media/GETFW/getfw /root

الخطوة 3. تشغيل البرنامج النصي.

./getfw -s /root/ucs-c220m4-huu-4.1.2f.iso -d /root/

Output: FW/s available at '/tmp/HUU/ucs-c220m4-huu-4.1.2f'

الملفات والموقع:

UCS-c220m4-huu-4.1.2f/bios/bios.bin

UCS-c220m4-huu-4.1.2f/cimc/cimc.bin

تنزيل الملفات

قم بتنزيل cimc.bin أو bios.bin باستخدام عميل SFTP.

قم بإلغاء تحميل الوسائط وحذف الملفات.

umount /media/

rm -rf ucs-c220m4-huu-4.1.2f*

ملاحظة: العملية ليست لجميع HUU ISO. يمكن فك ضغط مفتاح Rest all HUU للعثور على ملفات الحاوية.