المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

تعليمات مفصلة

إجراء عمليات نسخ إحتياطي على مستوى التطبيقات للأجهزة الافتراضية

النسخ الاحتياطي لتهيئة ESXi وترخيصه

نقل الأجهزة الافتراضية من مخزن البيانات المحلي

إعادة تكوين الصفيف

إعادة تثبيت ESXi وإعادة تكوينه

قم بإعادة الأجهزة الافتراضية إلى مركز البيانات المحلي

المقدمة

يصف هذا المستند عملية تحويل خادم Business Edition 7000 المهيأ باستخدام صفيف إحتياطي واحد يحتوي على 12 قرصا من الأقراص المستقلة (RAID) 5 لوحدة التخزين إلى وحدتي تخزين RAID 5 بهما 6 أقراص.

المشكلة

تم إرسال بعض خوادم Cisco Business Edition 7000 (BE7K) manufactu قبل أغسطس 2014 التي تم شحنها من المصنع مع محرك أقراص ظاهري RAID 5 واحد يحتوي على 12 قرصا. تحدد وثائق الاتصالات الموحدة (UC) على نظام الحوسبة الموحدة (UCS) أن هذا الخادم وتكوين المرجع المختبر المماثل له (TRC) (C240 M3 SFF TRC2) يستخدم محركي أقراص ظاهريين RAID 5 من كل منهما يحتوي على 6 أقراص.

إذا قمت بتغيير تكوين الصفيف على UCS C240M3، فإنه يمحو جميع البيانات على الأقراص التي تمت إعادة تكوينها. وهذا يعني أنه يجب إعادة تثبيت ESXi وأنه يجب إعادة تطبيق تراخيص ESXi، وإعادة تكوين ESXi، واستعادة الأجهزة الظاهرية (VMs) من أجل إكمال هذا الترحيل.

من السهل التعرف على ما إذا كان BE7K يتضمن تكوين قرص ظاهري غير صحيح. في عميل vSphere، انتقل إلى الصفحة الرئيسية > المخزون > المخزون. حدد خادم BE7K الموجود على اليسار، ثم علامة التبويب تكوين. وأخيرا، حدد التخزين وتأكد من تحديد مخططات البيانات.

هذا ما يبدو عليه مخزن البيانات بالنسبة ل BE7K مع قرص ظاهري RAID5 واحد يحتوي على 12 قرصا من عميل vSphere.

ملاحظة: سعة مركز بيانات الأقراص المحلي تبلغ 2.99 تيرابايت.

وهذا ما يجب أن يبدو عليه BE7K عند تكوينه بشكل صحيح باستخدام قرصين ظاهريين RAID 5 يحتويان على 6 أقراص.

ملاحظة: يحتوي كل من محولي بيانات الأقراص المحليين على مساحة تبلغ 1.35 تيرابايت.

الحل

لتجعل هذه العملية أسهل ما يمكن، أكمل الخطوات التالية:

1. إجراء عمليات نسخ إحتياطي على مستوى التطبيقات لجميع الأجهزة الافتراضية (VM) التي تعمل على بروتوكول BE7K.

2. انسخ تهيئة ESXi وترخيصه (ترخيصه) إحتياطيا. (راجع النسخ الاحتياطي لتكوين ESXi واستعادته باستخدام واجهة سطر أوامر vSphere  والمقالة vSphere PowerCLI (2042141)  للحصول على مزيد من المعلومات.)

3. نقل كافة الأجهزة الافتراضية خارج قاعدة البيانات المحلية. وهناك طريقتان لتحقيق هذه الغاية:

- نقل الأجهزة الافتراضية إلى مضيف آخر وساحة بيانات أخرى.

- قم بإيقاف تشغيل الأجهزة الافتراضية (VM) بسهولة ونسخ كل شيء على مخزن البيانات المحلي إلى موقع تخزين خارجي.

4. أعد تمهيد BE7K وأعد تكوين صفيف RAID باستخدام قرصين منطقيين RAID 5 يحتويان على 6 أقراص.

5. إعادة تثبيت ESXi:

- تطبيق تراخيص ESXi.

- إستعادة تكوين ESXi. (راجع النسخ الاحتياطي لتكوين ESXi واستعادته باستخدام واجهة سطر أوامر vSphere  والمقالة vSphere PowerCLI (2042141)  للحصول على مزيد من المعلومات.)

6. قم بنقل جميع الأجهزة الافتراضية (VM) مرة أخرى إلى محطة العمل BE7K وابدأ تشغيلها مرة أخرى.

تعليمات مفصلة

إجراء عمليات نسخ إحتياطي على مستوى التطبيقات للأجهزة الافتراضية

اتبع التعليمات الواردة في وثائق Cisco.com الخاصة بتطبيق الاتصالات الموحدة من أجل إجراء عملية نسخ إحتياطي وحفظها في موقع آمن. بالنسبة للتطبيقات التي تستخدم نظام إسترداد البيانات بعد الكوارث (DRS)، يجب عدم إستضافة خادم Secure Shell FTP (SFTP) على BE7K لأسباب واضحة.

النسخ الاحتياطي لتهيئة ESXi وترخيصه

ارجع إلى مقالتي VMware KB هاتين من أجل الوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) vSphere وإجراء عملية نسخ إحتياطي.

- إستخدام طبقة ESXi في ESXi 5.x (2004746)

- نسخ تكوين ESXi إحتياطيا واستعادته باستخدام واجهة سطر الأوامر vSphere و vSphere PowerCLI (2042141)

هنا مثال على كيفية إستخدام طبقة ESXi لإجراء نسخ إحتياطي للتكوين.

~ # vim-cmd hostsvc/firmware/sync_config

~ # vim-cmd hostsvc/firmware/backup_config

Bundle can be downloaded at : http://*/downloads/

configBundle-RTP-CUCM-BE7K-1.cisco.com.tgz

لهذا المثال، يمكنك تنزيل أرشيف النسخ الاحتياطي من https://rtp-cucm-be7k-1.cisco.com/downloads/configBundle-RTP-CUCM-BE7K-1.cisco.com.tgz.

تتضمن محتويات هذه الحزمة ملف license.cfg. وهذا يؤكد أن عملية النسخ الاحتياطي والاستعادة ل ESXi تتضمن تراخيص.

نقل الأجهزة الافتراضية من مخزن البيانات المحلي

إذا كان BE7K جزءا من نشر VCenter، فيجب ترحيل VMs إلى التخزين المشترك حتى يمكن تشغيلها على مضيف بديل بينما تكون BE7K قيد الصيانة. في حالة عدم توفر مساحة تخزين مشتركة، فسيتم وصف العملية كما يلي:

1. تم إيقاف تشغيل جميع الأجهزة الافتراضية (VM) على BE7K وتأمينها بشكل ممتاز.

2. أستخدم عميل vSphere لنسخ جميع الملفات الموجودة في مخزن بيانات BE7K إلى موقع بديل.

إذا لم يتوفر أي موقع تخزين بديل لتخزين الأجهزة الافتراضية (VM) والمحتويات الأخرى في مركز بيانات BE7K، فافتح طلب خدمة مركز المساعدة التقنية (TAC) من Cisco (SR) حتى يمكن أستكشاف الخيارات الأخرى. تأكد من ذكر هذا المستند عند فتح TAC SR لهذه المشكلة.

إعادة تكوين الصفيف

اتبع الخطوات الواردة في تعاون Cisco على الخوادم الظاهرية لإعادة تكوين الصفيف لقرصين منطقيين يحتويان على 6 أقراص RAID5. إذا كنت تستخدم محركات أقراص ثابتة (HDD) إضافية في BE7K لأغراض النسخ الاحتياطي، فيجب عليك توخي الحذر لعدم حذف مجموعة محركات أقراص RAID 0 أو تحديد تكوين جديد في معالج تكوين واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاص بواجهة المستخدم الرسومية (GUI) قبل التمهيد.

إعادة تثبيت ESXi وإعادة تكوينه

1. اتبع الخطوات الواردة في حول تثبيت وإعداد VSphere  إذا لم تكن على دراية بكيفية تثبيت ESXi.

2. إذا قمت بإجراء نسخ إحتياطي لتكوين ESXi، فاتبع التعليمات الموجودة في نسخ تكوين ESXi إحتياطيا واستعادته باستخدام واجهة سطر الأوامر vSphere و vSphere PowerCLI (2042141)  لاستعادة النسخ الاحتياطي.

3. نظرا لأن أداة تثبيت ESXi لا تقوم بإنشاء أية مخططات بيانات إضافية، فيجب عليك إستخدام عميل vSphere لإضافة القرص الظاهري الثاني سعة 1. 35 تيرابايت إلى برنامج ESXi كوحدة تخزين لنظام ملفات الأجهزة الظاهرية (VMFS).

1. انتقل إلى "تكوين التخزين" وانقر فوق الارتباط الخاص بإضافة وحدة تخزين.

2. في معالج إضافة وحدة تخزين، قم بعمل التحديدات التالية:

1. حدد القرص/وحدة LUN لنوع وحدة التخزين.

2. إذا كانت هناك خيارات متعددة متوفرة، فحدد القرص الذي تبلغ سعته 1.36 تيرابايت.

3. حدد الافتراضيات لبقية المعالج حتى يطلب منك توفير اسم لمحل البيانات.

عند الانتهاء، يجب أن ترى محولين بيانات سعة 1.3 تيرابايت متوفرين للاستخدام.

قم بإعادة الأجهزة الافتراضية إلى مركز البيانات المحلي

هذه الخطوة هي ببساطة عكس أي طريقة أستخدمتها لنسخ الأجهزة الافتراضية من مخزن البيانات القديم.

إذا كنت تستخدم vCenter لترحيل أجهزة VM من التخزين المشترك مرة أخرى إلى BE7K، فيمكن تشغيل أجهزة VM فورا بعد ترحيلها. إذا قمت بنسخ الملفات يدويا مرة أخرى إلى مركز البيانات، فيجب عليك إستخدام عميل vSphere من أجل إستيراد أجهزة VMs مرة أخرى إلى ESXi قبل أن يمكن تشغيلها.

إذا كنت تستخدم متصفح بيانات vSphere لنقل الملفات، فمن المحتمل أن ترى رسالة مثل تلك هنا عند إستيراد أجهزة VMs مرة أخرى إلى ESXi. حدد ما إذا كان قد تم نقل الجهاز الظاهري أو نسخه (حسب الاقتضاء) وانقر فوق موافق للمتابعة.

ملاحظة: نظرا لأن هذه العملية أدت إلى تقليل حجم مخزن البيانات السابق من 2.99 تيرابايت إلى وحدتي تخزين منفصلتين سعة 1.39 تيرابايت، فمن المحتمل ألا يتم إحتواء الملفات التي تم نسخها من BE7K على مخزن بيانات واحد. إذا كان هذا هو الحال، فيجب توزيع الأجهزة الافتراضية (VMs) بين نظامي البيانات، وتأكد من ترك مساحة حرة كبيرة على كليهما.