المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

إعداد المرجع

تكوين الأجهزة الظاهرية الظاهرية (VM) لاتصال الأجهزة الافتراضية

المقالات والوثائق ذات الصلة

المصطلحات المستخدمة

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات المطلوبة لتكوين محول NFVIs المفتوح (OVS) لمحول الأجهزة الظاهرية.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

- إصدار Business Edition المدعوم أو أجهزة Expressway من Cisco التي تدعم نظام NFVIS-for-UC.

- Business Edition 6000/7000 M5 أو إصدار أحدث

- Cisco Expressway C1400v M7 أو إصدار أحدث

- برنامج NFVIs for-UC المثبت مع WebUI الذي يمكن الوصول إليه للإدارة.

إعداد المرجع

الاستخدام

VLAN

IP

البوابة

pNIC

جسر

الشبكة

اسم محول الوصلة

منفذ محول الوصلة

جهاز OOB CIMC

100

10.0.100.10/24

10.0.100.1/24

إدارة CIMC

مفتاح الإدارة

المعيار ETH1/1

إدارة NFVIS-for-UC

101

10.0.101.10/24

10.0.101.1/24

GE0-0

lan-br

lan-net

مفتاح الإدارة

المعيار ETH1/10

بيانات VM1

10

غير متوفر

10.0.10.1/24

GE1-0

vm-br1

vm-net-10

vm-switch

المعيار ETH1/11

بيانات VM2

20

غير متوفر

10.0.20.1/24

GE1-1

vm-br2

vm-net-20

vm-switch

المعيار ETH1/12

تكوين الأجهزة الظاهرية الظاهرية (VM) لاتصال الأجهزة الافتراضية

بمجرد أن تتمكن من إدارة NFVIs-for-UC عن بعد، فإن الخطوة التالية هي إعداد شبكات اتصال الأجهزة الافتراضية. في هذا الإعداد، يتم إستخدام GE1-0 و GE1-1 لحركة مرور بيانات الأجهزة الافتراضية (VM).

الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى NFVIs-for-UC WebUI على https://<NFVIS Management IP أو FQDN> باستخدام بيانات الاعتماد التي قمت بتعيينها سابقا.

الخطوة 2: انتقل إلى صفحة تكوين الشبكة من تكوين الإسقاط > الأجهزة الظاهرية > الشبكة > الشبكات.

التكوين الافتراضي لصفحة الشبكات (BE7H-M5-K9)

الخطوة 3: إضافة شبكة جديدة، بالنقر فوق علامة + لإضافة شبكة. أدخل تفاصيل الشبكة وانقر فوق إرسال بمجرد الانتهاء. كرر الخطوة نفسها لشبكات VLAN/الشبكة الأخرى. قم بإعادة إستخدام نفس الجسر أو قم بإنشاء جسر جديد بناء على تصميمك.

- الاسم: vm-net-10

- الوضع: وصول

- VLAN: 10

- الجسر: قم بإنشاء جديد، GE1-0 كواجهة لاستخدامها. تذكر أنه يتم إستخدام GE0-0 لإدارة NFVIS-for-UC.

الخطوة 4. تحقق من ظهور الشبكات الآن على صفحة الشبكات.

يمكنك أيضا رؤية هذه الشبكات التي تم إنشاؤها من واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة ب NFVI-for-UC.

BE7KH2-NFVIS# show system networks

NETWORK BRIDGE PORTS TYPE VLAN

----------------------------------------------------------

wan-net wan-br N/A openvswitch N/A

lan-net lan-br GE0-0,GE0-0_ll1 openvswitch N/A

GE1-0-SRIOV-1 N/A N/A SRIOV N/A

...omitted default SRIOV networks...

vm-net-10 vm-br1 GE1-0,vnic0 openvswitch 10

vm-net-20 vm-br2 GE1-1,vnic1 openvswitch 20

BE7KH2-NFVIS#

المقالات والوثائق ذات الصلة

- دليل المحاكاة الظاهرية ل Cisco لتطبيقات الاتصال الداخلية من Cisco

- دليل تثبيت الأجهزة إصدار Cisco Business 6000/7000

- فهم شبكات NFVIs

- دليل بدء تشغيل NFVIs 4.x

- دليل تكوين NFVIs 4.x

المصطلحات المستخدمة

- BE6K/BE7K - أجهزة سلسلة Cisco Business Edition 6000/7000

- CE1400V - جهاز Expressway من Cisco

- NFV - المحاكاة الافتراضية لوظائف الشبكة، يمكن إعتبار VNF نتيجة لبروتوكول NFV.

- VNF - وظيفة الشبكة الافتراضية (مثل الموجه الظاهري وجدار الحماية)

- برنامج البنية الأساسية NFVI-for-UC - NFV للاتصالات الموحدة

- pNIC - بطاقة واجهة الشبكة المادية، مثبتة ماديا في الجهاز، وتديرها NFVIS-for-UC.

- vNIC - بطاقة واجهة الشبكة الظاهرية (Virtual Network Interface Card)، التي تديرها NFVIs for-UC، تقوم بتخصيص بطاقة واجهة الشبكة الافتراضية (vNIC) للأجهزة الافتراضية.

- بطاقة واجهة شبكة OCP 3. 0 - بطاقة واجهة شبكة مشروع الحوسبة المفتوحة 3. 0.

- MLoM - الشبكة المحلية (LAN) النمطية على اللوحة الأم

- المحول الظاهري المفتوح OVS - Open Virtual Switch

- SR-IOV - المحاكاة الافتراضية للإدخال/الإخراج أحادية الجذر، تتيح لبطاقة واجهة الشبكة (NIC) إمكانية تقديم نفسها إلى المحاكاة الافتراضية لمعرف فئة المورد (NFVI) الخاص بوحدة المعالجة المركزية (UC) كبطاقات واجهة شبكة (NIC) مادية متعددة.

- DPDK - مجموعة أدوات تطوير مستوى البيانات