المحتويات

المقدمة

قرار

التوثيق

المقدمة

تمت إزالة واجهة بروتوكول تطبيق العميل (CAP) من الإصدار 22.0. لم يعد CAP معتمدا في الإصدار 22.0 وبالتالي يجب تعطيل هذا الإصدار بعد الترقية إلى الإصدار 22.0 لمنع أخطاء محاولة الاتصال و OCS، كما هو موضح بواسطة تنبيهات مثل "تم إنهاء اتصال CAP بين خادم العميل المفتوح وخادم التطبيق 1.2.3.4" أو bwOpenClientServerASConnFailed".

بعد ترقية Application Server والنظام الأساسي Xtended Services إلى 22.0، قد يتم عرض تنبيهات CAP على كل من AS و XSP.

XSP_CLI/Monitoring/Alarm/AlarmsTable> list

Identifier Timestamp Alarm Name Severity Correlation Parameter

=======================================================================================================

66414 2017-11-12 8:58:55 GMT bwOpenClientServerASConnFailed Critical 10;37;CAP;10.123.123.80;

66415 2017-11-12 8:58:55 GMT bwOpenClientServerASConnFailed Critical 10;37;CAP;10.123.123.10;

قرار

قم بتعطيل CAPProxy على جميع الخوادم التي تم نشرها لأن هذا لم يعد مدعوما في 22.0. ويوصى بالقيام بذلك في نفس نافذة الصيانة التي تتم فيها الترقية.

XSP_CLI/Applications/OpenClientServer/CAPProxy> get

enabled = true

serverPort = 2206

numConnections = 1

XSP_CLI/Applications/OpenClientServer/CAPProxy> set enabled false

*** Warning: BroadWorks needs to be restarted for the changes to take effect ***

بعد تطبيق التغيير، سيحتاج الخادم إلى إعادة تشغيل OpenClientServer. إذا تم تعطيل CAPProxy قبل الترقية، فلا يلزم إعادة تشغيل OpenClientServer لأنه سيتم إعادة تشغيله أثناء الترقية.

$ restartbw OpenClientServer

التوثيق

التنبيه رقم 20181031

إشعار انتهاء الصيانة في القسم 2.24 من ملاحظات الإصدار 22.0