المحتويات

يكون عدد مستخدمي الترخيص محددا بعدد تراخيص المستخدم المستهلكة، بينما يكون العدد الإجمالي للمستخدمين (الموضح بواسطة العداد byNumberOfUsers) أكبر من مجرد إستهلاك تراخيص المستخدم.

المستخدمون الذين لا يستهلكون تراخيص المستخدم هم المستخدمون الافتراضيون (وحدة تحكم الطلب التلقائي ومركز الاتصال ومجموعة الاتصالات ومجموعة الاتصالات وما إلى ذلك...) ومستخدمو مجموعة الاتصال، وبالتالي لا يوجد تطابق بين القيمتين.

يرجى الرجوع إلى القسم \"10.1.1.4 المستخدمون المؤمنون\" من دليل هندسة النظام للحصول على تفاصيل.

/php/xchange/node/422649

مثال:

AS_CLI/Monitoring/PM/Execution> الحصول على -f bwNumberOfUsers

التسمية = bwNumberOfUsers

الوصف = \"يعطي إجمالي المستخدمين الذين تم تكوينهم على نظام BroadWorks\"معرف الكائن = 1.3.6.1.4.1.6431.1.2.16.1.2.0

الوصول = ReadOnly

القيمة = 390

AS_CLI/System/Licensing> الحصول على

...

تراخيص المشتركين:

الاسم المرخص المستخدم متاح

===========================================

ترخيص المستخدم 50000 141 49859

الإحصاءات ذات الصلة بعدد مستخدمي التراخيص هي:

- BWnumberOfLicensedUsers: عدد المستخدمين المرخص لهم في نظام BroadWorks (يساوي أرقام ترخيص المستخدم التي يوفرها الأمر \"AS_CLI/System/Licensing> Get\")

- BWnumberOfNonVirtualUsers: عدد المستخدمين الفعليين - باستثناء المستخدمين الافتراضيين - في نظام BroadWorks

ملاحظة

bwNumberOfLicensedUsers = bwNumberOfNonVirtualUsers - مستخدمو مجموعة خطوط الاتصال.

يمكن رؤية مستخدمي TG من خلال

AS_CLI/System/Licensing> الحصول على

....

إجمالي عدد مستخدمي خط الاتصال = 18

...

أخيرا تمثل \"أداة تقارير ترخيص الخدمة\" مصدرا صالحا لتعقب إستخدام الترخيص على نظام BroadWorks.

تتوفر وثيقة وصف الميزة الخاصة بهذه الأداة على Xchange في:

/php/xchange/node/416300