المحتويات

المقدمة

وصف المشكلة

ما هي إطارات Pause (الإيقاف المؤقت) ولماذا تعد مشكلة؟

توزيع رسالة الخطأ هذه:

كيف نحدد القضية؟

خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند خطوات أستكشاف أخطاء غمر إطار الإيقاف المؤقت المستمر على أجهزة NCS 5500 Series وإصلاحها وحلها.

وصف المشكلة

الموجهات التي تم إغراقها بالسجلات المحددة:

LC/0/3/CPU0:Mar 20 17:11:50.360 UTC: fia_driver[303]: %PLATFORM-PFC_WATCHDOG-5-GLOBALPAUSE :

PFC watchdog detected global pause frames on interface HundredGigE0_3_0_24

ما هي إطارات Pause (الإيقاف المؤقت) ولماذا تعد مشكلة؟

إطارات Pause (الإيقاف المؤقت) هي آلية تستخدم في التحكم في حركة مرور الشبكة لإيقاف إرسال البيانات مؤقتا عندما يتم تحميل جهاز إستقبال بشكل زائد. ومع ذلك، يمكن أن تؤثر إطارات الإيقاف المؤقت المفرط بشكل كبير على أداء الشبكة.

توزيع رسالة الخطأ هذه:

LC/0/3/CPU0:Mar 20 17:11:50.360 UTC: fia_driver[303]: %PLATFORM-PFC_WATCHDOG-5-GLOBALPAUSE :

PFC watchdog detected global pause frames on interface HundredGigE0_3_0_24

يشير إدخال السجل هذا إلى أنه تم اكتشاف حدث معين متعلق بمراقبة بطاقة إعادة توجيه النظام الأساسي (PFC) إطارات "Global Pause" على الواجهة المحددة.

التحكم في تدفق الأولوية: PFC هي تحسين للتحكم في تدفق الإيثرنت الذي يوفر وظيفة إطار الإيقاف المؤقت بناء على الأولوية.

إطارات Pause (الإيقاف المؤقت) العامة: تمثل إطارات Pause (الإيقاف المؤقت) العالمية إطارات Pause (الإيقاف المؤقت) التي تؤثر على جميع الأولويات على الواجهة، مما يؤدي إلى إيقاف حركة مرور البيانات بشكل فعال على الواجهة لفترة قصيرة.

لجنة مراقبة العنف ضد المرأة: يراقب حالة PFC على واجهات الشبكة. إذا اكتشفت الاستخدام المفرط لإطارات Pause (الإيقاف المؤقت)، والتي يمكن أن تشير إلى الازدحام أو التكوين الخاطئ، فإنها تسجل خطأ.

كيف نحدد القضية؟

1. تحقق مما إذا كان السجل المعطى قد تمت مواجهته وأنه مستمر.

LC/0/3/CPU0:Mar 20 17:11:50.360 UTC: fia_driver[303]: %PLATFORM-PFC_WATCHDOG-5-GLOBALPAUSE :

PFC watchdog detected global pause frames on interface HundredGigE0_3_0_24

2. قم بتشغيل أمر show ثلاث مرات لمشاهدة الزيادة فيInput pause framesالمخرجات:

#show controllers <> all | i pause

إذا القيمة عم تزيد بترتيب أكتر من 1 ميجا لمدة 1 دقيقة إطار زمني منكون عم نطرح هل المشكلة:

نموذج الإخراج:

#show controllers tenGigE 0/0/0/1 all | i pause

Fri Apr 24 07:39:29.282 UTC

Input pause frames = 990741176

Output pause frames = 0

خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. تحقق من حالة الواجهة باستخدام  show interfaces HundredGigE0/3/0/24 الأمر.

2. التحقق من أخطاء التكوين باستخدامshow running-config interface HundredGigE0/3/0/24 الأمر.

3. أستكشاف الأخطاء وإصلاحها من المستوى المادي: تحقق من أن جميع الاتصالات المادية، بما في ذلك الكبلات وأجهزة الإرسال والاستقبال، في حالة جيدة ومتصلة بشكل صحيح.

4. إعادة ضبط الواجهة: كحل أخير، يمكنك محاولة إعادة ضبط الواجهة لمعرفة ما إذا كان ذلك يمحو الشرط. ومع ذلك، يسبب ذلك انقطاعا وجيزا في الخدمة، لذلك يجب فعله بحذر.