المحتويات

المقدمة

ما المقصود بتقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)

كيف تعمل البرامج

وحدات برامج مختلفة مسؤولة عن تشغيل التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

تدفق النظام للطاقة عبر الإيثرنت (PoE)

تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) - اكتشاف الأجهزة التي يتم تشغيلها (PD)

التكوين:

تكوين تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت باستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لواجهة برمجة التطبيقات (APIC).

التحقق من الصحة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

حالات منافذ التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

التحقق من اتصال PoE عبر واجهة سطر الأوامر

إرشادات عامة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

التحقق من الظروف البيئية والأعراض

تحقق من التفاصيل حول الجهاز الذي يتم تشغيله والمبدّل

السجل وموقع السجل

المقدمة

يصف هذا المستند تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (POE) ويغطي عملية التحقق من ميزة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) في قائمة التحكم في الوصول (ACI) واستكشاف أخطائها وإصلاحها.

ما المقصود بتقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)

تعد تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت بمثابة تقنية تقوم بإرسال كل من الطاقة الكهربائية وبيانات الشبكة عبر كبل إيثرنت. باستخدام تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)، يمكن أن توفر كل واجهة إيثرنت للمحولات الطاقة لأجهزة مثل هواتف بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP) أو كاميرا بروتوكول الإنترنت (IP) أو كاميرات الأمان ونقاط الوصول اللاسلكية (AP). ويطلق على جهاز التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) مثل المحولات التي توفر الطاقة اسم "معدات توفير الطاقة (PSE)". الطاقة المتوفرة في نموذج التيار المباشر (DC). يسمى الجهاز مثل هواتف IP أو نقاط الوصول التي يتم تشغيلها بالجهاز المشغل (PD).

في الوقت الحالي، تتمثل المحولات المدعومة بتقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (TOR) التي يتم تركيبها أعلى الحامل (TOR) في N9K-C9358GY-FXP و N9K-C9348GC-FXP و N9K-C93108TC-FX3P. يدعم الطراز PoE مستويات طاقة مختلفة مثل 802. 3af/at والحد الأقصى للطاقة يصل إلى 30 وات.

كيفية عمل تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

تعمل تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) من خلال نقل الطاقة الكهربائية جنبا إلى جنب مع إشارات البيانات عبر كبلات شبكة إيثرنت القياسية، وعادة ما تكون كابلات CAT5e أو CAT6. تكمن أهمية وظائف التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت في معدات مصدر الطاقة (PSE)، والتي يمكن أن تكون محول شبكة يدعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) أو حاقن. عندما يتم توصيل جهاز متوافق مع PoE (PD)، مثل نقطة وصول لاسلكية أو كاميرا IP، بالشبكة، يكتشف PSE وجودها. يؤدي هذا الكشف إلى بدء عملية تفاوض بين PSE و PD، يتم خلالها الاتصال لتحديد متطلبات الطاقة والإمكانات. ومن ثم تعمل وحدة التزويد بالطاقة (PSE) على توفير الطاقة للمشغل (PD) من خلال إدخال تيار تيار مستمر منخفض الجهد في كابل الإيثرنت. ويتم إرسال هذه الطاقة عبر الأزواج السلكية غير المستخدمة في كابل الإيثرنت، والتي عادة ما تكون السنون 4/5 و 7/8 في كابل 8 أسلاك، بينما يتم إرسال إشارات البيانات عبر أزواج الأسلاك الأخرى. تتلقى الشرطة الطاقة وتستخدمها للعمل دون الحاجة إلى مصدر طاقة منفصل. تحدد معايير التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE+)، مثل المعيار IEEE 802.3af والمعيار 802.3at (PoE+) والمعيار 802.3bt (PoE+) مستويات الطاقة القصوى التي يمكن توفيرها عبر كابلات إيثرنت، مع المعايير الأحدث التي تدعم متطلبات الطاقة الأعلى للأجهزة التي تتطلب طاقة أكبر.

وحدات برامج مختلفة مسؤولة عن تشغيل التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

- خدمة الدعم عبر شبكة إيثرنت (SUP): يقع البرنامج الخفي (SUP) بجانب المشرف من المحول، في صميم عملية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)

- PoE$ (LC): إن برنامج تشغيل الجهاز (USD)، الموجود في موقع بطاقة الخط (LC)، أقرب إلى طبقة الأجهزة أو وحدة التحكم في التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE). تعمل كقناة بين الجهاز المساعد ووحدة التحكم، ومع تقدمنا نحو الأمام، فإنها مسؤولة عن جميع العمليات على مستوى وحدة التحكم أو الأجهزة

- بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP) وبروتوكول أستكشاف Cisco (CDP) للتفاوض حول الطاقة: للتفاوض حول الطاقة وتعديلها، نستخدم بروتوكول LLDP وبروتوكول CDP. بمجرد تمكين الطاقة الخاصة بالجهاز، إذا كان لديه القدرة على دعم وحدات TLV الخاصة بالطاقة (قيم النوع-الطول) لبروتوكول LLDP وبروتوكول CDP، فيمكن إجراء ضبط تفاوض الطاقة باستخدام هذه البروتوكولات. كما لدينا تغييرات في عناصر السياسة لدعم سياسات عقد التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت وسياسات الواجهة لتمكين هذه الميزة

- وحدة التحكم الخاصة بتطبيق سياسة البنية الأساسية (APIC) GUI/CLI مع دمج واجهة برمجة تطبيق نقل الحالة التمثيلية (REST API) للتكوين

تدفق النظام للطاقة عبر الإيثرنت (PoE)

- ولتبسيط العملية وتقليل الأحمال على محولاتنا، يتضمن أي تدفق نموذجي للنظام اتصال الضابط الدايمون بالأجهزة التي تعمل بتقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) من خلال الدولارات

- تتم معالجة الكائن المدار (MO) من خلال APIC، وهناك تفاعل مع بروتوكول LLDP وبروتوكول CDP

- وأخيرا، فإن نقطة نهاية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت هي المكان الذي يتم فيه تبادل المعلومات بين بروتوكول LLDP وبروتوكول CDP

تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) - اكتشاف الأجهزة التي يتم تشغيلها (PD)

- يقوم المحول الخلفي للبطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) بتشغيل اكتشاف PD على منفذ يدعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت من خلال تنشيط الكشف على كل من أجهزة وحدة التحكم في تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت من Titanium وأجهزة وحدة التحكم في التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) من PortOla التي تبلغ قيمتها دولارا أمريكيا، كما يقوم جهاز PortOla بالكشف عن مصادر الطاقة (PD) القياسية من Cisco، بينما تقوم وحدة التحكم في التيتانيوم باكتشاف مصادر الطاقة (PD) المتوافقة مع معيار IEEE

- عندما يكتشف PortOla USD PD، فإنه يخطر PoE Daemon عبر إستدعاء أحداث مرسلة من الخادم (SSE). يقوم USD بتعيين الكشف في الوضع المستمر وإرسال a خاص
نبضة الارتباط السريع (FLP) للتحقق من إرجاع نقطة الوصول (FLP) نفسها. إذا تم إرجاع نقطة الوصول (FLP) نفسها، فإنها تقوم بإنشاء مقاطعة تغيير DPMSTAT مرة أخرى إلى $USD لإعلام كشف نقطة الوصول (PD). ثم تستمر الطبقة المادية (PHY) في إجراء التفاوض التلقائي لإظهار الارتباط

- في حالة عدم اكتشاف جهاز تم تشغيله (PD)، يحاول النظام إنشاء إرتباط عن طريق التفاوض التلقائي. في حالة عدم اتصال PD وظهور الارتباط، يتم إنشاء مقاطعة إرتباط، عادة إذا كان الجانب الآخر عبارة عن بطاقة واجهة شبكة عادية (NIC)

- إذا كان البرنامج الخفي Power Over Ethernet (PoE) يتلقى حدثا للربط قبل أي حدث كشف من PoEUSD، فإنه يوقف كلا النوعين من الكشف من خلال إجراء مكالمات SSE إلى الولايات المتحدة

- إذا كان البرنامج الخفي PoE يتلقى حدث كشف من PoE USD، فإنه يفترض أن يكون PD متوافق مع IEEE ويستخدم معلومات الفئة لتحديد تشغيل PD. هو أيضا يوقف cisco pd كشف

- إذا تلقى البرنامج الخفي PoE حدث كشف من الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يتوقف عن الكشف بواسطة وحدة التحكم في PoE. يتحقق البرنامج الخفي للتزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) مما إذا كانت الطاقة متوفرة ومن ثم يقوم بإعلام التزويد بالطاقة (PoE) في الولايات المتحدة مباشرة لتمكين الطاقة على المنفذ

- يتم قطع الاتصال من أي من نوعي PDs بواسطة وحدة التحكم في التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت استنادا إلى الحالي الذي يتم سحبه بواسطة المنفذ. عند قطع اتصال PD، يتم بدء كلا شكلي الكشف مرة أخرى

التكوين:

تكوين تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت باستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لواجهة برمجة التطبيقات (APIC).

لتكوين:

الخطوة 1. سجل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لواجهة برمجة التطبيقات (APIC) من Cisco.

الخطوة 2. في شريط القائمة، انتقل إلى Fabric —> نهج الوصول—>Policy—>InterfacePOE

يمكن تحديد التكوين المرتبط بالطاقة إلى أقصى حد لشبكة VLAN و EPG في هذه الصفحة

الخطوة 3. في شريط القوائم، انتقل إلى سياسات الوصول— interface—>مجموعة السياسات—>منفذ الوصول إلى الأوراق

يتم تكوين "مجموعة سياسات الواجهة (IPG)" التي بموجبها نربط سياسة واجهة واجهة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت التي أنشأناها في الخطوات السابقة.

الخطوة 4. في شريط القوائم، انتقل إلى سياسات الوصول—>السياسات— switch—>عقدة PoE

هنا علينا تحديد نهج عقدة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

التحقق من الصحة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

حالات منافذ التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

إذا قمت بتمكين ميزة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) على منفذ محول، فيمكنك مشاهدة إحدى حالات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) أدناه على هذا المنفذ

- قيد التشغيل: يتم تمكين تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) على المنفذ، وتأتي الطاقة المتوفرة من مصدر الطاقة. ثم يتم توفير الطاقة التي تم تسليمها إلى الجهاز الذي يعمل بتقنية الطاقة عبر شبكة إيثرنت (PD)

- PWR-deny: يتم تمكين تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) على المنفذ، ولكن لا يمكن توفير الطاقة بسبب قيود تكوين المستخدم أو عدم كفاية سعة الطاقة لمعدات مصدر الطاقة (PSE)

- خطأ: تعرض المنفذ لحالة خطأ. يمكن للدولة التي بها منفذ PoE معيبة حل المشكلة بنفسها، أو أنها تتطلب تدخلا من المستخدم لتصحيح المشكلة. في حالة حدوث أخطاء يمكن إستردادها، يمكن أن يتمكن البرنامج الخفي الخاص بتقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) الموجود على المحول من إسترداد الطاقة وإعادة تطبيقها استنادا إلى التكوين وفئة الجهاز وسعة الطاقة المثبتة. إذا واجهت أخطاء قابلة للاسترداد، فيمكنك محاولة تغيير حالة المسؤول للمنفذ، أو تغيير تكوين الواجهة المتعلقة ب PoE، أو إدراج ملف PD وإزالته (OIR) لإخراج المنفذ من حالة الخطأ

في حالة حدوث أخطاء لا يمكن إستردادها، يقوم البرنامج الخفي للبنية الأساسية (PoE) الموجود على المحول بإيقاف تشغيل الطاقة إلى المنفذ

- قيد الإيقاف: تم تعطيل تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) على المنفذ، ووظيفة المنفذ كمنفذ بيانات نموذجي

ويمكن التحقق من هذه الحالات باستخدام طاقة داخلية، وترد التفاصيل في عملية التحقق.

التحقق من اتصال PoE عبر واجهة سطر الأوامر

نحن نستخدم cisco CP-8841 للتحقق واستكشاف الأخطاء وإصلاحها الذي يكون ربطت ميناء ETH 1/7 على ورقة

ورقة:

لتأكيد حالة الواجهة على الورقة:

1) Leaf# show interface ethernet 1/7 status

------------------------------------------------------------------------------------------------

Port           Name                Status     Vlan       Duplex   Speed    Type

------------------------------------------------------------------------------------------------

Eth1/7         --                  connected  trunk      full     1G       1g

للتأكد من حالة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) والوحدات واط المتوفرة أو المتوفرة، قمنا بفحص خط الطاقة المضمن:

2) Leaf#show power inline

Module Available  Used    Remaining

(Watts)   (Watts)   (Watts)

------ ---------  ------  ---------

1      305.0      7.4     297.6

Interface   Admin  Oper        Supplied  Delivered Device               IEEE  Max

(Watts)   (Watts)                        Class

---------   -----  ----        --------  --------- ------               ----- ---

Eth1/7      auto   on          7.4       6.5       Cisco IP Phone 8841  2     30.0

If we need to check power inline for specific interface we mention the interface:

Leaf# show power inline ethernet 1/7

Interface   Admin  Oper     Supplied  Delivered Device               IEEE  Max

(Watts)   (Watts)                        Class

---------   -----  ----     --------  --------- ------               ----- ---

Eth1/7      auto   on       7.4       6.5       Cisco IP Phone 8841  2     30.0

Interface   AdminPowerMax  AdminConsumption

(Watts)        (Watts)

---------   -------------  ----------------

Eth1/7      30.0           3.9

للتحقق من الحالة وتفاصيل التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) الداخلية:

3 ) Leaf# show system internal poe info ethernet 1/7

Interface name        :   Eth1/7

Interface mode        :   auto

Interface Priority    :   low

PD description        :   Cisco IP Phone 8841

Policer action        :   error disable

Max power             :   30.0

Default power         :   4.0

PS supplied power     :   7.4

PD Base power         :   7.0

Port delivered power  :   6.5

Port consumption pwr  :   3.9

Max drawn power       :   5.1

Policer measured pwr  :   0.0

PD Class              :   IEEE 2

PD Discovery mode     :   IEEE

PD Detection status   :   Delivering    <<<<<

Num violations        :   0

للتحقق من الاستهلاك التفصيلي:

4) Leaf# show power inline consumption

Interface            Consumption  Admin

Configured   Consumption (Watts)

----------           -----------  -------------------

Eth1/1               NO           15.4

Eth1/2               NO           15.4

Eth1/3               NO           15.4

Eth1/4               NO           15.4

Eth1/5               NO           15.4

Eth1/6               NO           15.4

Eth1/7               YES          4.0                    <<<<<

Eth1/8               NO           15.4

للتحقق من سجلات محفوظات أحداث التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت المرتبطة بواجهة معينة

5) Leaf# vsh -c "show system internal poe event-history interface ethernet 1/7"

FSM: <Ethernet1/7> has 4 logged transitions<<<<<

1.FSM:<Ethernet1/7> Transition at 2024-04-19T12:15:46.549+00:00T12:48:38.767242000+00:00

Previous state: [PORT_ST_POE_SHUT]

Triggered event: [POE_PORT_EV_START_DETECTION]

Next state: [PORT_ST_POE_DETECTING]  <-- Initial Status

2.FSM:<Ethernet1/7> Transition at 2024-04-19T12:15:46.549+00:00T12:50:03.337279000+00:00

Previous state: [PORT_ST_POE_DETECTING]

Triggered event: [POE_PORT_EV_START_DETECTION]

Next state: [No transition found]

3.FSM:<Ethernet1/7> Transition at 2024-04-19T12:16:53.135561000+00:00

Previous state: [PORT_ST_POE_DETECTING]

Triggered event: [POE_PORT_EV_LINK_UP]

Next state: [PORT_ST_POE_SHUT]

4.FSM:<Ethernet1/7> Transition at 2024-04-19T12:16:53.034089000+00:00

Previous state: [PORT_ST_POE_SHUT]

Triggered event: [POE_PORT_EV_LINK_DOWN]       <--Eth1/7 goes down, no further changes on the poe status

Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]

Curr state: [PORT_ST_POE_DETECTING]  <--Last poe State seen in the Port

التحقق باستخدام MO

1) Leaf# moquery -c poeInst

Total Objects shown: 1

# poe.Inst

adminSt      : enabled

childAction  :

consumption  : 4000

ctrl         :

dn           : sys/poe/inst

lcOwn        : local

modTs        : 2024-04-19T12:11:46.549+00:00

monPolDn     : uni/infra/moninfra-default

name         :

operErr      :

pwrCtrl      :

rn           : inst

status       :

totalAvail   : 305000

totalFree    : 297565

2) Leaf# moquery -c poeIf

Total Objects shown: 1

# poe.If

id                       : eth1/7

absentCounter            : 1

adminSt                  : enabled

childAction              :

consumption              : 4000

cutoffPower              : 7955

deliveredPower           : 6543

descr                    :

devClass                 : IEEE PD - Class 2

devName                  : Cisco IP Phone 8841

dn                       : sys/poe/inst/if-[eth1/7]

faultStatus              : on

invalidSignatureCounter  : 0

lcOwn                    : local

max                      : 30000

modTs                    : 2024-04-19T12:09:04.695+00:00

mode                     : auto

monPolDn                 : uni/infra/moninfra-default

name                     : Hub_POE

operSt                   : on

overloadCounter          : 0

poeEpg                   : uni/tn-HUB/ap-Hub_Anp/epg-Hub_EPG1

poeVoiceVlan             : vlan-150

policeAct                : err-dis

policeSt                 : na

policingPower            : 7000

portConsumption          : 0

portPriority             : 0

powerDeniedCounter       : 2

prioHigh                 : no

rn                       : if-[eth1/7]

shortCounter             : 0

status                   :

suppliedPower            : 7435

used                     : 7435

3) Leaf# moquery -c poemodule

Total Objects shown: 1

# poe.Module

mac          : 30:30:3A:30:30:3A

vlan         : vlan-150

childAction  :

dn           : sys/poe/inst/if-[eth1/7]/mac-30:30:3A:30:30:3A-[vlan-150]

epg          : uni/tn-HUB/ap-Hub_Anp/epg-Hub_EPG1

id           : eth1/7

modTs        : never

rn           : mac-30:30:3A:30:30:3A-[vlan-150]

status       :

vlanType     : access

4) Leaf# moquery -c poeModuleVDAEp

Total Objects shown: 1

# poe.VDAEp

mac          : 30:30:3A:30:30:3A

vlan         : vlan-150

epg          : uni/tn-HUB/ap-Hub_Anp/epg-Hub_EPG1

childAction  :

dn           : sys/poe/inst/if-[eth1/7]/vdaep-30:30:3A:30:30:3A-[vlan-150]-[uni/tn-HUB/ap-Hub_Anp/epg-Hub_EPG1]

id           : unspecified

lcOwn        : local

modTs        : 2024-04-19T12:09:05.478+00:00

monPolDn     : uni/infra/moninfra-default

rn           : vdaep-30:30:3A:30:30:3A-[vlan-150]-[uni/tn-HUB/ap-Hub_Anp/epg-Hub_EPG1]

status       :

vlanType     : access

إرشادات عامة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

التحقق من الظروف البيئية والأعراض

- هل الجهاز المتصل بالطاقة (PD) قيد التشغيل على الإطلاق، أم أنه يعمل لمدة وجيزة ثم يتوقف عن التشغيل؟

- هل بدأت المشكلة أثناء التثبيت الأولي، أم أنها بدأت فترة من الوقت كان الجهاز يعمل فيها بشكل طبيعي؟

- إذا بدأت المشكلة بعد عمل الجهاز الذي يتم تشغيله بشكل طبيعي، فما الذي تغير؟ هل كانت هناك أي تغييرات في الأجهزة أو البرامج؟ أي تغيرات بيئية (درجة الحرارة، الرطوبة، تدفق الهواء، وهلم جرا)؟ أي تغييرات كهربائية (الصيانة، الانقطاع، التداخل، وهلم جرا)؟

- هل حدث أي شيء في الشبكة المحلية عند حدوث المشكلة؟ أستخدم لوحة معلومات APIC لمراجعة الأخطاء والأحداث إذا كان الأمر كذلك، هل يمكن أن تكون مرتبطة بمشكلة أخرى خاصة بتلك الشبكة المحلية؟

- هل تحدث المشكلة في وقت معين من النهار أو الليل؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل هناك أي تغييرات بيئية/كهربائية معروفة في ذلك الوقت/اليوم المحدد؟

- هل تم ملاحظة أي حدث على الشبكة في نفس الوقت؟ يمكن أن يؤدي طوفان حركة المرور والعواصف والحلقة وازدحام الشبكة المتزايد واستخدام الموارد الأعلى من المعتاد (وحدة المعالجة المركزية والواجهات وما إلى ذلك) إلى فقد مؤقت للاتصال بين "نقطة الخدمة" وعنصر شبكة آخر، مما يمكن أن يتسبب في إعادة تمهيد "نقطة pd".

تحقق من التفاصيل حول الجهاز الذي يتم تشغيله والمبدّل

- هل تتوفر طاقة داخلية كافية من مصدر الطاقة على المحول ذي الصلة؟

- هل لا توفر جميع منافذ المحول تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) أو القليل فقط؟

- ماذا عن المنافذ الموجودة على وحدات التحكم في التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت المختلفة على المحول نفسه؟

- هل لا توفر المنافذ المتصلة حديثا فقط تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)، وهل تعمل المنافذ المتصلة بالفعل على "موافق" على المحول نفسه؟

- إذا تم إرجاع أحد المنافذ المتصلة بالفعل (حالة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (OK) على المحول نفسه (إيقاف التشغيل/عدم إيقاف التشغيل)، فهل تنقطع وظائف التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت أو تستمر في العمل بشكل صحيح؟

- هل يتأثر اتصال البيانات أم أنه مجرد وظيفة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت؟

- هل المشكلة مقصورة على نوع/نموذج واحد من PD؟

بمجرد اكتمال عملية أستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل عام، الرجاء المتابعة بالخطوات التالية:

الخطوة 1. دققت أن الجهاز يعمل على آخر ميناء وأن المشكلة على واحد ميناء فقط

الخطوة 2. أستخدم الأمر show interface status للتحقق من أن المنفذ ليس خارج الخدمة أو في حالة "handicapé"

الخطوة الثالثة. أستخدم الأمر show power inline interface-id للتحقق من عدم تكوين سطر الطاقة "never" على المنفذ.

الخطوة 4. تحقق أن كبل الإيثرنت من الهاتف إلى منفذ المبدّل بحالة جيدة. قم بتوصيل جهاز إيثرنت معروف بأنه ليس من أجهزة PoE الجيدة بكبل الإيثرنت، وتأكد من أنه يقوم بإنشاء إرتباط ويتبادل حركة مرور البيانات مع مضيف آخر

الخطوة 5. تأكد من أن إجمالي طول الكبل من اللوحة الأمامية للمحول إلى الجهاز المتصل (الجهاز الذي يتم تشغيله) لا يزيد عن 100 متر

الخطوة 6. قم بفصل كبل الإيثرنت من منفذ المحول. أستخدم كبل إيثرنت قصير لتوصيل جهاز إيثرنت معروف بمنفذ المحول هذا (وليس في لوحة تصحيح). تحقق من أن الجهاز يقوم بإنشاء إرتباط إيثرنت ويتبادل حركة مرور البيانات مع مضيف آخر. بعد ذلك، قم بتوصيل جهاز تم تشغيله بهذا المنفذ وتحقق من تشغيله. إذا لم يعمل

الخطوة 7. أستخدم الأمر show power inline وshow power inline detail لمقارنة عدد الأجهزة المتصلة التي تعمل بالطاقة مقارنة بميزانية طاقة المحول (ميزة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) المتاحة). تحقق من أن موازنة طاقة المحول يمكنها تشغيل الجهاز

السجل وموقع السجل

عندما لا تساعد الخطوات العامة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، علينا عزل المشكلة من سجلات قائمة التحكم في الوصول (ACI) باستخدام الخطوات التالية:

poed_usd.log: يعد ملف السجل هذا مكملا لمراقبة التفاعلات بين الأجهزة، خاصة PD. وهو يقوم في المقام الأول بتسجيل طبقة الأجهزة الأولية، المعروفة باسم USD، والمسؤولة عن التفاعل مع أجهزة PD. عند أستكشاف أخطاء المنفذ المحددة وإصلاحها أو التحقق من التفاعل الأولي مع جهاز الطاقة، نشير إلى هذا السجل. من خلال تدقيق الإدخالات في ملف "poed_usd.log"، يمكننا تأكيد ما إذا كان تفاعل المستوى الأول المتوقع بين طبقة الأجهزة وجهاز PD يحدث.

poed.log: يحتوي ملف السجل هذا على سجلات تم إنشاؤها بواسطة البرنامج الخفي Power Over Ethernet (PoE)، والذي يلعب دورا حيويا في التفاعل بين العمليات المختلفة داخل بيئة قائمة التحكم في الوصول (ACI). يسهل هذا البرنامج الفرعي الاتصال بالعمليات الأساسية مثل CDP و LLDP و APIC. لذلك، عندما يكون مطلوبا التحقق من التفاعل السلس بين برنامج دعم التشغيل والعمليات الأخرى، فإننا نشير إلى هذه السجلات.

يمكن العثور على السجلات في موقع/var/log/dme/log" الورقة.