المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

إسترداد كلمة مرور حساب المسؤول

الإجراء

التحقق من الصحة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند دليلا شاملا حول إجراء إسترداد كلمة مرور مفقودة على الجيلين الرابع والخامس من Fabric Interconnect.

المتطلبات الأساسية

الوصول المادي إلى الارتباطات النسيجية.

المكونات المستخدمة

الارتباطات النسيجية 6536.

كابل RJ45 إلى DB9 التسلسلي.

الكمبيوتر المحمول.

إسترداد كلمة مرور حساب المسؤول

الإجراء

1. الاتصال بمنفذ وحدة التحكم. قم بتوصيل طرف RJ-45 من كبل الإدارة التسلسلي بمنفذ وحدة التحكم في اتصال البنية الداخلي، ثم قم بتوصيل طرف DB-9 الذكر بالمنفذ التسلسلي على كمبيوتر محمول أو كمبيوتر آخر.

2. دورة الطاقة عبر الموصلات البينية الليفية:

1. قم بإيقاف تشغيل تقنية Fabric Interconnect.

2. تمتع بتشغيل تقنية Fabric Interconnect.

3. اضغط على مجموعة المفاتيح في وحدة التحكم عند تمهيدها: Ctrl + C.

4. في موجه أمر التحميل، ابحث عن صورة النظام المستخدمة مع أمر dir.

loader > dir

bootflash::

lost+found

ucs-manager-k9.4.2.3e.bin

.rpmstore

ucs_chassis_imgs

installables

ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin   <----

nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin

5. قم بتشغيل الأمر cmdline recoveryMode=1 لتمكين وضع الاسترداد.

loader > cmdline recoverymode=1

6. قم بتمهيد صورة النظام على منافذ الربط البيني الليفية.

loader > boot ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin

7. بعد ذلك، أدخل إلى وضع التكوين الطرفي.

switch(boot)# config terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

switch(boot)(config)#

8. إعادة تعيين كلمة مرور المسؤول.

switch(boot)(config)# admin-password

ملاحظة: أختر كلمة مرور قوية تتضمن على الأقل حرف كبير واحد ورقم واحد. لا يمكن أن تكون كلمة المرور فارغة.

تحذير: ستظهر كلمة المرور الجديدة في وضع نص واضح.

9. قم بالخروج من وضع التكوين الطرفي.

10. تحميل صورة النظام.

switch(boot)(config)# exit

switch(boot)# load ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin

إذا كان تكوين نظام مجموعة. كرر الخطوات للوصول إلى مطالبة أداة التحميل.

1. الاتصال بمنفذ وحدة التحكم.

2. دورة الطاقة عبر الموصلات البينية الليفية:

1. قم بإيقاف تشغيل تقنية Fabric Interconnect.

2. تمتع بتشغيل تقنية Fabric Interconnect.

3. اضغط على مجموعة المفاتيح في وحدة التحكم عند تمهيدها: Ctrl + C.

4. عند مطالبة أداة تحميل الموصلات البينية الليفية الفرعية، قم بتحميل الصورة لترقيتها.

loader > boot ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin

تلميح: يجب أن يكون Fabric Interconnect على نفس إصدار البرنامج الثابت لتكوين نظام المجموعة.

التحقق من الصحة

قم بإنشاء اتصال عبر SSH إلى IP الخاص بإدارة البنية وتسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور المحدثة.

login as: admin

Pre-authentication banner message from server:

| Cisco UCS 6500 Series Fabric Interconnect

End of banner message from server

admin@X.X.X.X's password: N3wp4ssw0rd

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained in this software are

owned by other third parties and used and distributed under

license. Certain components of this software are licensed under

the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each

such license is available at

http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and

http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

FI-6536-A#

معلومات ذات صلة

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/hw/6454-install-guide/6454/6454_chapter_011.html