المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

نماذج دعم الذاكرة الإضافية

تأكيد بطاقة الذاكرة الإضافية

إستبدال بطاقة الذاكرة الإضافية

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات اللازمة لاستبدال بطاقة ذاكرة إضافية على N9K-C93180YC-FX3S.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة من هذا موضوع:

- N9K-C93180YC-FX3S

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- N9K-C93180YC-FX3S

- وحدة الاستبدال الميداني (FRU)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

بالنسبة لبعض محولات Nexus 9300 Series، يتم دعم إضافة بطاقة ذاكرة إضافية. بطاقة الذاكرة الإضافية هي وحدة إستبدال حقل (FRU)، ويتم التعامل معها كجزء مستقل عند معالجة RMA. يجب إزالة بطاقة الذاكرة الإضافية من الهيكل القديم إلى الهيكل الجديد أثناء إستبدال الهيكل. وبالمثل، تحتاج إلى إستبدالها إذا تم الحكم عليها على أنها تعطل في الأجهزة وتقنية RMA. على سبيل المثال، يقدم هذا المستند خطوات إستبدال بطاقة ذاكرة إضافية على N9K-C93180YC-FX3S.

نماذج دعم الذاكرة الإضافية

تم التحديث في يناير 2022. للحصول على أحدث المعلومات، يرجى الرجوع إلى الرابط في قسم المراجع.

طراز المحول

نموذج الذاكرة الإضافية

N9K-C93240YC-FX2

الطراز NXK-MEM-سعة 8 جيجابايت=

N9K-C93360YC-FX2

الطراز NXK-MEM-سعة 8 جيجابايت=

N9K-C93216TC-FX2

الطراز NXK-MEM-سعة 8 جيجابايت=

N9K-C93180YC-FX3S

الطراز NXK-MEM-16 جيجابايت=

N9K-C9364C-GX

الطراز NXK-MEM-16 جيجابايت=

تأكيد بطاقة الذاكرة الإضافية

بما أن الذاكرة الافتراضية هي 16 جيجابايت للمحولات المدرجة، فإن مخرجات الأمر show version يمكن أن تساعد في تحديد وجود الذاكرة الإضافية.

switch # show version

<snip>

Hardware

cisco Nexus9000 C93180YC-FX3S Chassis

Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 32827152 kB of memory.  <<<<<<<<<<<<

Processor Board ID FDO25020SQW

<snip>

أيضا، إذا قمت بإدخال الوضع الأساسي، يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول بطاقة الذاكرة.

إذا تم عرض الحجم ورقم الجزء في قسم "جهاز الذاكرة"، فهذا يعني أن بطاقة الذاكرة موجودة.

switch# conf t

switch(config)# feature bash-shell

switch(config)# run bash sudo su

bash-4.3# dmidecode

<snip>

Handle 0x0049, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

Array Handle: 0x0047

Error Information Handle: Not Provided

Total Width: 72 bits

Data Width: 72 bits

Size: 16384 MB

Form Factor: DIMM

Set: None

Locator: DIMM_A1

Bank Locator: NODE 1

Type: <OUT OF SPEC>

Type Detail: Synchronous Registered (Buffered)

Speed: 2667 MHz

Manufacturer: Hynix Semiconductor

Serial Number: 34F26686

Asset Tag: DIMM_A1_AssetTag

Part Number: HMA82GR7CJR8N-VK

Rank: 2

Configured Clock Speed: 2133 MHz

Minimum voltage:  Unknown

Maximum voltage:  Unknown

Configured voltage:  0.003 V

<snip>

Handle 0x004C, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

Array Handle: 0x0047

Error Information Handle: Not Provided

Total Width: 72 bits

Data Width: 72 bits

Size: 16384 MB

Form Factor: DIMM

Set: None

Locator: DIMM_B1

Bank Locator: NODE 1

Type: <OUT OF SPEC>

Type Detail: Synchronous Registered (Buffered)

Speed: 2667 MHz

Manufacturer: Hynix Semiconductor

Serial Number: 53E1BC40

Asset Tag: DIMM_B1_AssetTag

Part Number: HMA82GR7CJR8N-VK

Rank: 2

Configured Clock Speed: 2133 MHz

Minimum voltage:  Unknown

Maximum voltage:  Unknown

Configured voltage:  0.003 V

إستبدال بطاقة الذاكرة الإضافية

1. تأكد من إيقاف تشغيل طاقة المحول وإزالة الكبل.

2. قم بإزالة المسامير اللولبية واللوحة.

3. اسحب المزاليج على كلا طرفي الفتحة اليسرى لإزالة بطاقة الذاكرة.

4. قم بإزالة المسامير ولوحة المحول الجديد.

5. أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة اليسرى للمحول الجديد.

6. استبدل اللوحة وقم بتأمينها بالمسامير اللولبية.

معلومات ذات صلة

- إضافة 8 أو 16 Gigabit DIMM إلى محول Cisco Nexus 9000 Series

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco